Sommario

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione dei parametri MPLS sulle radio IW9165 e IW9167 in modalità URWB.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Navigazione e comandi CLI di base

- Informazioni sulle radio in modalità URWB IW

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Radio IW9165 e IW9167

- Servizio wireless industriale

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

MPLS è una tecnica di routing che utilizza etichette anziché indirizzi IP per inviare dati dall'origine alla destinazione.

Sulle radio IW9165 e IW9167 in modalità URWB, è possibile configurare diversi parametri MPLS tramite IOT OD con il servizio Industrial Wireless e la CLI.

In questo documento vengono fornite istruzioni dettagliate sulla configurazione di questi parametri.

Configurazione

Configurazione corrente

Per visualizzare la configurazione MPLS corrente sul dispositivo:

device#show mpls configuration

Output di esempio:

Configuration for MPLS:

- MPLS tunnels: Tunnel1, Tunnel2

- Unicast flooding: enabled

- Pseudowire formation: meshend

- Cluster ID: cluster1

- ARP limit: rate 100, grace 200, block 300

- ARP unicast flooding: enabled

- Reduce broadcast: enabled

- VBR table: 5 entries

Unicast Flooding

Passaggio 1: Abilita il flooding unicast di pacchetti MPLS.

device#configure mpls unicast enabled

Passaggio 2: Disabilita il flooding unicast di pacchetti MPLS.

device#configure mpls unicast disabled

Passaggio 3: Abilita il flooding unicast da indirizzi IP non privati.

device#configure mpls unicast restricted

Passaggio 4: Abilitare le limitazioni per i tentativi per i pacchetti unicast.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit enabled

Passaggio 5: Disabilita le limitazioni dei tentativi per i pacchetti unicast.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit disabled

Formazione Pseudowire

Passaggio 1: Abilitare gli pseudofili solo all'estremità mesh.

device#configure mpls pw-set meshend

Passaggio 2: Abilitare gli pseudofili per tutti i dispositivi.

device#configure mpls pw-set all

ID cluster

Passaggio 1: Configurare l'ID cluster.

device#configure mpls cluster-id set cluster1

Passaggio 2: Rimuovere l'ID cluster.

device#configure mpls cluster-id clear

Limite ARP

Passaggio 1: Impostare il tasso limite ARP.

device#configure mpls arp-limit rate N

Passaggio 2: Impostare il valore di tolleranza del limite ARP.

device#configure mpls arp-limit grace rate X

Passaggio 3: Impostare il valore del blocco limite ARP.

device#configure mpls arp-limit block Y

ARP Unicast Flooding

Passaggio 1: Abilita flooding unicast ARP.

device#configure mpls arp-unicast enabled

Passaggio 2: Disabilita il flooding unicast ARP.

device#configure mpls arp-unicast disabled

Riduci trasmissione

Passaggio 1: Abilita la riduzione dei pacchetti broadcast.

device#configure mpls reduce-broadcast enabled

Passaggio 2: Disabilitare la riduzione dei pacchetti broadcast.

device#configure mpls reduce-broadcast disabled

Tabella VBR

Passaggio 1: Cancellare la tabella VBR da qualsiasi dispositivo.

device#configure mpls vbr clear

Passaggio 2: Aggiunge un nuovo percorso a un dispositivo.

device#configure mpls vbr mac-list add <mac-address> <vlan id>

Passaggio 3: Elimina un percorso appreso dal dispositivo.

device#configure mpls vbr mac-list clear <mac-address> <vlan id>

Verifica

Passaggio 1: Verificare la configurazione MPLS.

device#show mpls configuration

Spiegazione: Con questo comando vengono visualizzate le impostazioni MPLS correnti e i tunnel stabiliti sul dispositivo.

Step 2: Validate VBR table entries

device#show mpls vbr

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download

"