Sommario

Introduzione

Premesse

Acronimi e inizialismi

Nuovi termini con URWB in Catalyst 9800

Topologie supportate

Configurazione point-to-point URWB dalla CLI del controller Catalyst 9800

Coordinator AP

Dalla GUI (nell'access point)

Comandi CLI sul WLC

Debug sul WLC

Comandi CLI sull'access point:

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione per un'implementazione P2P con un access point che supporta URWB ed è associato a un Catalyst serie 9800 WLC.

Premesse

Acronimi e inizialismi

Point-to-point (P2P)

Access Point (AP)

Backhaul wireless ultra-affidabile (URWB)

Controller LAN wireless (WLC)

Nuovi termini con URWB in Catalyst 9800

Per gli utenti che hanno familiarità con le implementazioni URWB standalone, questi termini sono stati introdotti o ridefiniti per URWB sul Catalyst 9800 WLC, a partire dalla versione software 17.18.1:

Termine URWB autonomo

Termine URWB 9800

Nodo punto rete

Estremità rete

Coordinatore

Mesh (ruolo interfaccia)

Solo sovrapposizione

Prevenzione loop autotap (processo)

Radio (FM)/Access Point (IW)

Access Point

Fisso (modalità radio)

Fisso automatico

Fluidmax (modalità radio)

Da punto fisso a multipunto

Principale/Principale di Fluidmax

Base fissa

Secondario/Slave Fluidmax

Fixed client

Fluidità (modalità radio)

Infrastruttura di mobilità (ruolo fluidità)

Base di mobilità

Relè infrastruttura (ruolo Fluidità)

Veicolo (modalità fluidità)

Mobility Client

Da veicolo a veicolo

Trasferimento da client a client

Distribuzione

Alta disponibilità FastFail

Passphrase

Chiave di rete

Topologie supportate

URWB supporta le seguenti topologie di distribuzione:

- Rete fissa: In questa topologia, più nodi sono interconnessi, consentendo di instradare i dati in modo dinamico attraverso il percorso più efficiente. Questa soluzione è ideale per grandi siti industriali o campus che richiedono funzionalità di ridondanza e riparazione automatica.

- P2MP (Point-to-Multipoint): Un singolo nodo centrale si connette a più nodi remoti. Ciò è comune in scenari come il backhaul wireless per diversi dispositivi sul campo o le reti perimetrali che si connettono a un hub centrale.

- Mobilità: Questa topologia supporta la connettività per lo spostamento di asset come veicoli o robot. È fondamentale per gli scenari di utilizzo che richiedono una comunicazione continua a bassa latenza durante il movimento.

Configurazione point-to-point URWB dalla CLI del controller Catalyst 9800

A livello generale, sono necessari tre passaggi per l'installazione:

1. È necessario associare un Access Point (AP) che supporti URWB al Catalyst 9800 WLC.

2. Applicare la configurazione necessaria ai punti di accesso.

3. Distribuire i punti di accesso nella rete.

L'access point richiede l'applicazione dei seguenti tag:

- Tag criterio: Associa il profilo WLAN e dei criteri wireless richiesti. Questo tag viene utilizzato per gli slot radio che forniscono servizi wireless ai client (se la configurazione richiede sia CAPWAP che URWB sullo stesso access point)

Esempio di configurazione dei tag dei criteri:

wlan lab_p2p 100 lab_p2p

radio policy dot11 5ghz

security wpa psk set-key ascii 0 hello4578965412

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk

no shutdown

wireless profile policy lab_policy

no shutdown

wireless tag policy policy_tag_lab

wlan lab_p2p policy lab_policy

- Tag sito: Associa il profilo PA richiesto.

Esempio di configurazione del tag del sito:

wireless country US

ap profile lab-ap-profile

country US

description "Lab AP profile"

mgmtuser username admin password 0 WWiot321! secret 0 WWiot321!

ssh

wireless tag site default-site-tag

ap-profile lab-ap-profile

- Tag RF: Associa il profilo URWB e il profilo radio richiesti.

Esempio di configurazione del profilo URWB:

wireless profile urwb p2p_test

network-key key 0 Hello123456789

no shutdown

Example Radio Profile Configuration:

wireless profile radio urwb_test

urwb channel 5Ghz 60

urwb cwidth 40MHz

urwb role fixed

RF Tag Configuration (This associates both the URWB and the radio profile):

wireless tag rf curwb_rf_tag

dot11 5ghz slot1 radio-profile urwb_test

dot11 5ghz slot2 radio-profile urwb_test

urwb-profile p2p_test

Nota: In questo esempio, a entrambi gli slot radio da 5 GHz è collegato il profilo URWB. Se la distribuzione richiede URWB e CAPWAP for Wireless, i profili devono essere configurati e applicati di conseguenza.

Infine, è necessario applicare i seguenti tag agli access point:

ap 2416.1bf6.e308

rf-tag curwb_rf_tag

site-tag default-site-tag

policy-tag policy_tag_lab

Coordinator AP

In un'implementazione Point-to-Point (P2P), l'access point connesso al segmento della rete cablata deve essere configurato come coordinatore. Il Coordinator AP (noto anche come Mesh End) è responsabile della raccolta e dell'invio delle statistiche della rete URWB al controller. Questa configurazione viene applicata utilizzando questo comando:

ap name

urwb mode coordinator

Con questo comando viene assegnato il ruolo Coordinator all'access point specificato. I punti di accesso coordinatori fungono da punti di entrata o uscita per il traffico che proviene o proviene dall'infrastruttura cablata. Per sincronizzare le configurazioni ed renderle effettive, è necessario riavviare il punto di accesso.

Dalla GUI (nell'access point)

Comandi CLI sul WLC

show ap name

urwb info

show ap name

dot11 5ghz slot <0|1|2> urwb detail

Debug sul WLC

URWB exec debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-exec debug

URWB config debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-config debug

URWB database debug

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-db debug

Comandi CLI sull'access point:

Show urwb modeconfig

Show urwb mpls config

Show urwb dot11Radio <> config

Show urwb mesh route status

Show urwb eng-stats