Sommario

Introduzione

Premesse

Accesso

Dashboard

1. Vista dashboard

2. Dettagli sulla sessione client (scorrere fino in fondo alla pagina)

3. Dettagli sessione client - Diagramma sequenza

Access Tool da C9800 Web Interface

Introduzione

Questo documento descrive uno degli strumenti più diffusi per l'analisi del debug wireless disponibile su cisco.com - Wireless Debug Analyzer. Wireless Debug Analyzer analizza i file di registro di debug per i controller LAN wireless AireOS e Cat9800. Semplifica la risoluzione dei problemi relativi all'associazione, all'autenticazione, al roaming e alla connettività dei client wireless.

Premesse

Questo strumento ha lo scopo di fornire un'analisi logica basata su una sequenza di log per confrontare i problemi noti. Per AireOS, lo strumento può anche analizzare l'output del comando "debug client <mac1> <mac2> ..." e alcune parti del comando "debug aaa/webauth/mdns". Per Catalyst 9800 WLC, lo strumento può analizzare le tracce sempre attive e i log di traccia radio attivi generati dal WLC. Per le tracce 9800 RA, è disponibile un dashboard avanzato aggiunto di recente.

9800 Advanced Debug Insights è un nuovo dashboard di informazioni dettagliate che consente di analizzare rapidamente le tracce RSA. Fornisce un rapido riepilogo delle statistiche di roaming dei client, del tempo a bordo, dei motivi di eliminazione e del numero di sessioni client per WLAN (operazioni riuscite e non riuscite). Fornisce inoltre una tabella di alto livello di tutti i tentativi di connessione client con un inizio, l'indicatore di data e ora di fine per ogni sessione, il motivo dell'eliminazione, il metodo Auth e il nome dell'access point, oltre a una vista più dettagliata che può essere visualizzata anche con tutte le transazioni tra client, AP, WLC in un diagramma di sequenza.

I debug wireless standard producono tonnellate di linee di informazioni che impiegano molto tempo per raccogliere, analizzare ed eventualmente determinare la causa.

Circa il 35% delle SR (volume) è dedicato alla risoluzione dei problemi dei client (interruzioni, disconnessioni, errori di roaming). Per analizzarli manualmente è necessarioTempo e larghezza di banda sono molto dispendiosi. L'analisi manuale è soggetta a errori. Il quadro comandi fornisce unavista olistica e dettagliata.

Accesso

È possibile accedere allo strumento autonomo al seguente indirizzo: https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/

Passaggi:

1. Caricare il file di debug

2. Fare clic sul pulsante Analizza (vista Tabella)

3. Fare clic su "Show Advanced Debug Insights" (solo per le tracce RA C9800)

Dashboard

Lo strumento fornisce diverse viste del quadro comandi per facilitare l'analisi.

1. Vista dashboard

2.  Dettagli sulla sessione client (scorrere fino alla fine della pagina)

3. Dettagli sessione client - Diagramma sequenza

Access Tool da C9800 Web Interface

È possibile raccogliere la traccia RA dalla sezione "risoluzione dei problemi" del WLC del C9800 e inviarla al Debug Analyzer: