内容

目的

一般的な症状

APIC SSDは影響を受けていますか – 確認方法

SSD交換前のチェックリスト

SSD交換手順

手順 1

手順 2

手順 3

CIMCリリース3.0(3)以降の場合

CIMCリリース3.0(3)より前の場合

手順 4

手順 5

Field Notice/バグ参照

目的

Application Policy Infrastructure Controller(APIC)ソリッドステートドライブ(SSD)の耐久性は、特定のタイプのSSDの高使用率の過程で劣化します。それによって SSD 書き込みの速度が低下し、SSD が読み取り専用になる可能性があります。 SSD ドライブの機能が低下すると、APIC サービスで CPU のスパイクが発生する原因になります。

Field Notice:FN - 64329では、使用率に関係なく、製品ID APIC-SD120G0KS2-EVおよび/またはAPIC-SD120GBKS4-EVのAPIC SSDすべてを新しいエンタープライズレベルSSD（製品番号UCS-SD200G12S3-EP）に交換することを推奨しています。

このドキュメントでは、APIC SSDの製品IDの識別方法と、このField Noticeに該当するAPICのSSDの交換方法について説明します。

以下に示す既存のSSD交換ドキュメントを補足します

Cisco APIC SSDリプレースメントリリース3.x以前

Cisco APIC SSDリプレースメントリリース4.x以降

一般的な症状

2.3以降のACIリリースでは、SSDの耐久性問題に近づいているときに知らせるために、APICで発生する障害もあります。

F2730: fltEqptStorageWearout-Warning

F2731: fltEqptStorageWearout-Major

F2732: fltEqptStorageWearout-Critical

以下に例を挙げます。

障害F2730:「Storage unit /dev/sdb on Node x mounted at /dev/sdb has x% life remaining [This fault will provide the SSD serial number ]」

障害F2730

この特定のSSDの耐久性問題は、製品ID APIC-SD120G0KS2-EVおよび/またはAPIC-SD120GBKS4-EVを持つ2種類のSSDに存在します。

シスコでは、使用率に関係なく、これらのSSDを新しいエンタープライズレベルのSSDに交換することを推奨しています。

APIC SSDは影響を受けていますか – 確認方法

APIC SSDの製品IDがこのField Noticeの影響を受けるかどうかを確認するには、CIMC GUIからSSD SNを入手してください。

CIMC 3.0(3)以降

Cisco IMC GUIにログインします。

a- Toggle Navigation（左上隅）、Storage、Cisco 12G SAS Modular Raid ControllerでCIMCメニューを拡張します。

b - Physical Drive Infoをクリックします。

c – 左側の物理ドライブで、PD-1を選択します（SSDになります）。

d：一般、メディアタイプはSSDにする必要があります。

e:Inquiry Data, Drive Serial Numberおよびcopy the serial number

f – 次のWebサイトにSSDのシリアル番号を貼り付け、SSDのシリアル番号が該当する製品IDと一致するかどうかを確認します

g – 以下の画面から「Percentage Life Left」を確認して、使用状況を表示することもできます。

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4d)

または

CIMCリリース3.0(3)より前の場合

Cisco IMC GUIにログインします。

a：ストレージ、Cisco UCSC RAID SAS 200xxを選択します。

b - Physical Drive Infoをクリックします。

c - Physical DrivesリストからSSDを選択します。

d:Inquiry Data, Drive Serial Number and copy the serial number（問い合わせデータ、ドライブのシリアル番号、シリアル番号のコピー）

e – 次のWebサイトにSSDのシリアル番号を貼り付け、SSDのシリアル番号が該当する製品IDと一致するかどうかを確認します

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 2.0(9c)

2 - APIC SSDのシリアル番号が、該当製品ID APIC-SD120G0KS2-EVまたはAPIC-SD120GBKS4-EV、あるいはその両方と一致する場合は、APIC SSDのシリアル番号とCDETS CSCvc84794を使用してTACケースを作成します。

SSD交換前のチェックリスト

1. Cisco IMCリリースが2.0(9c)より前の場合は、ソリッドステートドライブ(SSD)を交換する前にCisco IMCソフトウェアをアップグレードする必要があります。現在のリリースから対象リリースへの推奨アップグレードパスを確認するには、対象となるCisco IMCリリースのCisco IMC リリースノートを参照してください。すべてのACIリリースには、ACI リリースノートに推奨されるCisco IMCリリースがあります。アップグレードを実行するには、このリンクにある最新バージョンの『Cisco Host Upgrade Utility(HUU)User Guide』の指示に従ってください。

2. Cisco IMC BIOSで、トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)の状態が「有効」に設定されていることを確認します。 KVMコンソールを使用してBIOS設定にアクセスすると、[詳細設定] > [トラステッドコンピューティング] > [TPMの状態]でTPMの状態を表示および構成できます。

Cisco IMC KVMによるAPIC BIOS

注：TPMの状態が「無効」の場合、APICは起動できません。

3. シスコソフトウェアダウンロードサイトからACI APIC .isoイメージを取得します。

4.この手順は、クラスタ内に正常なSSDを備えたAPICが1つ以上あり、それが完全に適合している場合にのみ実行する必要があります。クラスタ内のすべてのAPICコントローラに障害が発生したSSDがある場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)でケースをオープンします。以下のスナップショットは、すべてのAPICが完全にフィットした状態のクラスタから取得したものです。

APIC GUI 4.1(2g)

5. APIC SSDの交換後、APICを再度構成する必要があり、次の情報が必要になります[この情報は「SSD交換手順ステップ4-d」で使用されます]。

- ファブリック名

- コントローラの数

- コントローラID

- トンネルエンドポイントアドレス(TEP)用のIPアドレスプール

- ブリッジドメインマルチキャストアドレス(GIPO)用のIPアドレスプール

- 管理インターフェイスの速度/デュプレックスモード

- インフラストラクチャネットワークのVLAN ID

- アウトオブバンド管理のためのIPv4/IPv6アドレス

- デフォルトゲートウェイのIPv4/IPv6アドレス

- 強力なパスワードチェック

Technote of the day:APIC1のセットアップ中に使用された設定値を調べる方法

SSD交換手順

手順 1

クラスタ内の別のAPICから、SSDを交換するAPICを取り外します。

a – メニューバーで、System > Controllersの順に選択します。

b：ナビゲーションペインで、Controllers > apic_controller_name > Cluster as Seen by Nodeの順に展開します。APIC_controller_nameには、廃止されていないAPICコントローラを指定します。

c – 作業ペインで、続行する前にアクティブコントローラの概要テーブルのヘルス状態がクラスタが完全に適合していることを確認します。

d：同じ作業ペインで、使用停止にするコントローラを選択し、Actions > Decommissionの順にクリックします。

e - Yesをクリックします。使用停止になったコントローラのOperational State列にUnregisteredと表示されます。その後、コントローラはサービスから外され、作業ペインに表示されなくなります。

APIC GUI 4.1(2g)

手順 2

古いSSDがあれば物理的に取り外し、新しいSSDを追加します。

手順 3

Cisco IMCで、新しくインストールしたSSDを使用してRAIDボリュームを作成します。

CIMCリリース3.0(3)以降の場合

a:Cisco IMCにログインします。

b – ナビゲーションの切り替え（左上隅）、ストレージ、Cisco 12G SASモジュラRAIDコントローラを使用してCIMCメニューを拡張します。

Cisco IMC 3.0(4d)

c - [Clear Foreign Config]をクリックし、[ok]を選択します（選択可能な場合）。

d - Create Virtual Drive from Unused Physical Drivesをクリックします。

Cisco IMC 3.0(4d)

e - RAIDレベル。ドロップダウンリストから0を選択します。

f – ドライブグループを作成し、物理ドライブを選択してドライブグループに移動します。

g - Virtual Drive Propertiesで、Create Virtual Driveを選択します。

Cisco CIMC 3.0(4d)

h – ストレージ、Cisco 12G SASモジュラRAIDコントローラ内に残っている状態で、仮想ドライブ情報を選択

i - RAIDレベルがRAID 0の仮想ドライブを特定し、それを選択します。次に、ドロップダウンから[初期化]をクリックし、続いて[高速初期化]をクリックして、[VDの初期化]を選択します

Cisco CIMC 3.0(4d)

CIMCリリース3.0(3)より前の場合

a:Cisco IMCにログインします。

b - Storage > Physical Driveの順に選択します。新しく追加した物理ドライブを選択します。

c - Storage > Controller Drive Infoの順に選択し、Clear Foreign Configをクリックします（選択可能な場合）。

d - OKをクリックします。

e - Storage Controller Drive Infoを選択し、Create Virtual Drive from Unused Physical Drivesをクリックします。

Cisco IMC 2.0(9c)

f:Raid Levelドロップダウンリストから0を選択します。

g - Create Virtual Driveをクリックします。

Cisco IMC 2.0(9c)

h – 新しく作成した仮想ドライブを選択し、[初期化]をクリックします。

i – ドロップダウンリストから初期化タイプを選択し、高速初期化をクリックします。

Cisco IMC 2.0(9c)

手順 4

Cisco IMCで、仮想メディアを使用してAPICイメージをインストールします。この手順では、SSDがパーティション分割され、APICソフトウェアがHDDにインストールされます。

注：Cisco APICリリース4.x以降の新規インストールについては、『Cisco APIC Installation, Upgrade, and Downgrade Guide』を参照してください。

a - Cisco IMC vMedia機能を使用して、APIC .isoイメージをマウントします。

b - APICコントローラを起動するか、電源を再投入します。

Cisco IMC 3.0(4d)

c – ブートプロセス中にF6キーを押して、Cisco vKVMにマッピングされたvDVDをワンタイムブートデバイスとして選択します。BIOSパスワードの入力が必要になる場合があります。デフォルトのパスワードは「password」です。

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

d：初期ブリンアップ中に、設定スクリプトが実行されます。画面の指示に従って、APICソフトウェアの初期設定を行います。開始前にチェックリストで収集した情報を使用するか、またはTechnote of the day: APIC1のセットアップ中に使用された設定値を確認する方法を教えてください。

Cisco IMC 3.0(4d)

e – インストールが完了したら、仮想メディアマウントのマッピングを解除します。

Cisco IMC 3.0(4d)

手順 5

クラスタ内のAPICから、廃止されたAPICを稼働させます。

a：クラスタの一部である他のAPICを選択します。メニューバーから、System > Controllersの順に選択します。

b：ナビゲーションペインで、Controllers > apic_controller_name > Cluster as Seen by Nodeの順に展開します。apic_controller_nameには、クラスタの一部である任意のアクティブコントローラを指定します。

c - Workペインで、Operational State列にUnregisteredと表示されている使用停止されたコントローラをクリックします。

d：作業ペインでActions > Commissionの順にクリックします。

e - ConfirmationダイアログボックスでYesをクリックします。

APIC GUI 4.1(2g)

委託されたコントローラでは、ヘルス状態がFully-fitと表示され、動作状態がAvailableと表示されます。これで、コントローラが作業ペインに表示されます。

Field Notice/バグ参照

Field Notice:FN64329：ソリッドステートドライブの使用率が高い後のAPIC SSDの低下 – ハードウェアアップグレードが利用可能

ソリッドステートドライブの高使用率による APIC SSD の劣化 | 障害F2730