- はじめに

- 優先する起動ページの選択

はじめに

BPAを使用すると、ユーザはBPAアプリケーションにログインするときに表示される起動ページを選択できます。

優先する起動ページの選択

希望する起動ページを選択するには、次の手順に従います。

1. Userアイコンを選択し、Preferenceを選択します。Launch Preferenceウィンドウが開きます。

ユーザアイコン>プリファレンス

2. 必要なページを選択して、Updateをクリックします。

起動設定ウィンドウ

3. BPAアプリケーションからログアウトし、再度ログインして、新しい起動設定を確認します。