内容

概要

背景説明

省略形

MoPのワークフロー

クラスタステータスの確認

HA復元手順

概要

このドキュメントでは、StarOS仮想ネットワーク機能(VNF)をホストするUltra-MセットアップのElement Manager(EM)クラスタでハイアベイラビリティ(HA)を復元するために必要な手順について説明します。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するように設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モバイルパケットコアソリューションです。Ultra-Mソリューションは、前述の仮想マシン(VM)タイプで構成されます。

- 自動IT

- 自動導入

- Ultra Automation Services（UAS）

- 要素マネージャ(EM)

- Elastic Services Controller（ESC）

- 制御機能(CF)

- セッション機能(SF)

Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。

UltraMアーキテクチャ

このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコ担当者を対象としています。

注：このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています。

省略形

HA

ハイ アベイラビリティ

VNF

仮想ネットワーク機能

CF

制御機能

SF

サービス機能

ESC

Elastic Service Controller

MOP

手続きの方法

OSD

オブジェクトストレージディスク

HDD

ハードディスクドライブ

SSD

ソリッドステートドライブ

VIM

仮想インフラストラクチャマネージャ

VM

仮想マシン

EM

エレメント マネージャ

UAS

Ultra Automation Services

UUID

ユニバーサル一意IDentifier

MoPのワークフロー

EM HA復元手順のハイレベルなワークフロー

クラスタステータスの確認

アクティブEMにログインし、HAステータスを確認します。次の2つのシナリオがあります。

1. HAモードはnoneです。

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems

%no entries found%

2. EMクラスタにはノードが1つしかありません（EMクラスタは3つのVMで構成されます）。

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

----------------------

2 up down down

どちらの場合も、次のセクションで説明する手順でHA状態を復元できます。

HA復元手順

クラスタの一部であるEMのVM名をnovaリストから特定します。EMクラスタに含まれる3つのVMがあります。

[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1

| e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23 |

| 33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21 |

| 65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12 |

| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5 |

| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16 |

| 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 | vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |

| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.8 |

| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.9 |

| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.7 |

ESCからEMの1つを停止し、シャットオフ状態になったかどうかを確認します。

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_INERT_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_SHUTOFF_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

ここで、EMがシャットオフ状態になったら、OpenStack Platform Director(OSPD)から他のEMをリブートします。

[stack@director ~]$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a

Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a> has been accepted.

EM VIPに再度ログインし、HAステータスを確認します。

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

HAが「マスター」状態の場合は、ESCから以前のシャットオフであったEMを起動します。それ以外の場合は、OSPDから次のEMをリブートし、再度HAステータスを確認します。

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_ALIVE_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

ESCからEMを起動したら、EMのHAステータスを確認します。復元する必要があります。

admin@scm# em-ha-status

ha-status MASTER

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 4-1516609103

ncs-state ha connected-slave [ 2-1516609363 ]

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

4   up   up   up