内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

タイム オフセットの計算方法

負のタイム オフセット障害を示すケーブル モデムの動作

無効なタイム オフセットによって起きる障害 - ダイナミック マップ アドバンス

ビデオ：ダイナミック・マップ・アドバンス・アルゴリズム

初期レンジング時のデータ破壊

負のタイム オフセットの原因となるその他の可能性

関連情報

概要

ケーブルモデムのタイム オフセット（レンジング オフセット）は、Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブルモデム終端システム）とそれに接続するケーブルモデムとの間のラウンドトリップ遅延を示す値です。この値は、ケーブルモデムがオンラインになるときの初期レンジング処理の一部として、CMTS とケーブルモデムによって計算されます。ケーブルモデムからのアップストリーム伝送が適当な時間に CMTS に到着した場合にそれらを適切に同期するためには、CMTS とケーブルモデムが正しいタイム オフセットに関して正確に把握していることが大切です。

ケーブル モデムによっては、初期レンジングを実行するときに DOCSIS 仕様の一部に違反したり、負のタイム オフセットや実際の値より著しく小さいタイム オフセットを表示することがあります。ケーブル モデムがゼロや負のタイミング オフセットを表示しているときは、DOCSIS 完全準拠ではありません。これは、前回、モデムが不適切にタイミング オフセットを取得したため、オフラインになった後に再度登録を確立する際、そのタイミング オフセットが使用されてしまうことが原因です。この障害の原因と、推奨される処置をこの文書で説明します。障害の原因は、CMTS ではなくケーブル モデムの動作によることを覚えておいてください。

この障害による多くの有害なインパクトは、CMTS でケーブル インターフェイスのコマンド cable map-advance static を設定することにより回避できますが、ケーブル モデムのベンダーは、ケーブル モデム ファームウェアを最新改訂し、負のタイミングオフセットの障害を修正する責任があります。

前提条件

要件

この文書は、ケーブル モデムが CMTS に接続するために完了しなければいけないレンジング処理に関連した DOCSIS の基本知識を持っている人を対象としています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

タイム オフセットの計算方法

タイム オフセットは CMTS とケーブル モデム間のラウンドトリップ遅延を表し、通常 4 つの重要な要素によって決定されます。

- CMTS からケーブル モデムまでの実際の距離

- ダウンストリーム変調方式とインターリーブ深度

- アップストリーム変調方式とチャネル幅

- ケーブル モデムのモデルとファームウェア

指定したケーブル モデムのタイム オフセット値を表示するには、そのケーブル モデムが接続されている CMTS で show cable modem コマンドを実行します。通常のシステムにおけるこのコマンドの出力例を次に示します。

CMTS# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable3/0/U0 2    online     3011    0.75  5   0   10.1.1.52       0001.9659.4461

Cable3/0/U0 3    online     2647    0.50  7   0   10.1.1.40       0001.9659.5370

Cable3/0/U0 4    online     3011    0.25  5   0   10.1.1.48       0001.9659.4415

Cable3/0/U0 5    online     3007    0.25  6   0   10.1.1.11       0001.9659.43fd

タイム オフセットは、DOCSIS 目盛りの 1/64 のユニットで示されます。1 目盛りは 6.25 マイクロセカンドと定義され、1 タイム オフセットのユニットは 97.65625 ナノセカンドとなります。

タイム オフセットは、CMTS に接続するためにケーブル モデムに完了しなければいけない初期レンジング処理の一部として計算されます。タイム オフセットを導き出す初期レンジング処理を下の図 1 に示します。この図では、初期レンジングのいくつかの要素はこの文書に関係がないため表示されていません。

図 1：

図 1 には 2 つのタイムラインがあります。上のタイムラインは CMTS に基づいたシステム タイムスタンプを示します。下のタイムラインはケーブル モデムに基づいたシステム タイムスタンプを示します。簡素化するために、このタイムラインを 0 からスタートさせ、架空のタイムユニットを使用します。最初、ケーブル モデムがシステム タイムスタンプを認識していないことに注意してください。

ケーブル モデムが現行のタイムスタンプを認識するのは、SYNC メッセージが正確なシステム タイムスタンプとともに CMTS から送られてきた後です。SYNC メッセージによって起きた伝搬遅延が原因で、システム タイムスタンプ 0 と表示している SYNC メッセージがケーブル モデムに届くまでの間に、CMTS のタイムスタンプが 3 に増加することに注意してください。

次の図のメッセージは、ケーブルモデムにタイムスタンプ9で初期レンジング要求を送信するように指示するMAPメッセージです。ケーブルモデムはCMTSでタイムスタンプ9が発生した時点を認識しないため、自身のクロックに従って初期レンジング要求を送信します。

CMTSは、初期レンジング要求がCMTSタイムスタンプ9 ～ 16の間にいつでも到着できることを想定しています。初期レンジング要求を受信するために割り当てられた時間は初期レンジング間隔と呼ばれ、ケーブルプラントの最遠端でCMTSとケーブルモデム間のの間のののの

ケーブルモデムは、内部タイムスタンプが「9」のときに初期レンジング要求を送信しますが、初期レンジング要求がCMTSに到達するまでに、CMTSのタイムスタンプは15です。これは、CMTSがケーブルモデムのタイムオフセットを15 - 9 = 6単位で計算できることを意味します。

CMTS は、レンジング応答メッセージを送信して、ケーブル モデムにこのタイム オフセット値を伝えます。ケーブル モデムがこのメッセージを受け取ると、次回 CMTS に送信するメッセージに適切なタイム オフセットを追加できるようになります。

下の図 2 では、CMTS がケーブル モデムに特定のタイム スタンプでデータを伝送するように命令したとき、モデムがタイム オフセットを考慮することが分かります。この図では、MAPメッセージがCMTSからケーブルモデムに送信され、タイムスタンプ70でデータを送信するように指示されます。ケーブルモデムがタイムオフセット6を考慮すると、ケーブルモデムはタイムスタンプ70 - 6 = 64でデータを送信します。

図 2

負のタイム オフセット障害を示すケーブル モデムの動作

ケーブル モデムが、何らかの理由でオンライン状態からオフライン状態に切り替わると、CMTS に再接続するために初期レンジングを再実行する必要があります。ケーブル モデムによっては 2 度目にオンラインになるときに、最初のタイミング オフセットを記憶していることによって初期レンジングの再実行をしないことがあります。初期レンジングの再実行をしないことで、初期レンジング時間が早まると思うかもしれませんが、実際には、モデムがオンライン状態に戻る時間を短縮することはできません。むしろ、初期レンジング パケットが CMTS に到着する時間が早すぎると、別のモデムからのデータが失われ、CM は再接続に失敗します。初期レンジング パケットが正確にレンジング開始のタイミングで到着した場合には、CMTS のタイム オフセットがゼロとなりますが、接続には適しません。

この章では、これらのケーブル モデムがオンラインになる際に どのように DOCSIS 仕様に違反するかについての詳細を説明します。

図 3 は、モデムで初期レンジングを実行するときに、最初のタイム オフセットを記憶している場合に起こるイベントのシーケンスを示しています。この図では、モデムがオフラインになり再びオンラインになる間に、CMTS とケーブル モデム間での伝搬遅延が変化しないと仮定しています。

図 3

図中で、ケーブル モデムは、タイムスタンプ 88 で初期レンジング要求を送信するように命令されています。ケーブル モデムは前回のタイム オフセットを記憶しているので、そのレンジグ要求をタイム 88 - 6 = 82 で送信すると決定します。これは、ケーブル モデムからの初期レンジング要求が CMTS にタイムスタンプ 88 で到着することを意味します。その結果、CMTS は、このケーブル モデムのタイム オフセットはゼロであると理解します。次の show cable modem 出力では、 MAC アドレス 00ff.de4d.b3ef のモデムがこのような動作をすることが示されています。

CMTS# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable3/0/U0 2    online     3011    0.75  5   0   10.1.1.52       0001.9659.4461

Cable3/0/U0 3    online     2647    0.50  7   0   10.1.1.40       0020.4001.5370

Cable3/0/U0 4    online        0    0.00  5   0   10.1.1.57       00ff.de4d.b3ef

Cable3/0/U0 5    online     3011    0.25  5   0   10.1.1.48       0001.9659.4415

周知のとおり、伝搬遅延または HFC ネットワークの遅延は、CMTS とモデム間の誘導距離とファイバを通る光のスピードによって決まります。このスピードは温度に左右され、長距離伝播が一般的な HFC ネットワークや精細なタイミング解像度では、1 日に数百タイムチックの単位で変化します。アップストリームまたはダウンストリームパスの伝搬遅延や待ち時間が、モデムがオフラインになり再びオンラインになる間に変化すると、モデムが記憶しているタイム オフセットが無効になります。伝搬遅延が増加し、モデムがオンラインに戻ったときのイベントの発生順序は図 4 のようになります。

図 4

図4では、CMTSはケーブルモデムのタイミングオフセットが2であると認識しています。これは、show cable modem出力で報告されるタイミングオフセットが、可能な限り最短のラウンドトリップ時間よりも短い時間を示す実際のシナリオを表しています。ケーブルモデムが1000を大幅に下回るタイミングオフセットを報告する場合は、図4のケーブルモデムのように動作している可能性があります。次のshow cable modemの出力では、MACアドレス00ff.de4d.b3efのモデムがこの種のの動作を示しています。

CMTS# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable3/0/U0 2    online     3011    0.75  5   0   10.1.1.52       0001.9659.4461

Cable3/0/U0 3    online     2647    0.50  7   0   10.1.1.40       0020.4001.5370

Cable3/0/U0 4    online       35    0.00  5   0   10.1.1.57       00ff.de4d.b3ef

Cable3/0/U0 5    online     3011    0.25  5   0   10.1.1.48       0001.9659.4415

他の可能性として、CMTS とケーブル モデム間のパス伝搬遅延が、モデムがオフラインになり再びオンラインになる間に少しづつ減少する場合があります。図 5 を参照してください。

図 5：

図 5 では、ケーブル モデムのレンジング要求が、初期レンジング インターバルが始まる 2 ユニット前のタイムスタンプ である 86 で CMTS によって受信されたことを示しています。CMTS はまだこのレンジング要求の受信および解読が可能で、CMTS はケーブル モデムのタイミング オフセットが - 2 であると認識します。これは、show cable modem 出力のタイミング オフセットが負の数となる実際のシナリオを示しています。次の show cable modem 出力では、 MAC アドレス 00ff.de4d.b3ef のモデムがこのような動作をすることが示されています。

CMTS# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable3/0/U0 2    online     3011    0.75  5   0   10.1.1.52       0001.9659.4461

Cable3/0/U0 3    online     2647    0.50  7   0   10.1.1.40       0020.4001.5370

Cable3/0/U0 4    online      -93    0.00  5   0   10.1.1.57       00ff.de4d.b3ef

Cable3/0/U0 5    online     3011    0.25  5   0   10.1.1.48       0001.9659.4415

無効なタイム オフセットによって起きる障害 - ダイナミック マップ アドバンス

負または無効なタイム オフセットを生成するモデムによって起きる主な障害は、ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムの中断です。このアルゴリズムは、Cisco IOS の 12.0(9)SC、12.1(2)EC1、12.1(1a)、12.1(1a)T 以降のソフトウェア リリースを起動させる Cisco IOCisco CMTS 製品においてデフォルトでイネーブルになっています。

ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムは、CMTS から最も遠いケーブル モデムのタイム オフセットを動的に判断し、ケーブル モデムのためのアップストリーム機能を非常に強化します。この情報を使用して、CMTS は、ケーブル モデムがアップストリーム帯域の要求を作成する時間と、CMTS が実際にこの帯域をケーブル モデムに割り当てる時間との間に発生する遅延を低減することができます。

ビデオ：ダイナミック・マップ・アドバンス・アルゴリズム

図 6 はダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムがどのように最大限のタイミング オフセットを使用するか示します。各ケーブル モデムのラウンドトリップ遅延を図に示します。各モデムに報告されるタイム オフセットを見ることによって、CMTS は最も遠いモデムのタイム オフセットを計算できます。

図6をクリックして、Dynamic Map Advanceアルゴリズムが最大タイミングオフセットをどのように使用するかを確認します。

CMTS から最も遠いケーブル モデムが負のタイム オフセットの障害を示すと、CMTS はこのケーブル モデムが実際より CMTS の近くにあると認識します。言い換えれば、show cable modem出力でのこのモデムのタイム オフセットは、実際よりもかなり小さくなるということです。これは、ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムが、すべてのケーブル モデムに対しての最大のラウンドトリップ遅延を計算するまで、CMTS からモデムまでの実際の距離は正しく認識されないということを意味します。このことは、この最も遠いモデムへの接続障害を引き起こします。

図 7 はシステム内の最も遠いケーブル モデムが不正なタイム オフセットを持っている場合を示します。最も遠いモデムのリアルタイムオフセットは30ですが、報告されたタイムオフセットは–2です。これは、ダイナミックマップアドバンスアルゴリズムが、システム内で最も遠いモデムがタイムオフセット20のモデムであると考えるということです。

ここをクリックすると、図7がビデオとして表示されます。

12.0(10)SC、12.1(2)EC1、12.1(2)、および12.1(2)Tよりも後のバージョンのCisco IOSソフトウェアには、負のタイムオフセットを持つケーブルモデムからDynamic Map Advanceアルゴリズムを保護するメカニズムがあります。ケーブル モデムが、負のタイム オフセットでオンラインになったときは、CMTS は次のフォームでエラー メッセージをログに残します。

%UBR7200-4-BADTXOFFSET: Bad timing offset -2 detected for cable modem 00ff.0bad.caf3

このメッセージが CMTS に表示された場合は、モデムのベンダーに連絡をして障害を表示しないファームウェアのバージョンを確認してください。

負のタイム オフセット障害を示すケーブル モデムが接続の維持を確実にするには、CMTS に接続しているすべてのケーブル モデムが DOCSIS 準拠のファームウェアを起動するまで、ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムをオフにする必要があるかもしれません。特定のダウンストリーム ポートで必要なダイナミック マップ アドバンス をディセーブルにするには、CMTS で次のコマンドを入力します。

CMTS# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CMTS(config)# interface cable 3/0

!--Specify the Cable interface affected

CMTS(config-if)# cable map-advance static

CMTS(config-if)# end

CMTS#

ダイナミック マップ アドバンスがオフになっていることを確認するには、「show controller cable X/Y upstream Z」の出力の「Map Advance (Static)」の行を見ます。X/Y はケーブル ダウンストリーム ポートの番号で Z はアクティブなアップストリーム ポートです。

CMTS# show controller cable 3/0 upstream 0

Cable3/0 Upstream 0 is up

Frequency 25.008 MHz, Channel Width 1.600 MHz, QPSK Symbol Rate 1.280 Msps

Spectrum Group is overridden

SNR 33.640 dB

Nominal Input Power Level 1 dBmV, Tx Timing Offset 2817

Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)

Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4

Modulation Profile Group 1

Concatenation is enabled

part_id=0x3137, rev_id=0x03, rev2_id=0xFF

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8

Minislot Size in Symbols = 64

Bandwidth Requests = 0x2F

Piggyback Requests = 0x22

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x50D

Minislots Granted  = 0x50D

Minislot Size in Bytes = 16

Map Advance (Static) : 3480 usecs

UCD Count = 122

DES Ctrl Reg#0 = C000C043, Reg#1 = 0

ダイナミック マップ アドバンスが無効になると、「BADTXOFFSET」エラー メッセージ を受信しますが、ケーブル モデムは接続を維持しています。

初期レンジング時のデータ破壊

図 5 に示すように、負のタイムオフセットを示すケーブル モデムは、正常な時間の前に初期レンジング要求を伝送することがあります。これら早期の伝送は、別のケーブル モデムから送信されているデータを干渉する可能性があります。これは初期レンジング要求と別のケーブル モデムから送信されたデータの両方が破壊または損失されることを意味します。

最悪の場合は、負のタイム オフセットを示すケーブル モデムが初期レンジング要求を数秒ごとに伝送し、別のモデムからの有効なデータ伝送に上書きします。このような動きをするモデムが 1 つだけの場合は大きな障害にはなりませんが、いくつかのモデムがこのような動きをする場合は大量のデータ損失の原因となります。

この障害を解決するには、ケーブル モデムのベンダーに連絡をし、負のタイム オフセットの障害のないファームウェアのバージョンを確認してください。CMTS 上の設定でこの障害を回避することはできません。

負のタイム オフセットの原因となるその他の可能性

負のタイム オフセットの非常にまれな原因は、複数の CMTS デバイスが 1 本のケーブルを共有している場合です。2 つの CMTS が特定のケーブル セグメント用に同一のアップストリーム周波数で設定されている場合、1 つの CMTS が他の CMTS に接続するケーブル モデムからの初期レンジング要求を感知する可能性があります。この初期レンジング要求は初期レンジング インターバルの間にランダムな回数感知される可能性があるため、無効なケーブル モデムのタイム オフセットが計算されます。

この障害の一般的な症状は show cable modemコマンドで、負、非常に小さな正、または非常に大きな正のタイムオフセットのいずれかで、「offline」または「init(r1)」の状態のケーブル モデムがいくつか表示されることです。次の出力例では、このカテゴリに分類されるモデムは太字で表示されています。

CMTS# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable3/0/U0 1    online     2801   -0.50  5   0   10.1.1.44       0001.9607.3831

Cable3/0/U0 2    offline     103    0.75  5   0   10.1.1.52       0001.9659.4461

Cable3/0/U0 3    online     2647    0.50  7   0   10.1.1.40       0020.4001.5370

Cable3/0/U0 4    init(r1)    -93    0.00  5   0   10.1.1.57       00ff.de4d.b3ef

Cable3/0/U0 5    online     3091    0.25  5   0   10.1.1.48       0001.9659.4415

Cable3/0/U0 6    online     2811    1.25  5   0   10.1.1.24       0002.fdfa.0a35

Cable3/0/U0 7    offline   17291    1.00  5   0   10.1.1.33       0050.7366.1fb9

Cable3/0/U0 8    online     2816    1.00  5   0   10.1.1.11       0001.9659.43fd

SID 2 のモデムは 1000 よりはるかに少ないタイミング オフセットを示し、SID 4 のモデムは負のタイム オフセットを示し、SID 7 のモデムは他のモデムよりはるかに大きなタイミング オフセットを示します。

この障害を解決する方法は、異なるアップストリーム周波数をそれぞれの CMTS に使用することです。同一ケーブル セグメント上の 2 つのデバイスは、同時に同じアップストリーム周波数を使用できません。しかし、2 つのデバイスが、それぞれ物理的に異なるケーブル セグメントに接続していれば、同時に同じアップストリーム周波数を使用できます。

関連情報

- トラブルシューティング：uBR ケーブル モデムがオンラインにならない場合

- Cisco Network Registrar でのケーブル モデムの基本インストール

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems