内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、ハードウェアの問題のために障害が発生したファブリック クラスタ内の 1 つの Application Policy Infrastructure Controller（APIC）を取り替える手順について説明します。

問題

動作可能なアプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)ファブリックが存在し、APICに障害が発生しています。障害はハードウェアの問題に関連していると判断され、ユニット全体を交換する必要があります。

解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. 障害が発生した APIC と現在のファブリック設定を次のように特定します。

1. 稼働中のAPICのWebインターフェイスから、[System] > [Controllers]を選択します。

2. 画面の左側で、[コントローラ] > （任意のAPIC） > [クラスタ]を選択します。

3. 障害の発生した APIC が [Operational State] カラムで [Unavailable] と表示されます。次に示すように、障害の発生した APIC の [Fabric Name]、[Target Size]、[Node ID]、さらにトンネル エンド ポイント（TEP）アドレス空間を記録します。

ヒント：また、この情報を入手するために APIC の CLI で acidiag avread コマンドを入力することもできます。

2. 障害の発生した APIC を次のようにデコミッション（使用停止）します。

1. 障害の発生した APIC を強調表示します。

2. [Actions] ドロップダウン リストから、[Decommission] を選択します。APIC の状態が [Out of Service] 管理状態に変わるはずです。

3. 障害の発生した APIC をラックから取り外し、交換品を設置します。新しい APIC が起動して、初期セットアップ スクリプトが開始します。

4. ステップ 1 で集めた情報に基づき、障害の発生した APIC と同じ値を使用してセットアップ スクリプトを進めます。

注：古い APIC から記録した同じ設定を必ず使用してください（ファブリック名、コントローラ ID、TEP アドレス プールなど）。 同じ設定を使って APIC を設定しない場合、ファブリックが部分的に異なる状態になる可能性があります。さらに、クラスタに参加するには、交換用のAPICが残りの2つのAPICと同じバージョンのACIソフトウェアを実行する必要があります。

5. 新しい APIC を次のようにコミッションします。

1. APIC が起動したら、[Cluster] ページで現在 [Out of Service] 状態にある APIC を強調表示します。

2. [アクション]ドロップダウンリストから、[コミッション]を選択します。

APIC は IP アドレスを取得し、APIC の Web インターフェイスにそれが反映されます。

注：これが発生するまでに最大 10 分かかる可能性があります。新しいAPICは、ヘルス状態が[Fully Fit]と表示される前に、[Available]状態と[Unavailable Operational]状態を切り替えることもあります。

3. 新しい APIC がファブリックにすでに参加したことを確認するには、新しい APIC の CLI を使ってファブリックにログインします。ログイン時には、ファブリックの残りの部分に設定されたクレデンシャルを使用します。