Sommario

A partire dal 31 marzo 2026, la funzione di download delle immagini CCO non è più supportata e non funzionerà più con il sistema Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Point (EWC-AP).

Ciò include:

- Modalità CCO per aggiornamento software (GUI), ad esempio "Mode CCO" in Amministrazione > Gestione software > Aggiornamento software

- CLI (CCO Image Download), ovvero modalità di download delle immagini configurata in modalità di download delle immagini wireless

In alternativa, scaricare le immagini software desiderate da software.cisco.com, quindi installarle tramite i metodi TFTP, SFTP o HTTP Image Download. Vedere il capitolo Image Download nella Guida alla configurazione di Cisco Embedded Wireless Controller sui punti di accesso Catalyst, IOS XE 17.15.x.

����

����