内容

概要

背景説明

FNに対するクイックスタート

オプション1. ACIファブリックを修正済みバージョンにアップグレードする

オプション2. SSDUpgrader APICアプリケーションを使用した、該当するすべてのスイッチSSDのアップグレード

その他の詳細事項

SSDUpgraderアプリの更新履歴

SSDUpgraderアプリTechSupportコレクション

概要

このドキュメントでは、該当するM500IT SSDモデルを搭載したスイッチでFN72145を修復する手順について説明します。FN72145およびCisco Bug ID CSCvx19664440077777772222222221220100200000013020000000000000000000000000000000000

背景説明

SRを開き、3つのtechsupportバンドルのスイッチ1を提供した場合、techsupportは最近再分析され、該当するSSDモデルがインストールされているかどうか、該当するACIバージョンにあり、FN定義の28,224の電源投入時間(Smart attribute 9)を0)を000000000

3つの基準がすべて満たされると、Proactive ACI SRが代理で開かれ、結果を通知し、定義されたしきい値を超えて症状が発生する前に、問題に対処するための次のステップを提供します。

これは、プロアクティブなACIエンゲージメントの一部として積極的に監視されます。

FNに対するクイックスタート

ACI環境でこのFNに永続的に対処するには、次の2つのオプションがあります。

オプション1. ACIファブリックを修正済みバージョンにアップグレードする

1. 既知の修正済みリリースに関しては、Cisco Bug ID CSCvx19640を参照してください。

2. ACIファブリックを修正済みリリースにアップグレードします。

オプション2. SSDUpgrader APICアプリケーションを使用した、該当するすべてのスイッチSSDのアップグレード

1. Cisco DCAppCenterからSSDUpgrader APICアプリをダウンロードします。

2. 特定のACIファブリックにアプリケーションをインストールします。

3. アプリケーションを実行してファブリックをスキャンします。

4. スイッチSSDファームウェアのアップデートを実行する準備ができたら、TACに「acidiag dbgtoken」の出力を提供します。

1. dbgtokenは、SSDUpgrader APICアプリケーションで使用されるルートパスワードをTACが生成するために必要です。

注：SSDUpgrader Appバージョン1.1.0以降、SSD FIrmwareのアップデートを実行するためにスイッチのリロードは必要なくなりました。

その他の詳細事項

SSDUpgraderアプリの更新履歴

最新バージョンとリリースノートについては、SSDUpgrader APIC Appページを参照してください。

Update History:

--------------

What's new in version 1.6.0

- Fixed app bug

What's new in version 1.5.0

- Added logic to detect SSD error condition 128 under Temperature_Celsius

- Fixed issue to work on 2.2(3r)

What's new in version 1.4.0 and 1.3.0

- Cosmetic changes.

What's new in version 1.2.0

- Fixed issue to work on 2.2(3t)

- Display power on hours and estimate how many hours left till bug

What's new in version 1.1.0

- Ability to check if standby sup needs to be upgraded

- reload is no longer required

SSDUpgraderアプリTechSupportコレクション

アプリ関連の問題に関する情報を収集する際は、『Guide to collect Tech Support』および『TAC requested output for ACI』を参照し、プロアクティブSRに添付してください。