Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Procedura

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per recuperare le password CLI perse per i nomi utente 'root' e 'cmxadmin' per CMX 10.5 e versioni successive.

Prerequisiti

Requisiti

Nessuna

Componenti usati

VM CMX 10.5

Procedura

CMX 10.5 (e versioni successive) viene eseguito su CentOS 7 come illustrato di seguito:

Per questa procedura è necessario l'accesso alla console. Potrebbe trattarsi della console VM o della console fisica a seconda del tipo di accessorio utilizzato nell'installazione.

Passaggio 1

Riavviare il server CMX e attendere che venga visualizzata la schermata di avvio di GRUB. Selezionare l'opzione evidenziata (per la modalità di salvataggio) e premere "e" per modificare.

Nota:

Per CMX 10.6 e versioni successive, se viene richiesto un nome utente e/o una password, immettere le credenziali come nome utente: root e password: password (non la password principale configurata sul server).

Passaggio 2

Scorrere verso il basso fino alla riga che inizia con "linux16" e rimuovere il parametro "rhgb quiet" alla fine della riga.

Passaggio 3

Dopo aver rimosso il parametro nel passaggio 2, aggiungere l'opzione "rd.break enforcing=0" sulla stessa riga.

Passaggio 4

Al termine, premere CTRL + X per caricare il sistema e avviare in modalità di emergenza. Si noterà un nuovo prompt.

Passaggio 5

Rimontare il file system per potervi scrivere, poiché è montato per la sola lettura utilizzando il comando seguente:

mount -o remount, rw /sysroot

Passaggio 6

Modificare la directory principale del file system come indicato di seguito e si noterà che la richiesta viene modificata una volta completata.

chroot /sysroot

Passaggio 7

Modificare la password utilizzando il comando passwd <nomeutente>. Nell'esempio seguente vengono modificate le password per i nomi utente cmxadmin e root.

Passaggio 8

Rimontare il file system in sola lettura utilizzando il comando seguente:

mount -o remount, ro /

Passaggio 9

Digitare 'exit' due volte per accedere al menu di accesso CMX

Ora dovrebbe essere possibile accedere con le nuove credenziali