データ シート

Cisco UCS M2814 コンピュート カートリッジ

Cisco UCS M シリーズ コンピュート カートリッジ

Cisco UCS® M シリーズ モジュラ サーバは、クラウドスケールのアプリケーションを並列的に多数実行する環境において、サーバの高密化要件に適合するように設計されています。Cisco UCS M4308 モジュラ シャーシ独自の設計では、Cisco System Link Technology（システムリンク技術）によって、電源ユニット、冷却ファン、I/O、ローカル ディスクなどのインフラストラクチャ リソースが Cisco UCS M シリーズ コンピュート カートリッジに提供されます。これらはすべて、Cisco UCS Manager によりステートレス コンピューティング環境として管理されます。

Cisco UCS M2814 コンピュート カートリッジ（図 1）は、最大 256 GB の DDR4 2133 MHz メモリを搭載した Intel® Xeon® プロセッサ E5-2600 v3 CPU に対応した、デュアル ソケット サーバです。Cisco UCS M2814 カートリッジにより、超高密度の仮想環境と、高いメモリ/コア率を利用したクラウド インフラストラクチャ アプリケーションのインフラストラクチャ として、また動的 Web コンテンツ配信や規模の小さいインメモリ データベースなど、大型のレイヤ 2 CPU キャッシュを利用したアプリケーション プラットフォームを実現します。

図 1. Cisco UCS M2814 コンピュート カートリッジ

製品概要

Cisco UCS M2814 コンピュート カートリッジは、Cisco UCS M4308 モジュラ シャーシの前面から直接搭載できます。このシャーシは最大 4 台の Cisco UCS M2814 カートリッジを搭載できます。搭載されているカートリッジとシャーシのリソース、ドメイン検出、システムとしての統合管理は、Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトに組み込まれている Cisco UCS Manager で行われます。

Cisco UCS M2814 の構成は以下です。

- Intel Xeon プロセッサ E5-2600 v3 CPU を使用するデュアル ソケット サーバ

- Intel Xeon プロセッサ E5-2630 v3（2.4 GHz、8 コア、20 MB キャッシュ、85 W）

- Intel Xeon プロセッサ E5-2640 v3（2.6 GHz、8 コア、20 MB キャッシュ、90W）

- Intel Xeon プロセッサ E5-2650 v3（2.3 GHz、10 コア、25 MB キャッシュ、105W）

- Intel Xeon プロセッサ E5-2660 v3（2.6 GHz、10 コア、25 MB キャッシュ、105W）

- 256 GB DDR4 2133 MHz メモリ

Cisco UCS M4308 シャーシは、物理ケーブルで Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトと接続しています。ファブリック インターコネクトは、シャーシとその中に組み込んだコンピュート カートリッジの管理と通信のためのバックボーンです。1 組のファブリック インターコネクトに最大 20 個の Cisco UCS M4308 シャーシとそれに関連付けたカートリッジを接続することができ、それらを 1 つのドメインとして管理できます。

表 1 は、Cisco UCS M142 コンピュート カートリッジの機能とメリットをまとめたものです。

表 1. 機能と利点

機能

利点

2RU シャーシに最大 4 台の Cisco UCS M2814 サーバ、1 つのラックシステム（42RU）に最大 80 台のサーバが搭載可能（1600 コア）

業界屈指の Cisco UCS M シリーズによる高密度サーバにより、高いメモリ/コア率と大型のレイヤ 2 キャッシュを使用するアプリケーションを導入する場合などで、データセンターでの大幅なコスト削減を実現します。

定評のある Cisco UCS Manager による、サーバ、ネットワーク、ストレージの統合管理

Cisco UCS Manager は、1 つの管理インターフェイスで、Cisco UCS ドメインに含まれるすべてのハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントに対応します。UCS Manager では、Cisco SingleConnect テクノロジー [英語] によってネットワーク、ストレージ、および管理トラフィックを統合することで、最大 20 台の M シリーズ シャーシの管理が可能です。また Cisco UCS Central ソフトウェアによって、複数のドメインと何千台ものサーバをグローバルに管理できます。

Cisco UCS サービス プロファイルに基づくポリシー ベースのプロビジョニングと管理

Cisco UCS サービス プロファイルは、サーバ導入を変革し、柔軟でステートレス コンピューティング環境を実現することで、総所有コスト（TCO）を削減し、ビジネスの俊敏性を高めます。

モジュラ シャーシ

Cisco UCS M シリーズは、交換可能ユニット（FRU）のほとんどすべてが工具なしで簡単に取り替えることができるため、ダウンタイムを削減できます。

サーバ レベルでの節電

M シリーズでは共有ローカル リソースを使用して、1 ワットあたりのパフォーマンスを最適化します。

主な機能

表 2 は、Cisco UCS M2814 コンピュート カートリッジの主な機能をまとめたものです。

表 2. 主な機能

サーバあたりのプロセッサ数

Intel Xeon プロセッサ E5-2600 v3 CPU X 2 基

サーバおよびシャーシあたりのメモリ

サーバあたり 256 GB のメモリ、および Cisco UCS M4308 シャーシあたり 1024 GB のメモリ

コンピュート カートリッジあたりのサーバ

Cisco UCS M2814 カートリッジあたりデュアル ソケット サーバ X 1 台

シャーシあたりのコンピュート カートリッジ数

各 Cisco UCS M4308 シャーシに、前面からアクセス可能な 4 台の独立した Cisco M2814 カートリッジ

シャーシあたりのディスク ドライブ数

480 GB SATA から 6.40 TB SAS まで拡張可能な SSD ドライブ X 4（Cisco UCS M4308 シャーシに組み込み）

シャーシあたりの I/O

40 Gbps スループット X 2 ポート（Cisco UCS M4308 シャーシに組み込み）

シャーシあたりの電力

1400 W 電源 X 2基（冗長化）（Cisco UCS M4308 シャーシに組み込み）

管理

Cisco UCS Manager

シスコ キャピタル

目標の達成を支援するファイナンス

シスコ キャピタルは、お客様が目標の達成と競争力の維持に必要なテクノロジーを導入できるよう支援します。

CapEx の削減をサポートし、 成長を加速させ、 投資金額と ROI を最適化します。シスコ キャピタル ファイナンス プログラムにより、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および補完的なサードパーティ製機器を柔軟に購入することができます。また、支払に関しては予測可能な支払方法をご用意しています。シスコ キャピタルは 100 ヵ国以上でサービスを利用できます。詳細はこちらをご覧ください。

関連情報

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ucs/ucs-m/index.html