内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

トポロジの例

物理ドメイン経由の接続のアクセスポリシー

概要

詳細手順

静的バインディング方式を使用したベアメタルサーバまたはL2Out構成の静的バインディング（パス）

静的バインディング方式の前提条件を使用したL2Out設定

概要

詳細手順

ルーテッドブリッジドネットワーク方式を使用したL2Out設定

概要

詳細手順

L3Outの設定

前提条件

概要

詳細手順

vDS構成とのVMM統合

概要

詳細手順

接続の確認

概要

このドキュメントでは、スタティックバインディング（パス）方式を使用したアクセスポリシー、スタティックバインディング（パス）またはレイヤ2外部(L2Out)、ルーテッドブリッジドネットワーク方式を使用したL2Out、レイヤ3外部(L3Out)、vSphere分散スイッチ(vDS)とのVirtual Machine Manager(VMM)統合QuickStartウィザードを使用せずに、Application Policy Infrastructure Controller(APIC)GUIを使用してインターフェイスセレクタからボトムアップ方式で開始します。

ただし、このドキュメントは2.0(1q)以降で有効です。2.1(1h)の設定にはいくつかの違いがあります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- シスコアプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)テクノロジーに関する基礎知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)イメージリリース2.0(1q)

- Cisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチソフトウェアリリース12.0(1q)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

トポロジの例

このトポロジは、これらすべての例で使用されます。外部デバイスには、外部スイッチ、ベアメタルサーバ、外部ルータ、またはvDSがあります。

物理ドメイン経由の接続のアクセスポリシー

注：ポリシーの例の名前は、接続の目的に従って指定されます。たとえば、N3KがNexus 3000(N3K)スイッチに物理的に接続されている場合です。命名規則に厳密に従う必要はありません。

概要

1. インターフェイスプロファイルとインターフェイスセレクタを設定します。

2. インターフェイスポリシーグループを設定します。

3. スイッチプロファイルを設定し、インターフェイスセレクタをスイッチプロファイルに関連付けます。

4. （オプション）仮想ポートチャネル(vPC)を設定する場合は、仮想ポートチャネルセキュリティポリシーを設定します。

5. Attachable Access Entity Profileを設定し、Attachable Access Entity Profileをインターフェイスポリシーグループに関連付けます。

6. ドメインとVLANプールを設定し、Attachable Access Entity Profileとドメインを関連付けます。

詳細手順

1. [Fabric] > [Access Policies]に移動します。

2. [インターフェースポリシー] > [プロファイル] > [リーフプロファイル]に移動します。

3. Leaf Profilesを右クリックし、Create Leaf Interface Profileをクリックします。ここで、名前を入力します(例：N3K)。

4. [インターフェースセレクタ]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：N3K)とインターフェイスID(例：：1/1）。

5. [OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。

6. [インターフェースポリシー] > [ポリシーグループ] > [リーフポリシーグループ]に移動します。

7. [Leaf Policy Groups]を右クリックし、個別、ポートチャネル、またはvPCインターフェイスの適切なオプションをクリックします。名前を入力します(例：N3K)を使用して、適切なポリシーを選択または作成します。

8. [Submit] をクリックします。

9. [Interface Policies] > [Profiles] > [Leaf Profiles] > [N3K (Leaf Interface Profile)] > [N3K] (Access Port Selector)に戻ります。

10. ドロップダウンを使用して、関連付けるポリシーグループを選択します(例：N3K)。

11. [Submit] をクリックします。

12. [Switch Policies] > [Profiles] > [Leaf Profiles]に移動します。

13. Leaf Profilesを右クリックし、Create Leaf Profileをクリックします。ここで、名前を入力します(例：Leaf101)。

14. [リーフセレクター]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：Leaf101)を選択し、[Blocks]のドロップダウンを使用して関連付けるスイッチを選択します。

15. [Update]、[Next]、[Finish]の順にクリックします。

16. 手順17と19は、vPCを設定する場合にのみ必要です。

17. （オプション）[Switch Policies] > [Policies] > [Virtual Port Channel default] に移動します。

18. （オプション）[Explicit VPC Protection Groups]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：Leaf101-Leaf102)、ID(例：ドロップダウンを使用してスイッチ1(例：101)およびスイッチ2（例：102）。

19. （オプション）[送信]をクリックします。

20. [Leaf101 (Leaf Profile)]を選択します。

21. [Associated Interface Selector Profiles]の横にある+記号をクリックします。ドロップダウンを使用して、関連付けるインターフェイスプロファイル(例：N3K)。

22. [Submit] をクリックします。

23. [Global Policies] > [Attachable Access Entity Profiles]に移動します。

24. [Attachable Access Entity Profiles]を右クリックし、[Create Attachable Access Entity Profile]をクリックします。ここで、名前を入力します(例：N3K)。

25. [次へ]をクリックし、 終了

.

26. [Interface Policies] > [Policy Groups] > [Leaf Policy Groups] > [N3K]（ポリシーグループ）に戻ります。

27. [Attached Entity Profile]のドロップダウンを使用して、関連付ける[Attachable Access Entity Profile]を選択します(例：N3K)。

28. [Submit] をクリックします。

29. [物理ドメインと外部ドメイン] > [物理ドメイン]に移動します。

30. [Physical Domains]を右クリックし、[Create Physical Domain]をクリックします。名前を入力します(例：N3K)を使用して、ドロップダウンを使用して関連付け可能なエンティティプロファイル(例：N3K)、ドロップダウンを使用してVLANプールを作成します。

31. 名前を入力します(例：N3K)を選択し、適切なダイナミック/スタティック割り当てを選択します。

32. [エンキャップブロック]の横にある[+]記号をクリックします。次に、VLAN番号を入力し、適切なダイナミック/スタティック割り当てを選択します。

33. [OK]、[Submit]、[Submit]の順にクリックします。

静的バインディング方式を使用したベアメタルサーバまたはL2Out構成の静的バインディング（パス）

静的バインディング方式の前提条件を使用したL2Out設定

エンドポイントグループ(EPG)、ブリッジドメイン(BD)、およびVRFが作成され、BDがレイヤ2(L2)モードに設定されていることを前提としています（L3設定で[Unicast Routing]をオフにし、Main to Floodのすべてのオプションを設定します）。

概要

1. アクセスポリシーを設定します。

2. ドメインをEPGに関連付けます。

3. ベアメタルサーバまたはL2Outスイッチへのスタティックバインディング（パス）を設定します。

詳細手順

1. 上記の「物理ドメイン経由の接続のアクセスポリシー」の手順を実行します。

2. EPGに移動して、スタティックバインディングを追加します(例：[Tenants] > [Tenant1] > [Application Profiles] > [AP1] > [Application EPGs] > [EPG1])。

3. [ドメイン（VMとベアメタル）]を選択します。

4. [ACTIONS] > [Add Physical Domain Association]に移動します。ここで、ドロップダウンを使用して、関連付ける物理ドメインを選択します(例：適切な即時性(例：即時/即時)。

5. [Submit] をクリックします。

6. [静的バインド（パス）]を選択します。

7. [ACTIONS] > [Deploy Static EPG on PC, VPC, or Interface]に移動します。適切なパスタイプとパスを選択し、Encap VLANを入力して、適切な即時性(例：Immediate)とモード(例：トランク)。

8. [Submit] をクリックします。

ルーテッドブリッジドネットワーク方式を使用したL2Out設定

概要

1. アクセスポリシーを設定します。

2. 外部ブリッジネットワークを設定します。

3. 適切な契約を適用します。

詳細手順

1. 前述の「物理ドメイン経由の接続に関するアクセスポリシー」の手順を実行します。ただし、手順29を外部ブリッジドドメインに置き換え、手順30をレイヤ2ドメインの作成に置き換えます。

2. 適切なテナントに移動します(例：Tenant1) > Networking > External Bridged Networks

3. External Bridged Networksを右クリックし、Created Bridged Outsideをクリックします。ここで、名前を入力します(例：L2Out)の場合は、ドロップダウンを使用して、関連付ける外部ブリッジドドメイン(例：N3K)の場合は、ドロップダウンを使用して、関連付けるブリッジドメイン(例：BD1)を使用して、このL2OutのVLANを入力します。

4. [次へ]をクリックし、[完了]をクリックします。

5. [L2Out (L2 Outside)] > [ノードプロファイル]に移動します。

6. [ノードプロファイル]を右クリックし、[ノードプロファイルの作成]をクリックします。ここで、名前を入力します(例：Leaf101)。

7. [インターフェイスプロファイル]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：eth1_1)。

8. [インターフェイス]の横にある[+]記号をクリックします。次に、適切なパスタイプとパスを選択します。

9. [OK]をクリックし、[OK]、[送信]の順にクリックします。

10. [Networks]に移動します。

11. [Networks]を右クリックし、[Create External Network]をクリックします。名前を入力します(例：L2Out-EPG)。

12. [Submit] をクリックします。

13. L2Out EPG(例：L2Out-EPG)およびアプリケーションEPG(例：EPG1)を使用します。

L3Outの設定

前提条件

ルーティングは、単一のテナントとVRFを使用してスタティックルートを介して行われ、EPG、BD、およびVRFが作成され、BDがレイヤ3(L3)モードに設定されることを前提としています（L3設定で[Unicast Routing]をチェック）。

概要

1. アクセスポリシーを設定します。

2. 外部ルーテッドネットワークを設定します。

3. L3Outをブリッジドメインに関連付けます。

4. 適切な契約を適用します。

詳細手順

1. 前述の「物理ドメイン経由の接続に関するアクセスポリシー」の手順を完了します。ただし、手順25を外部ルーテッドドメインに置き換え、手順26をレイヤ3ドメインの作成に置き換えます。

2. 該当するテナントに移動します(例：Tenant1) > [Networking] > [External Routed Networks]

3. [External Routed Networks]を右クリックし、[Create Routed Outside]をクリックします。名前を入力します(例：L3Out)の場合は、ドロップダウンを使用して、関連付けるVRFを選択します(例：VRF1)を選択し、ドロップダウンを使用して、関連付ける外部ルーテッドドメイン(例：N3K)。

4. [次へ]をクリックし、[完了]をクリックします。

5. [L3Out (L3 Outside)] > [Logical Node Profiles]に移動します。

6. [論理ノードプロファイル]を右クリックし、[ノードプロファイルの作成]をクリックします。ここで、名前を入力します(例：Leaf101)。

7. [ノード]の横の+記号をクリックします。次に、適切なノードを選択し、ルータIDを入力します。

8. [Static Routes]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、ルートプレフィックスを入力します。

9. [Next Hop Addresses]の横にある[+]記号をクリックします。次に、ネクストホップIPを入力します。

10. [更新]、[OK]、[OK]の順にクリックします。

11. 追加するノードごとに、必要に応じて手順7と10を繰り返します。

12. [Submit] をクリックします。

13. [Leaf101 (論理ノードプロファイル)] > [論理インターフェースプロファイル]に移動します。

14. [Logical Interface Profiles]を右クリックし、[Create Interface Profile]をクリックします。ここで、名前を入力します(例：eth1_1)。

15. [Submit] をクリックします。

16. [eth1_1 (Logical Interface Profile)]を選択します。

17. 必要な構成に応じて、[Routed Interfaces]、[SVI]、または[Routed Sub-Interfaces]の横にある[+]記号をクリックします。次に、適切なパスタイプとパスを選択し、インターフェイスに適切なIPアドレスを割り当てます。

18. [Submit] をクリックします。

19. ネットワークの選択.

20. [ネットワーク]を右クリックし、[外部ネットワークの作成]をクリックします。ここで、名前を入力します(例：L3Out-EPG)。

21. [Submit] をクリックします。

22. [L3Out-EPG (External Network Instance Profile)]を選択します。

23. [Subnets]の横の+記号をクリックします。次に、このL3Outの背後にある外部サブネットを入力し、外部EPGの外部サブネットをチェックします。

24. [Submit] をクリックします。

25. 追加する各サブネットについて、必要に応じて手順23と24を繰り返します。

26. [Submit] をクリックします。

27. アプリケーションEPGのBD(例：BD1) > L3構成。

28. [関連L3アウト]の横にある+記号をクリックします。次に、ドロップダウンを使用して、関連付けるL3Outを選択します(例：Tenant1/L3Out)。

29. [Update] をクリックします。

30. L3Out EPG(例：L3Out-EPG)およびアプリケーションEPG(例：EPG1)を使用します。

vDS構成とのVMM統合

注：vCenterの説明は、vCenterに精通していることを前提としているため、簡単です。この例では、[Access Policies]の下の名前が[N3K]から[DVS (Distributed Virtual Switch)]に変更されています。vSphere Distributed Switch(vDS)とDistributed Virtual Switch(DVS)は、同じ意味を指しているため、同じ意味で使用されます。

概要

1. アクセスポリシーを設定します。

2. VMMドメインを構成します。

3. vDSにアップリンクを追加します。

4. VMMドメインをEPGに関連付けます。

5. VMをポートグループに追加します。

6. 接続の確認.

詳細手順

1. 手順24の完了後に停止する点を除き、上記の「物理ドメイン経由の接続に関するアクセスポリシー」の手順を完了します。

2. [VM Networking] > [Inventory] > [VMWare] に移動します。

3. [VMWare]を右クリックし、[Create vCenter Domain]をクリックします。

4. 名前を入力します(例：DVSを使用して、関連付ける取付可能エンティティプロファイルを選択します(例：DVS)を選択し、ドロップダウンを使用して[Create VLAN Pool]を選択し、DVSで使用するVLANプールを作成します。

5. 名前を入力します(例：DVS)を選択し、適切なダイナミック/スタティック割り当て(例：動的割り当て)。

6. [エンキャップブロック]の横にある[+]記号をクリックします。次に、VLAN番号を入力し、適切なダイナミック/スタティック割り当て(例：allocModeを親から継承します)。

7. [OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。

8. [vCenter Credentials]の横の[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：vCenter-6)、ユーザ名(例：root)とパスワードを指定します。

9. [OK] をクリックします。

10. [vCenter/vShield]の横にある[+]記号をクリックします。ここで、名前を入力します(例：vCenter-6)、IPアドレス、適切なDVSバージョン(例：vCenterのデフォルト)で、vCenterに表示されるデータセンター名を入力します(例：DC)を選択し、ドロップダウンを使用して[Associated Credential]を選択します。

11. [OK]をクリックし、[Submit]をクリックします。

12. [DVS (Domain)]に移動し、[vSwitch Policies]までスクロールダウンして、適切なvSwitch Policiesを選択します。

13. [Submit] をクリックします。

14. vCenterに切り替えます。新しいvDSを作成する必要があります(例：DVS)をデータセンター内のフォルダの下に配置します(例：DC)。

15. vDSを右クリックし、ホストと適切なアップリンクをvDSに追加します。

16. APIC GUIに戻ります。

17. 適切なEPGに移動します(例：Tenant1 > AP1 > EPG1) >ドメイン（VMおよびベアメタル）。

18. [ACTIONS] > [Add VMM Domain Association]をクリックします。ここで、ドロップダウンを使用して関連付けるVMMドメインを選択します(例：適切な即時性(例：即時/即時)。

19. [Submit] をクリックします。

20. vCenterに切り替えます。新しいポートグループは、vDS(例：Tenant1|AP1|EPG1)。

21. VMを選択します。このポートグループに関連付けるNICの設定を編集します。

接続の確認

1. APIC GUIに戻ります。

2. 適切なEPG(例：EPG1) > Operational。

3. このタブでVMを学習する必要があります(vmm = vCenterはIPを認識します。learned = ACIリーフはこのIPからのトラフィックを確認します)。