内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、ハードウェアの問題が原因で障害が発生した Nexus 9500 スパイン スイッチのシャーシを、アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モードで交換するプロセスについて説明します。

問題

ACI ファブリックは現在正常に機能している一方、Nexus 9500 スパイン スイッチに障害が発生している。障害はハードウェア障害であり、シャーシだけを交換する必要があることが判別された。交換後のシャーシに、正常に機能しているすべてのコンポーネント（スーパバイザ、ライン カード、ファブリック モジュールなど）を移す必要がある。

解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. 障害が発生したスパイン スイッチの電源をオフにするために、すべての電源ケーブルを外します。

2. Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の GUI から、[Fabric] > [Inventory] > [Unreachable Nodes] を選択します。電源がオフにされて数分経過したスパイン スイッチが、ここにリストされます。「名前」および「ノード ID」をメモしておきます。

3. 障害が発生したスパイン スイッチの使用を停止し、コントローラから除去します。

1. 作業ペインで、該当するスパイン スイッチを選択します。[Actions] ドロップダウン リストから、[Decommission] を選択します。

2. [Remove from controller] オプション ボタンをクリックし、[OK] をクリックします。

ヒント：[Remove from controller] オプションは ACI ファブリックからノードを完全に削除し、シリアル番号とノード ID の関連付けも削除されます。[Regular]オプションは、ACIファブリックからノードを一時的に削除するために使用します。同じノードが同じノードIDを持つファブリックに再参加することを期待します。たとえば、メンテナンスのためにノードの電源を一時的にオフにする必要がある場合です。

注：ノードの使用を停止した後、ノードが除去されて APIC GUI で表示されなくなるまでには 5 ～ 10 分かかります。

4. 障害が発生したスパイン スイッチをラックから取り出し、交換用シャーシをインストールします。正常に機能しているすべてのコンポーネントを、障害が発生したシャーシでの配列と同じ配列で、新しいシャーシに移します。移送するコンポーネントには、ファブリック モジュール、スーパバイザ、システム コントローラ、電源装置、ファン トレイ、およびライン カードが含まれます。

5. スーパバイザの設定を消去するために、新しいシャーシに移されたアクティブ スーパバイザのコンソールに移動します。

1. cat /proc/cmdline コマンドを入力して、スーパバイザで現在実行されている ACI イメージを判別します。それには、「ksimg」セクションを探します。

ヒント：ACI スイッチ イメージ名は常に「aci-n9000」で始まります。

2. ACI スイッチのイメージ名を使用して、次のコマンドを入力します。
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

注：<aci_image.bin> は APIC にある ACI スイッチ イメージのファイル名です。

3. リロード ウィンドウが欠落していて、デバイスをリロードできない場合は、vsh -c reload コマンドを入力します。
このコマンドによって、アクティブ スーパバイザの設定が消去されます。ステップ 5 を繰り返して、スタンバイ スーパバイザの設定を消去します。スパイン スイッチがファブリックに参加すると、スーパバイザの設定が APIC から自動的にプッシュされます。

6. APIC GUI で [Fabric] > [Inventory] > [Fabric Membership] を選択します。ノード ID、ノード名、IP アドレスが設定されていない状態のスパイン スイッチの行が、作業ペイン内にリストされます。行をダブルクリックし、以前と同じノード ID とノード名を割り当てます。

スパイン スイッチは数分以内に IP アドレスを受信します。その時点で、スパイン スイッチの IP アドレスが APIC GUI に反映されます。

スパイン スイッチが完全に ACI ファブリックに再参加すると、APIC が関連するすべてのポリシーを自動的にプッシュします。この例で障害が発生したのは、ノード ID が 201 のスパイン スイッチのシャーシです。シャーシは交換され、そのシリアル番号が同じノード ID にマッピングされました。APIC がノード 201 に関連するすべてのポリシーをスパイン スイッチにプッシュするため、それ以上の設定は必要ありません。