Sommario

Introduzione

Accesso a IoT OD

Caricamento manuale

Configurazione della fluidità

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione della fluidità sui punti di accesso wireless industriali (IW) che operano in CURWB utilizzando i modelli disponibili in IoT Operations Dashboard.

Accesso a IoT OD

I punti di accesso IW (IW9165 e IW9167) possono essere configurati in modalità CAPWAP o URWB.

Quando questi punti di accesso sono configurati in modalità URWB, possono essere configurati utilizzando IoT-Operations Dashboard o localmente in modalità offline. È possibile accedere a IoT Operations Dashboard con questi collegamenti, a seconda della posizione dei tenant.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Dopo aver effettuato l'accesso e aver scelto il tenant corretto, selezionare Industrial Wireless in Service per accedere al set di funzionalità delle radio CURWB (Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul).

Caricamento manuale

I dispositivi possono essere caricati manualmente in IoT OD dalla pagina Inventario.

Selezionare Aggiungi dispositivi e scegliere il PID dei dispositivi aggiunti. Un file CSV può essere caricato con il numero di serie e l'indirizzo MAC dei dispositivi; ogni riga ha una voce.

Esempio: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Una volta caricati, fare clic su Aggiungi dispositivi nella parte inferiore per importare manualmente i dispositivi nel dashboard. Vengono quindi visualizzati nella scheda Inventario.

Configurazione della fluidità

Con questa procedura è possibile configurare una configurazione di base della fluidità con i punti di accesso IW916x tramite IoT OD.

Si considerino tre punti di accesso, la radio A che funge da estremità della rete a terra, la radio B che funge da punto della rete a terra e la radio C che funge da radio per veicoli.

1. Dopo aver aggiunto i dispositivi al OD IoT e aver impostato lo stato su "Online", è possibile modificare la configurazione selezionando il dispositivo richiesto. Fare clic sul dispositivo e andare alla scheda ‘Configuration’ (Configurazione), quindi selezionare il pulsante ‘Edit’ (Modifica) per aggiornare la configurazione.

2. Per la regolazione della fluidità, nella sezione "Generale", almeno una delle radio a terra deve essere configurata come estremità della rete. In questa configurazione, la radio A è l'estremità della rete a terra e la radio B è il punto della rete a terra. Tutte le radio del veicolo devono essere configurate come punti mesh. C'è solo una radio Veicolo, Radio C in questa configurazione. La modalità radio per tutte le radio è impostata su "Fluidità".

Configurazione Radio A

Configurazione Radio B

Configurazione Radio C

3. Nella sezione "Radio senza fili", assicurarsi che tutte e tre le radio abbiano la stessa passphrase. Per questa installazione verrà abilitata una sola radio per ogni dispositivo IW. Abilitare la radio selezionata (Radio 1 o Radio 2) e assicurarsi che tutte le radio abbiano la stessa frequenza e la stessa larghezza di canale configurate. Quando si collegano le antenne, assicurarsi di scegliere le porte esterne in base al numero di radio selezionato. Inoltre, la modalità radio è configurata come "Fluidità" per tutte e tre le radio.

4. Nella sezione "Fluidità", il ruolo dell'unità deve essere selezionato come "infrastruttura" per la radio A e la radio B che sono le radio a terra.

5. Nella sezione Fluidità, su Radio C il ruolo dell'unità è selezionato come "Veicolo". Poiché si tratta di una rete di fluidità di layer 2, il tipo di rete è "Flat". Se su un singolo veicolo vengono utilizzate più radio per il veicolo, è possibile attivare l’"ID automatico del veicolo" o assegnare manualmente un ID del veicolo.

Una volta modificata la configurazione, fare clic su ‘Save’ (Salva) in basso.

6. A questo punto, la configurazione aggiornata può essere trasferita da IoT-OD direttamente alle radio con il pulsante "Push IoT OD Configuration" (Esegui configurazione OD IoT). Premere Conferma una volta richiesto. Il dispositivo viene riavviato e accessibile dall'IP dalla configurazione push.

7. Un'altra opzione per eseguire il push della configurazione, se le radio sono "Offline", è scaricare il file di configurazione. Dalla scheda Inventario, selezionare uno o più dispositivi e dal menu a discesa ‘Altre azioni’, selezionare il pulsante ‘Scarica selezionati’.

Viene scaricato un file con estensione .iwconf. Lo stesso file può essere caricato sulla GUI dei dispositivi dalla scheda IoT-OD.

La configurazione può essere verificata dalla pagina Stato.

8. È possibile accedere alla pagina FM-Quadro della radio Mesh End per controllare il layout dell'impostazione Fluidità.