内容

概要

背景説明

クラスタの交換手順

概要

このドキュメントでは、アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ファブリック クラスタを完全に交換するためのプロセスについて説明します。

背景説明

このドキュメントで説明する例では、すべての Application Policy Infrastructure Controller（APIC）で障害が発生した運用ファブリックを扱います。すべてのポリシーと設定が含まれているコンフィギュレーション ファイルを以前の APIC からエクスポートしていることを前提としています。

注意：コンフィギュレーション ファイルをエクスポートしていない場合、クラスタの交換後に設定が失われます。

交換手順に進む前に、コンフィギュレーション ファイルをインポートするため新しい APIC からアクセスできるサーバがあることを確認します。また、新しい APIC に必要な次の情報を現行 APIC 設定から取得してください。

- ファブリック名

- ノード名

- トンネル エンド ポイント（TEP）アドレス空間

- VLAN ID

- アウトオブバンド（OOB）アドレスの詳細

- クラスタ サイズ

- 速度/デュプレックス モードのタイプ

新しい APIC に対してセットアップ スクリプトを実行するときに、以前のファブリック名やその他の値を覚えていない場合は、スイッチの 1 つにコンソール接続し、Acidiag avread コマンドを入力してこの情報を取得します。

注：クラスタの障害が原因で一部の情報が使用できません。

クラスタの交換手順

クラスタ全体を交換するには、次の手順を実行します。

1. 新しい APIC の 1 つを設定します。

1. 交換した APIC の 1 つの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）にコンソール接続し、カーネル ベースの仮想マシン（KVM）を起動します。 APIC の電源がオンになったら、セットアップ スクリプトが自動的にロードされます。

2. 障害が発生した APIC で以前設定されていたものと同一のファブリック名、ノード名、TEP アドレス空間、VLAN ID、OOB アドレスの詳細、クラスタ サイズ、速度/デュプレックス モードのタイプを使用します。以下が一例です。

2. サーバに保存されている最新のコンフィギュレーション ファイルをインポートします。

1. GUIヘッダでADMIN > IMPORT/EXPORTの順に選択します。

2. [IMPORT/EXPORT] サイドバー（画面左側）の [Remote Locations] タブをクリックします。

3. [アクション]ドロップダウンリストから、[リモートロケーションの作成]を選択します。

4. 最新のコンフィギュレーション ファイルが含まれているサーバのホスト名（または IP アドレス）を含むリモート ロケーションを設定します。

注：コンフィギュレーションファイルの転送には任意のプロトコルを使用できますが、FTPを使用する場合は、ファブリックへのFTPトラフィックを許可するために契約を追加する必要があります。

注：リモートパスは、設定ファイルが存在するディレクトリパスである必要があります。

3. インポート ポリシーを作成します。

1. 「インポート/エクスポート」タブのサイドバーから「ポリシーのインポート」>「構成」を選択します。

2. [アクション]（画面の右側）をクリックします。

3. [Create Configuration Import Policy] をクリックします。

4. 設定したリモート ロケーションからコンフィギュレーション ファイルをインポートし、次の点を確認します。

- ファイル名フィールドがサーバのファイル名と一致している（この例では ce_somefilename.tar.gz）。

- [Import Type] フィールドで [replace] オプション ボタンが選択されている。

- [Import Mode] フィールドで [Atomic] オプション ボタンが選択されている。

- [Start Now] フィールドで [Yes] オプション ボタンが選択されている。

- [Import Source] が、以前に設定したリモート ロケーションである。

以下が一例です。

5. この時点で、APIC に古い設定が表示されます。APIC GUI を使用して、新しい APIC にすべての古い設定が取り込まれていることを確認します。

4. リーフ スイッチとスパイン スイッチを設定します。

1. 設定した APIC に接続しているリーフ スイッチにセキュア シェル（SSH）を介してログインします。スイッチで OOB アドレスを設定する必要があります。OOB アドレスが機能しない場合は、スイッチにコンソール接続します。

2. bootflash ディレクトリに移動します（cd bootflash）。 これは、ACI イメージ ファイルが含まれているディレクトリです。

3. dir コマンドを入力し、ファブリックで使用されている ACI イメージを見つけます。

4. イメージ ファイルが見つかったら、setup-clean-config.sh < the aci image you located> コマンドを入力し、続いて reload コマンドを入力します。

これらのコマンドは、交換した APIC の 1 つに接続しているリーフ スイッチを再イメージ化します。APIC で設定したポリシーが、再イメージ化したリーフ スイッチにプッシュされます。

5. リーフ スイッチのリロードが完了したら、このリーフ スイッチは自動的にファブリックに再び追加されます（リーフ スイッチが以前にそのファブリックの一部であった場合）。 これを確認するには、コンフィギュレーション ファイルをプッシュした APIC GUI のサイドバーで [Fabric membership] をクリックします。

ヒント：リーフ スイッチがファブリックに自動的に追加されない場合は、「Cisco APIC トラブルシューティング ガイド」を参照し、ファブリック検出の問題をトラブルシューティングしてください。

5. ファブリックのリーフ スイッチとスパイン スイッチごとにステップ 4 を繰り返します。

6. すべてのリーフ スイッチとスパイン スイッチをファブリックに正常に追加したら、その他の APIC を設定する必要があります。

1. APIC ごとにステップ 1 の操作を繰り返します。その後 APIC がファブリックに追加されます。

2. APIC がファブリックに追加されたことを確認するため、最初に設定した APIC の GUI を使用して、[Controllers] サブヘッダーのサイドバーにある [Controllers] をクリックします。

すべての APIC が正常にファブリックに追加されたら、最初の APIC にアップロードした設定がその他の APIC にプッシュされ、ファブリックが完全に動作可能になります。

注：交換したAPICは、残りのクラスタメンバーとして正しいバージョンのAPICソフトウェアを使用してインストールする必要があります。  そうしないと、APICがクラスタに正しく再参加できません。