Sommario

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per raccogliere i file di diagnostica sullo switch IW 9167. Cisco® Catalyst® La serie IW9167 fornisce una connettività wireless affidabile per le applicazioni mission-critical in una piattaforma all'avanguardia. Può funzionare in modalità Wi-Fi 6, Workgroup Bridge (WGB) o Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (Cisco URWB).

Raccolta dei file di log

Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo FM  https://<indirizzo-IP>

Infrastruttura fissa:

1. File di diagnostica per tutte le radio

Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo FM, cFare clic sul collegamento status (Stato) in MANAGEMENTSETTINGS (IMPOSTAZIONI DI GESTIONE) nel menu di sinistra settings (Impostazioni di sinistra), e quindi fare clic su download diagnostics

2. Traffic Capture sulla porta collegata su ciascuna radio (usando Wireshark/tcpdump) (non obbligatorio, necessario a seconda del problema)

Fluidità:

1. File di diagnostica per tutte le radio (obbligatorio)

Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo FM, cFare clic sul collegamento status (Stato) in MANAGEMENTSETTINGS (IMPOSTAZIONI DI GESTIONE) nel menu di sinistra settings (Impostazioni). e quindi fare clic su scarica diagnostica come

2. Fluidstats rileva quando si verifica il problema (se necessario)

r. Apri l'app Fluidstats

b. SSH alla radio mobile in questione ed eseguire il comando seguente:

fluidity monitor <indirizzo IP destinazione> <porta UDP destinazione>

c. Fare clic su 'start capture', su 'stop' al termine dell'operazione, quindi fare clic su per salvare il file pcap

3. Scarica il grafico analitico

Passate all'analisi dei dati, specificate l'intervallo temporale, inserite l'ID mesh/IP della radio in questione e fate clic su conferma. Esportare tutti i dati.

4. Cattura del traffico sulla porta collegata su ciascuna radio (con Wireshark/tcpdump) (non obbligatoria, necessaria in casi molto speciali)

Definizione di motivo LED per la modalità CURWB

Sarebbe utile includere le informazioni sullo stato dei LED pertinenti al problema in questione.