Sommario

Introduzione

Collegamenti

Finestra Note

Introduzione

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 fornisce importanti correzioni a Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, al controller wireless 9800 e ai punti di accesso.

Collegamenti

Scaricare qui Cisco IOS XE 17.12.4ESW13.

- Per il controller wireless incorporato sui punti di accesso Catalyst serie 9100, utilizzare C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- Per Catalyst 9800-CL Wireless Controller per Cloud, usare C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Per i controller wireless Catalyst 9800-L, utilizzare C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Per i Catalyst 9800-40 e 9800-80 Wireless Controller, utilizzare C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Note di rilascio per 17.12.4 ES13

Finestra Note

I clienti devono migrare alla release 17.12.5 di CCO, quando disponibile. Se nel codice CCO successivo (versione di manutenzione) sono già presenti correzioni integrate, ai clienti non verranno fornite correzioni aggiuntive in questo branch ES. Questo codice è supportato dall'organizzazione TAC. Segnala tutti i commenti, i suggerimenti e i problemi relativi a questo codice direttamente a wnbu-escalation@cisco.com.