内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

フローの作成

上流方向

TLVのデコード

下流方向

TLVのデコード

フローの削除

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cable Modem Termination System（CMTS；ケーブルモデム終端システム）でダイナミックサービスフローを作成する手順とコマンドについて説明します。 たとえば、音声コールで使用されるUnsolicited Grant Service(UGS)などです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CMTS

- DOCSIS

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

ダイナミックサービスフロー（タイプに関係なく）を作成するには、CMTSまたはケーブルモデム(CM)がダイナミックサービス追加(DSA)メッセージを送信する必要があります。

DSAメッセージには、次の2つのものが含まれます。

- サービスフロー(SF)自体。

- 関連する分類子。

DSAメッセージは、TLVでエンコードされたメッセージで、CMで使用されているものと同じTLV定義を使用します。

PacketCable Multimedia(PCMM)仕様のメッセージシーケンス：

フローの作成

フローを作成するには、作成するサービスフローごとにDSAを送信する必要があります（2つのメッセージを単一のメッセージにマージできますが、分割すると理解しやすくなります）。

注：ここで使用するコマンドは、cBR8プラットフォーム用です。uBR10kは同じコマンド構文を使用しますが、testコマンドのdocsisキーワードは使用しません

上流方向

例：

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

TLVのデコード

1.サービスフローTLV

アップストリームSF TLVはTLV 24(0x18)です。

1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20

Decode:

1823             TLV 0x18 (24)        - Len 35 - Upstream Service Flow (0x23 = 35)

01020004         TLV 0x18.1 (24.1)    - Len 02 - Upstream Service Flow ID     - value 0004

060106           TLV 0x18.6 (24.6)    - Len 01 - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

0F0106           TLV 0x18.F (24.15)   - Len 01 - Service flow scheduling type - value 06 -> UGS

10040000037F     TLV 0x18.10(24.16)   - Len 04 - Request Transmit policy      - value 0x0000037F

130200E8         TLV 0x18.13(24.19)   - Len 02 - Number of bytes              - value 0xe8 -> 232 bytes

160101           TLV 0x18.16(24.22)   - Len 01 - Number of grants per interval- value 1

150400000320     TLV 0x18.15(24.21)   - Len 04 - Tolerated Grant Jitter       - value 0x320  -> 800

140400004E20     TLV 0x18.14(24.20)   - Len 04 - Nominal Grant interval       - value 0x4e20 -> 20000

2.分類子TLV

この例で使用する分類子は、単純なIPパケット分類子のみです。他のタイプの分類子（プロトコル、UDP/TCPなど）があります。

アップストリーム分類子TLVはTLV 22(0x16)です。

160f01010203020004090605040a305879

Decode:

160f           TLV 0x16   (22)      - Len 15 - Upstream Classifier

010102         TLV 0x16.1 (22.1)    - Len 01 - Classifier reference - Unique classifier ID - value 0x02

03020004       TLV 0x16.2 (22.2)    - Len 02 - Service flow reference                      - value 0004 -> MUST match the SFID above

0906           TLV 0x16.9 (22.9)    - Len 06 - IPv4 packet classifier encoding

05040a305879   TLV 0x16.9.5(22.9.5) - Len 04 - Destination IPv4 classifier                 - value 0a305879  10.48.88.121

CMコンフィギュレーションファイルの次のサービスフロー/分類子に対応します。

Main

{

UsServiceFlow

{

UsServiceFlowRef 4;

QosParamSetType 6;

SchedulingType 6;

RequestOrTxPolicy 0x0000037f;

UnsolicitedGrantSize 232;

GrantsPerInterval 1;

ToleratedGrantJitter 800;

NominalGrantInterval 20000;

}

UsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 4;

IpPacketClassifier

{

IpDstAddr 10.48.88.121;

}

}

}

下流方向

例：

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

TLVのデコード

1.サービスフローTLV

ダウンストリームサービスフローTLVはTLV 25(0x19)です。

191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA

Decode:

191A           TLV 0x19   (25)      - Len 1A (26)   - Downstream Service Flow definition

01020099       TLV 0x19.1 (25.1)    - Len 02        - Downstream Service Flow ID   - value 0x99

060106         TLV 0x19.6 (25.6)    - Len 01        - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

070105         TLV 0x19.7 (25.7)    - Len 01        - Traffic Priority             - value 05 -> Prio 5

0804000154A0   TLV 0x19.8 (25.8)    - Len 04        - Max Sustain Rate             - value 0x154a0 = 87200 bps

0A04000154A0   TLV 0x19.A (25.10)   - Len 04        - Min Reserved Rate            - value 0x154a0 = 87200 bps

0B0200DA       TLV 0x19.B (25.11)   - Len 02        - Assumed Min Rvd Rate packet size - value 0xda = 218

2.分類子TLV

これはプレーンIPv4分類子でもあります。より複雑な分類子を作成することもできます。

Downstream Classifer TLVはTLV 23(0x17)です。

170f01010203020099090603040a305879

Decode:

170f          TLV 0x17    (23)      - Len 15 - Downstream Classifier

010102        TLV 0x17.1  (23.1)    - Len 01 - Downstream Classifier Reference        - value 0x02

03020099      TLV 0x17.3  (23.3)    - Len 02 - Downstream Service Flow ID reference   - value 0x99 -> MUST match SFID above

0906          TLV 0x17.9  (23.9)    - Len 06 - IPv4 classifier

03040a305879  TLV 0x17.9.3(23.9.3)  - Len 04 - Source IPv4 Address                    - value 0x0a305879 -> 10.48.88.121

CMコンフィギュレーションファイルの次のサービスフロー/分類子に対応します。

Main

{

DsServiceFlow

{

DsServiceFlowRef 153;

QosParamSetType 6;

TrafficPriority 5;

MaxRateSustained 87200;

MinReservedRate 87200;

MinResPacketSize 218;

}

DsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 153;

IpPacketClassifier

{

IpSrcAddr 10.48.88.121;

}

}

}

フローの削除

動的サービスフローは、動的サービス削除(DSD)メッセージで削除できます。手順は、US SFとDS SFの両方を削除する手順と同じです。

test cable docsis dsd

例：

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           929

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           887

--> Before : 2SFs only

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

--> UGS SF

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

--> DS SF

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

Load for five secs: 10%/1%; one minute: 9%; five minutes: 10%

Time source is NTP, 10:54:57.426 CET Thu Nov 22 2018

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           896

57    US  act   43    UGS    0    0           0           0           0

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           0

58    DS  act   N/A   N/A    5    87200       3044        87200       0

--> Now Both UGS and DS voice flows are created (and throughput would be seen as soon as packets match the classifier.)

関連情報

- PacketCable Multimedia Specification

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems