Configurare Virtual DNN su Ultra Cloud Core 5G SMF & UPF
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-01T07:00:00+00:00
Description: In questo documento viene descritto come configurare il DNN/APN virtuale negli elementi di rete Cisco SMF e UPF.

Sommario

Introduzione

Premesse

Problema

Soluzione

Comportamento interazione NF

DNN base SMF > Flusso di risoluzione DNN virtuale

Soluzione Parte 1. Creazione di un nuovo DNN virtuale

Opzioni di configurazione

Opzioni del tipo di sessione

Configurazione SMF - Nuovo DNN virtuale

Precedenza sottoscrittore criteri

Criterio operatore

DNN criteri

DNN profilo (definizione DNN virtuale)

Verifica post-commit SMF

Configurazione UPF - Nuovo DNN virtuale

Verifica post-commit UPF

Salvataggio della configurazione UPF

Soluzione 2. Modifica di un DNN virtuale esistente

Passaggio 1. Disconnettere il profilo DNN virtuale esistente

Passaggio 2. Modificare il profilo DNN virtuale e portare online

Verifica post-modifica

Convalida e test successivi alla modifica

Test della convalida delle chiamate tramite il Sottoscrittore di monitoraggio

Riferimento variabile

Riepilogo opzioni di configurazione

Riepilogo scenario di modifica

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il DNN/APN virtuale negli elementi di rete Cisco SMF e UPF.

Premesse

Nell'architettura 3GPP 5G, un nome di rete dati (DNN) è l'equivalente 5G di un nome di punto di accesso (APN) in 4G/LTE. Identifica la rete di dati su cui viene stabilita una sessione PDU. In un'implementazione standard, un singolo DNN viene utilizzato in modo uniforme in tutte le funzioni di rete (NF) coinvolte nella gestione delle sessioni, inclusi Unified Data Management (UDM), AMF, SMF, CHF, UPF, RADIUS e PCF.

Un DNN virtuale consente alla rete di presentare un'identità DNN diversa a funzioni di rete specifiche mentre utilizza un DNN di base per le interazioni del sottoscrittore con altre funzioni di rete. Ciò consente la differenziazione dei costi, l'applicazione selettiva delle policy e la separazione dei servizi senza richiedere un'infrastruttura fisica separata o modifiche ai dati di sottoscrizione degli abbonati in UDM.

Questo documento offre una soluzione tecnica per:

- Creazione di un nuovo DNN virtuale su Cisco SMF e UPF

- Modifica di una configurazione DNN virtuale esistente (ad esempio, modifica dell'elenco NF, disattivazione dell'interazione PCF, rimozione dell'autenticazione RADIUS)

Modelli di distribuzione supportati:

Modello

Descrizione

Istanze

SMF con replica geografica

Due siti SMF abbinati per la ridondanza. Modifiche applicate a entrambi i siti contemporaneamente.

2 istanze per SMF (_inst1, _inst2)

SMF autonomo

SMF singolo senza replica geografica.

1 istanza (solo_inst1)

Metodi di implementazione supportati:

Metodo

Descrizione

Automazione MoP NSO

Configurazione distribuita tramite API RESTful di Cisco NSO utilizzando i payload di automazione MoP

CLI diretta

Configurazione applicata direttamente sulla CLI di SMF/UPF

Problema

In un'implementazione di base 5G standard, quando un utente avvia una sessione PDU con un DNN specifico, la stessa identità DNN viene inviata a tutte le funzioni di rete coinvolte nel ciclo di vita della sessione (UDM, CHF, UPF, RADIUS e PCF). Ciò crea problemi specifici.

1. Differenziazione della carica: Gli operatori devono applicare diversi trattamenti mediante la funzione di tariffazione (CHF) per determinati servizi o clienti aziendali senza modificare il profilo di sottoscrizione UDM dell'abbonato. Con un unico DNN, la stessa identità viene inviata sia all’UDM che al CHF, rendendo impossibile differenziare la tariffazione senza creare abbonamenti DNN completamente separati.

2. Flessibilità nell'applicazione delle policy: In alcuni scenari, i criteri PCF non devono essere applicati per alcuni DNN virtuali o aziendali oppure è necessario applicare criteri diversi in base all'identità DNN inviata al PCF, indipendentemente da quanto osservato da UDM.

3. Separazione dei servizi senza duplicazione dell'infrastruttura: Gli operatori desiderano separare logicamente i servizi (ad esempio, IoT, B2B aziendale, mobilità basata su regole) utilizzando identità DNN distinte a livello di piano di ricarica e di piano utente, condividendo la stessa infrastruttura SMF/UPF e i dati di sottoscrizione di base in UDM.

4. Gestione selettiva RADIUS/AAA: È possibile assegnare diversi gruppi AAA RADIUS in base al DNN del servizio, indipendentemente dal DNN della sottoscrizione di base utilizzato per la ricerca UDM.

Senza una funzionalità DNN virtuale, gli operatori devono:

- Crea distribuzioni DNN fisiche separate per ogni variante del servizio

- Modifica dati sottoscrizione UDM per ogni nuovo DNN del servizio

Soluzione

La funzione Virtual DNN risolve questi problemi consentendo la presentazione selettiva dell'identità DNN a singole funzioni di rete. Il meccanismo chiave è il seguente:

- Il DNN virtuale (configurato tramite dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>) viene presentato agli NF specificati nell'elenco delle funzioni di rete.

- Il DNN di base (configurato tramite dnn rmgr <BASE-DNN-RMGR>) viene utilizzato per la ricerca di sottoscrizioni UDM e la gestione delle risorse

- Il parametro pcf-interactive false disabilita facoltativamente la comunicazione PCF per DNN

Comportamento interazione NF

Virtual DNN - Comportamento interazione funzioni di rete

DNN base SMF > Flusso di risoluzione DNN virtuale

Il processo per la risoluzione di un DNN di base (ricevuto da AMF) in un DNN virtuale è il seguente:

Flusso di risoluzione da DNN di base SMF a DNN virtuale

Soluzione Parte 1. Creazione di un nuovo DNN virtuale

Passi di alto livello:

1. Verificare che SMF sia online, registrato e che gli UPF abbiano la priorità/capacità corretta.

2. Aggiungere la nuova configurazione del profilo DNN virtuale su SMF (entrambe le istanze per la replica geografica; singola istanza per standalone).

3. Verifica post-commit stato sistema SMF.

4. Aggiungere la configurazione DNN/APN corrispondente su tutti gli UPF.

5. Salvare la configurazione su tutti gli UPF.

6. Verificare e testare utilizzando il sottoscrittore di monitoraggio.

Opzioni di configurazione

Opzione

Elenco NF

Interazione PCF

Autenticazione RADIUS

Scenario d'uso

Opzione A

[ raggio upf chf ]

Disabled

Attivato

UDM utilizza DNN di base; nessun PCF; RADIUS abilitato

Opzione B

[ chf udm upf pcf ]

Attivato

Disabled

Nessuna autorizzazione RADIUS; PCF abilitato

Opzione C

[ chf upf ]

Disabled

Disabled

Interazione NF minima (solo CHF + UPF)

Nota: Apportare le modifiche alla configurazione in base ai requisiti.

Opzioni del tipo di sessione

Tipo di sessione

Configurazione SMF

UPF tipo pdp

Solo IPv4

tipo di sessione IPV4

ipv4 tipo pdp

Solo IPv6

tipo di sessione IPV6

ipv6 tipo pdp

IPv4v6 (Dual Stack)

tipo di sessione IPV4V6

ipv4 ipv6 tipo pdp

Configurazione SMF - Nuovo DNN virtuale

Metodo 1. CLI diretto su SMF

Esecuzione su tutti gli SMF di destinazione (entrambi i siti con replica geografica simultaneamente).

Precedenza sottoscrittore criteri

Aggiungere le voci di precedenza nel criterio polsub per mappare il sottoscrittore (per intervallo SUPI, codice paese e istanza) al criterio dell'operatore DNS virtuale.

config

policy subscriber polsub

precedence 1

supi-start-range     <SUPI-START>

supi-stop-range      <SUPI-STOP>

cc-start-range       <CC-VALUE>

cc-stop-range        <CC-VALUE>

instance-start-range 1

instance-stop-range  1

operator-policy      oppol_<VDNN>_inst1

exit

precedence 2

supi-start-range     <SUPI-START>

supi-stop-range      <SUPI-STOP>

cc-start-range       <CC-VALUE>

cc-stop-range        <CC-VALUE>

instance-start-range 2

instance-stop-range  2

operator-policy      oppol_<VDNN>_inst2

exit

exit

Criterio operatore

Creare il criterio Operator per ogni istanza, puntando al DNN del criterio DNN virtuale.

config

policy operator oppol_<VDNN>_inst1

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst1

exit

policy operator oppol_<VDNN>_inst2

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst2

exit

DNN criteri

In questo caso viene definita la sostituzione DNN virtuale. Il DNN di base in ingresso (da AMF) è mappato al profilo DNN virtuale.

config

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst1

dnn <BASE-DNN-NAME> profile dnnprof-<VDNN>_inst1

exit

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst2

dnn <BASE-DNN-NAME> profile dnnprof-<VDNN>_inst2

exit

DNN profilo (definizione DNN virtuale)

Il profilo DNN definisce il nome DNN virtuale, l'elenco NF (che riceve il DNN virtuale), il tag RMGR (shared resource linkage) e altri parametri di sessione.

config

profile dnn dnnprof-<VDNN>_inst1

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME> network-function-list [ chf radius upf ]

dnn rmgr <RMGR-TAG>_1

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile           <CHARGING-PROFILE>

wps-profile                <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile                <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on                  false

dcnr                       true

pcf-interaction            false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue         false

eventmgmt-policy           <EVENT-POLICY>

exit

profile dnn dnnprof-<VDNN>_inst2

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME> network-function-list [ chf radius upf ]

dnn rmgr <RMGR-TAG>_2

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile           <CHARGING-PROFILE>

wps-profile                <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile                <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on                  false

dcnr                       true

pcf-interaction            false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue         false

eventmgmt-policy           <EVENT-POLICY>

exit

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

gtpp group gtpp_group

active-charging rulebase rulebase-mobility

exit

Metodo 2: Automazione MoP NSO

File di configurazione: virtual_dnn_new_optionA.cfg

Percorso: /var/opt/ncs/mops

(Contenuto del file uguale a quello della CLI)

Payload NSO (replica geografica - entrambi i siti):

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_new_optionA.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

Attenzione: Prima esecuzione con 'operation-type: per convalidare la configurazione delta. Dopo la convalida, passare a 'operation-type: commit' per l'applicazione.

Verifica post-commit SMF

Dopo aver eseguito il commit del nuovo profilo DNN virtuale su SMF:

show system status

show running-status info | nomore

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

Conferma: Stato del sistema al 100%, nessun riavvio del pod BGP o CDL.

Configurazione UPF - Nuovo DNN virtuale

Aggiungere la configurazione dell'APN DNN virtuale su tutti gli UPF che gestiscono il DNN virtuale su entrambi i siti.

Solo per IPV4:

config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv4

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ip access-group <IPV4-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

Solo per IPV6:

config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv6

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ipv6 access-group <IPV6-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

Per IPV4V6 (Dual Stack):

config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv4 ipv6

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ip access-group <IPV4-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

ipv6 access-group <IPV6-ACL-NAME> in

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

UPF (NSO MoP Automation):

File di configurazione: virtual_dnn_upf_new.cfg

Percorso: /var/opt/ncs/mops

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_upf_new.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-1>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-2>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-3>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-4>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-1>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-2>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-3>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-4>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

Verifica post-commit UPF
show configuration context <UPF-CONTEXT> apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

show system status

show session summary

Salvataggio della configurazione UPF

Dopo aver eseguito correttamente la configurazione su tutti i file UPF, salvarla in modo che venga mantenuta anche dopo il riavvio. Esegui su ogni UPF:

show boot

show dir /flash

show dir /sftp

cp /flash/<PRODUCTION-CONFIG>.cfg /sftp/<PRODUCTION-CONFIG>_Backup-<DATE>.cfg

save configuration /flash/<PRODUCTION-CONFIG>.cfg -noconfirm

Soluzione 2. Modifica di un DNN virtuale esistente

Utilizzare questa sezione quando il DNN virtuale esiste già nel file SMF ed è necessario modificarne la configurazione (ad esempio, modificare l'elenco NF, disabilitare/abilitare l'interazione PCF, modificare le impostazioni RADIUS).

Passi di alto livello:

1. Verificare che SMF sia online, registrato e che lo stato del sistema sia 100%.

2. Disconnetti il profilo DNN virtuale esistente (impedisce nuove sessioni; le sessioni esistenti).

3. Verifica dello stato del sistema: nessun impatto sulle chiamate esistenti.

4. Applicare la configurazione modificata e riportare il profilo in linea (modalità non in linea).

5. Verificare lo stato del sistema e gli indicatori KPI.

Passaggio 1. Disconnettere il profilo DNN virtuale esistente

Scopo: Impedisce l'avvio di nuove sessioni PDU sul DNN virtuale quando vengono applicate modifiche alla configurazione. Le sessioni esistenti rimangono invariate.

Metodo 1. CLI diretto su SMF

Esegui su tutti gli SMF di destinazione:

config

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

mode offline

exit

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

mode offline

exit

show config diff | nomore

commit

Metodo 2. Automazione MoP NSO

File di configurazione: virtual_dnn_offline.cfg

Percorso: /var/opt/ncs/mops

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_offline.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

Attenzione: Prima esecuzione con 'operation-type: a secco" per la convalida. Quindi modificare in 'tipo-operazione: commit" per l'applicazione.

Verifica successiva alla fase:

show system status

show running-status info | nomore

Lo stato del sistema deve rimanere 100%. Nessun riavvio del pod BGP o CDL e nessun impatto sulle chiamate esistenti.

Passaggio 2. Modificare il profilo DNN virtuale e portare online

Scenario 1. Rimuovere UDM dall'elenco NF e disabilitare l'interazione PCF

Scopo: DNN virtuale inviato solo a CHF, UPF e RADIUS. UDM utilizza il DNN di base. PCF disabilitato.

CLI diretta:

config

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

no mode offline

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

pcf-interaction false

exit

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

no mode offline

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

pcf-interaction false

exit

show config diff | nomore

commit

Automazione MoP NSO:

File di configurazione: virtual_dnn_modify_no_udm_no_pcf.cfg

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_modify_no_udm_no_pcf.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

Configurazione post-modifica prevista:

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

dnn rmgr <BASE-DNN-RMGR-INST1>

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile <CHARGING-PROFILE>

wps-profile <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on false

dcnr true

pcf-interaction false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue false

eventmgmt-policy <EVENT-POLICY>

exit

Verifica post-modifica
show system status

show running-status info | nomore

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

Conferma: Stato del sistema al 100%, nessun riavvio del pod BGP o CDL, nessun impatto sulle chiamate esistenti.

Convalida e test successivi alla modifica

Test della convalida delle chiamate tramite il Sottoscrittore di monitoraggio

Avviare il sottoscrittore di monitoraggio nella CLI di SMF:

monitor subscriber supi imsi-<TEST-IMSI>

Comportamento previsto nella traccia:

Punto di controllo

Risultato previsto

Richiesta di definizione sessione PDU

DNN = <Base-DNN-NAME> ricevuto da AMF

Interazione UDM (Nudm_SDM)

DNN inviato a UDM = Base DNN (tramite dnn rmgr)

Interazione CHF (Nchf_ConvergedCharging)

DNN inviato a CHF = <NOME-DNN-VIRTUALE>

UPF (PFCP Session Establishment)

APN = <NOME-DNN-VIRTUALE>

Richiesta di accesso RADIUS (se abilitata)

Called-Station-Id = <NOME-DNN-VIRTUALE>

Interazione PCF (Npcf_SMPolicyControl) (se abilitata)

DNN = <NOME-DNN-VIRTUALE>

Interazione PCF (se disabilitata)

Nessun messaggio pcf nella traccia

Accettazione definizione sessione PDU

Sessione stabilita

Allocazione indirizzi IP

IP valido assegnato dal pool corretto

Output Sottoscrittore Controllo Di Esempio (Campi Chiave):

--- PDU Session Establishment Request ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>

S-NSSAI: SST=1, SD=<SD-VALUE>

PDU Session Type: <SESSION-TYPE>

--- Nudm_SDM (Subscription Data) ---

DNN: <BASE-DNN-NAME>    <-- Base DNN used for UDM lookup

--- Nchf_ConvergedCharging_Create ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to CHF

--- PFCP Session Establishment Request (to UPF) ---

APN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to UPF

--- RADIUS Access-Request (if applicable) ---

Called-Station-Id: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to RADIUS

--- Npcf_SMPolicyControl_Create (if applicable) ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to PCF

--- PDU Session Establishment Accept ---

PDU Address: <ALLOCATED-IP>

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>

Verifica sessione su UPF:

show subscribers imsi <TEST-IMSI>

show subscribers user-plane-only full callid <callid>

Riferimento variabile

Variabile

Descrizione

Valore di esempio

<NOME-DNN-VIRTUALE>

Identificatore DNN virtuale

enterprise-iot.cc

<VIRTUAL-DN-PROFILE-INST1>

Nome profilo DNN, istanza 1

dnprof-enterprise-iot.cc_inst1

<VIRTUAL-DN-PROFILE-INST2>

Nome profilo DNN, istanza 2

dnprof-enterprise-iot.cc_inst2

<BASE-DNN-RMGR-INST1>

Gestione risorse per DNN di base, istanza 1

base-apn.operator_1

<BASE-DNN-RMGR-INST2>

Gestione risorse per DNN di base, istanza 2

base-apn.operator_2

<SMF-NODE-SITE-A>

Nome nodo SMF nel sito A

SMF-SITE-A

<SMF-NODE-SITE-B>

Nome nodo SMF nel sito B

SMF-SITE-B

<UPF-NODE-SITE-A-1> to <UPF-NODE-SITE-A-4>

Nodi UPF nel sito A

da UPF1A a UPF1D

<UPF-NODE-SITE-B-1> to <UPF-NODE-SITE-B-4>

Nodi UPF nel sito B

da UPF1A a UPF1D

<IP-DNS-PRIMARIO>

IP DNS primario per DNN

10.x.x.x

<IP-DNS-SECONDARIO>

IP DNS secondario per DNN

10.x.x.x

<PROFILO-CHF>

CHF nome profilo elemento di rete

nfprf-chf2

<PROFILO AMF>

Nome profilo elemento di rete AMF

nfprf-amf1

<PROFILO-UDM>

Nome profilo elemento di rete UDM

nfprf-udm1

<PROFILO-SCP>

Nome profilo elemento di rete SCP

nfprf-scp1

<PROFILO DI CARICAMENTO>

Nome profilo di caricamento

chgprof-b2b

<PROFILO QOS>

Nome profilo QoS

5qi-to-dscp-mapping-table

<GRUPPO-RAGGIO>

Nome gruppo AAA RADIUS

aaa_group_iot

<TIMEOUT DI INATTIVITÀ UP-UP>

Timeout di inattività del piano utente (secondi)

3600

<TIMEOUT DI INATTIVITÀ CP>

Timeout di inattività del control plane (secondi)

7320

<TIMER-INATTIVITÀ>

Timer inattività piano utente (secondi)

3600

<CRITERI-EVENTO>

Nome criterio gestione eventi

ip_duplicato

<PROFILO WPS>

Profilo Wireless Priority Service

dynamic-wps

<SERVER-NSO>

Nome host/IP server NSO

nso-server.mgmt

<CONTESTO-UPF>

Nome contesto UPF per DNN

Business-to-Business

<GRUPPO-GTP>

Gruppo GTPP per generazione CDR

gtpp_group

<NOME-BASE-REGOLE>

Base regole di carica attiva

rulebase-mobility

<NOME-ACL-IPV4>

Nome lista di controllo di accesso IPv4

ue_acl_B2B

<NOME-ACL-IPV6>

Nome elenco di controllo di accesso IPv6

ipv6_acl_B2B

<TIPO-SESSIONE>

Tipo di IP sessione PDU

IPV4 / IPV6 / IPV4V6

<TEST-IMSI>

Verifica IMSI sottoscrittore per la convalida

10000XXXXXXX

Riepilogo opzioni di configurazione

Opzione

Elenco NF

Interazione PCF

Autenticazione RADIUS

Impostazione interazione pcf

A

[ raggio upf udm chf ]

Abilitato (impostazione predefinita)

Attivato

Non configurato (predefinito)

B

[ raggio upf chf ]

Disabled

Attivato

pcf-interactive false

C

[ chf udm upf pcf ]

Attivato

Disabled

Non configurato (predefinito)

D

[ chf upf ]

Disabled

Disabled

pcf-interactive false

Riepilogo scenario di modifica

Scenario

Cambia descrizione

Elenco NF dopo

Impostazione PCF

1

Rimuovi UDM + Disabilita PCF

[ raggio upf chf ]

pcf-interactive false

2

Rimuovi UDM, Mantieni PCF

[ chf upf radius pcf ]

Predefinito (attivato)

3

Disabilita solo PCF

[ raggio upf udm chf ]

pcf-interactive false

4

Rimuovi RAGGIO

[ chf udm upf pcf ]

Predefinito (attivato)