Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Procedura per arrestare la scheda SF/CF nel nodo Virtual Packet Core

Ulteriori informazioni

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi per arrestare le schede Service Function (SF)/Control Function (CF) su StarOS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei componenti delle soluzioni Virtual Packet Core.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco Virtual Packet Data Network Gateway (VPGW).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'arresto della scheda comporta la limitazione della funzionalità operativa. Prima di rimuovere una scheda attiva dal sistema, si consiglia di attivare o disattivare la modalità standby. La rimozione di qualsiasi scheda attiva causa un impatto negativo sul sistema. L'arresto della scheda lo rende non in linea e quindi può essere facilmente rimosso dal sistema.

Procedura per arrestare la scheda SF/CF nel nodo Virtual Packet Core

1. Usare il comando show card table per determinare quale scheda arrestare.

Ad esempio:

[ABCD]XYZ# show card table

Tuesday July 14 05:17:03 UTC 2020

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

2. Scheda Halt n. 5.

[ABCD]XYZ# card halt 5

Thursday August 05 05:44:35 UTC 2021

Are you sure? [Yes|No]: yes

Thursday August 05 05:44:39 UTC 2021

3. Verificare che la migrazione della carta sia stata avviata dalla carta interrotta alla scheda in standby.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:44:46 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate From   -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate To     -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4. La carta bloccata diventa offline.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:45:08 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Offline        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5. Se si desidera riportare la scheda nel sistema, è necessario riavviarla.

[ABCD]XYZ# card reboot 5

Thursday August 05 05:45:27 UTC 2021

6. Dopo il riavvio, passa allo stato di standby.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:47:48 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

Ulteriori informazioni

1. Il sistema non ha la possibilità di arrestare la scheda della funzione di controllo.

[ABCD]XYZ# card halt

3..8

>> System gives options from card 3, as card 1 & 2 is reserved for CF cards

2. Se si prova ad arrestare la scheda della funzione di controllo, allora questo messaggio di errore può essere visto.

[ABCD]XYZ# card halt 2

Unknown command - "2?", card not present or unrecognized keyword