Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Configurazione

Esempio di rete

Verifica e risoluzione dei problemi

1. Verifica delle impostazioni del canale DFS

2. Verifica degli avvisi relativi al modello di evento DFS

3. Verifica registro eventi rilevati DFS

4. Risoluzione dei problemi relativi agli eventi DFS

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere il registro eventi e gli avvisi DFS (Dynamic Frequency Selection, selezione dinamica della frequenza) nel punto di accesso wireless Meraki.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Comprendere la soluzione base di rete ad ampio raggio (SD-WAN) definita dal software Meraki

- Comprendere la tecnologia wireless di base

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

DFS utilizza frequenze Wi-Fi a 5 GHz generalmente riservate ai radar, come radar militari, comunicazioni satellitari e radar meteorologici. I canali DFS variano da paese a paese. Il vantaggio principale dell'utilizzo dei canali DFS è l'aumento del numero di canali Wi-Fi.

Qualsiasi punto di accesso Meraki utilizza il canale DFS per attivare un allarme Registro eventi e avviso DFS sul punto di accesso Meraki MR. Fare riferimento allo screenshot dell'avviso visualizzato sul dispositivo:

Evento pattern DFS

Configurazione

Esempio di rete

Esempio di rete

Verifica e risoluzione dei problemi

1. Verifica delle impostazioni del canale DFS

È possibile verificare l'impostazione del canale DFS nel percorso indicato che dipende dalla Configurazione del punto di accesso Meraki.

Passa a Meraki Dashboard > Meraki (selezionare una rete del sito con punto di accesso wireless o modello di configurazione in cui viene eseguita la configurazione del punto di accesso wireless), quindi passare a Wireless > Radio Setting > RF Profile (selezionare il profilo collegato al punto di accesso wireless o alla rete). Passa a 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  come mostrato nell'immagine.

Verifica impostazione DFS 1

Verifica impostazione DFS 2

2. Verifica degli avvisi relativi al modello di evento DFS

È possibile verificare l'avviso relativo al modello di evento DFS nel percorso indicato. Passa a Meraki Dashboard > Network (selezionare una rete del sito con punto di accesso wireless). Passa a Wireless > Access Points.

Avviso del dashboard per il modello di evento DFS

3. Verifica registro eventi rilevati DFS

Il registro eventi rilevati DFS può essere verificato nel percorso indicato Meraki Dashboard > Network  (selezionare una rete del sito con punto di accesso wireless) e quindi Network-Wide > Event Log.

4. Risoluzione dei problemi relativi agli eventi DFS

Rilevato criterio DFS L'avviso e il registro rilevato eventi DFS sono stati rilevati durante la risoluzione dei problemi relativi alla modifica della configurazione nel profilo radio del punto di accesso wireless. Fare riferimento al percorso indicato.

Passa aMeraki Dashboard > Network (selezionare una rete del sito con punto di accesso wireless o modello di configurazione in cui viene eseguita la configurazione del punto di accesso wireless) e quindi Wireless > Radio Setting > RF Profile (selezionare il profilo collegato al punto di accesso wireless o alla rete) > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

Impostazione deselezione DFS 1

Impostazione deselezione DFS 2

Informazioni correlate

- Selezione dinamica della frequenza (DFS) Meraki Wireless

- Technichiamata Documentazione e supporto - Cisco Systems