Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Installazione

Configurazione CIMC e avvio KVM

installazione di immagini CMX

Impostazione iniziale CMX

Installazione nodo CMX

Introduzione

Questo documento guida gli amministratori di rete nell'installazione dell'immagine Cisco CMX 10.5 sull'accessorio Cisco 3375 MSE. Questo processo include anche le istruzioni su come configurare Cisco Integrated Management Controller (CIMC) necessario per l'installazione.

Non è possibile eseguire l'aggiornamento da CMX 10.2, 10.3 o 10.4 a 10.5. È necessaria una nuova installazione. Se si tenta di eseguire l'aggiornamento direttamente, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore:

"MD5 non corrisponde. Il file cmx è danneggiato. Scaricare e riprovare."

L'aggiornamento dalla versione 10.5 a una versione più recente (ad esempio, dalla versione 10.5.0-206 alla versione 10.5.1-26) può essere eseguito nell'interfaccia Web CMX in System->Settings->Upgrade

Per evitare di colpire CSCvn64747 durante l'installazione della versione 10.5.1-26, si consiglia di installare prima la versione 10.5.0 e quindi di eseguire l'aggiornamento alla versione 10.5.1-26

Prerequisiti

Requisiti

Appliance Cisco 3375 MSE

File Cisco CMX 10.5 ISO (scaricato da https://software.cisco.com)

Componenti usati

Componenti usati in questa guida:

- Cisco 3375 con CIMC versione 4.0(1a)

- Cisco Connected Mobile Experience versione 10.5.1-27

- MacBook con MacOS Mojave e Google Chrome come browser Web

Installazione

Configurazione CIMC e avvio KVM

Passaggio 1 Collegare il monitor alla porta VGA e la tastiera alla porta USB sul retro dell'accessorio. Accendere il computer. Premere F8 durante la schermata di avvio per accedere all'utilità di configurazione CIMC:

Figura 1. Schermata di avvio

Passaggio 2 Configurare i parametri CIMC, premere F10 per salvare e attendere 45 secondi per l'applicazione delle modifiche. Premere F5 per aggiornare e verificare che le impostazioni siano state applicate. Clic ESC per uscire.

Figura 2. Utilità di configurazione Cisco IMC

Per accedere a CIMC dalla rete, collegare MSE 3375 allo switch tramite la porta di gestione sul lato posteriore del dispositivo:

Figura 3. Porta di gestione

Passaggio 3 Nel browser Web Chrome, andare a http://<indirizzo_ip_cimc>. Al primo accesso, il nome utente predefinito sarà admin. La password predefinita è password.Se si esegue CIMC versione 4.0(1a), la schermata di accesso sarà simile alla seguente:

Figura 4. Schermata di accesso CIMC

4. Una volta effettuato l'accesso, premere Launch KVM Console nell'angolo in alto a destra. CIMC v4 supporta sia HTML che KVM basato su Java. Per eseguire KVM basati su Java è necessario Java versione 1.6.0_14 o successive. Questa esercitazione utilizzerà un'esercitazione in formato HTML.

Figura 5. Avvio della console KVM

Se i popup nel browser sono bloccati, assicurati di premere su un collegamento per essere inoltrato:

Figura 6. Blocco del popup

5. Una volta avviato il KVM, premere Virtual Media e Activate Virtual Devices. Dopo l'attivazione dei dispositivi virtuali, il menu a discesa si espande e vengono visualizzate opzioni aggiuntive. Premere MAP CD/DVD per mappare il file ISO CMX 10.5:

Figura 7. Attivazione dei dispositivi virtuali

Figura 8. Mappatura CD/DVD

6. Individuare l'immagine CMX scaricata, selezionarla e premere Map Drive. Una volta premuto, il menu Supporto virtuale si espande nuovamente per mostrare l'immagine mappata:

Figura 9. Mappatura dell'unità

Figura 10. Immagine CMX mappata

7. Dopo aver verificato che l'immagine sia collegata correttamente, andare alla scheda Alimentazione e selezionare Reset System (avvio a caldo) per ripristinare l'accessorio. Durante il processo di avvio, premere F7 per avviare l'installazione dell'immagine mappata:

Figura 11. Riavvio dell'accessorio

Figura 12. Menu di selezione di avvio CIMC

installazione di immagini CMX

Passaggio 1 Seleziona Installa CMX utilizzando la console corrente per continuare l'installazione. Una volta selezionati, gli script di installazione verranno caricati:

Figura 13. Continuare l'installazione nel KVM corrente

Figura 14. Traccia dello script di installazione di CentOS

Passaggio 2 Dopo l'installazione viene avviata, verrà richiesta una conferma. Digitare sì e premere Inserireper procedere con l'installazione. "Yes" (Sì) potrebbe apparire nell'angolo superiore sinistro:

Figura 15. Richiesta di continuare l'installazione potrebbe non essere allineata

Figura 16. Premendo Invio si avvia l'installazione

3. Il processo di installazione di CMX dovrebbe richiedere circa 20-30 minuti:

Figura 17. L'installazione richiede 20-30 minuti

Impostazione iniziale CMX

1. Al termine dell'installazione, il computer si riavvia automaticamente. Questa volta, non premere alcun tasto durante l'avvio.

2. Accedere a CMX utilizzando le credenziali predefinite (cmxadmin/cisco) come mostrato in alto:

Figura 18. Primo accesso

3. Verrà richiesto di modificare la password per gli utenti root e cmxadmin. Le specifiche della password devono essere soddisfatte:

Figura 19. Modifica delle password root e cmxadmin

4. Configurare i parametri di rete. Gateway e DNS devono essere raggiungibili per poter applicare le impostazioni di rete. In caso contrario, verrà richiesto di configurare nuovamente i parametri di rete. Se sono raggiungibili, i servizi keepalive verranno riavviati. Durante questa procedura, NON premere Invio!

Figura 20. Impostazione dei parametri di rete

Figura 21. Se il gateway non è raggiungibile, viene visualizzato il prompt di configurazione della rete

5. Dopo il riavvio dei servizi keepalive, l'installazione richiederà di immettere l'indirizzo IP, la regione e il paese del server NTP. Se l'NTP non viene utilizzato, il prompt passerà alla configurazione del fuso orario e della data/ora:

Figura 22. Configurazione NTP

Figura 23. Configurazione del fuso orario e della data

6. Verrà richiesto di confermare le informazioni immesse. Se si seleziona No, viene visualizzata nuovamente la finestra di configurazione NTP:

Figura 24. Configurazione NTP

Passaggio 6 Al prompt successivo verrà richiesto di selezionare se si desidera la crittografia del disco. La configurazione KVM termina qui e la configurazione rimanente viene eseguita tramite l'interfaccia Web CMX (GUI):

La crittografia del disco è uno dei requisiti per la conformità a GDPR. Informazioni complete sulla conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati di CMX sono disponibili in questo link.

Figura 25. Richiesta di crittografia del disco

Una volta crittografata, l'unità non può essere decrittografata.

Installazione nodo CMX

1. Accedere all'interfaccia grafica CMX da https://<cmx_ip_address>:1984. La porta 1984 viene utilizzata solo durante la configurazione iniziale o l'aggiornamento. Accedere utilizzando cmxadminuser e la password precedentemente configurata:

Figura 26. Accesso per l'installazione del nodo GUI CMX

2. Selezionare il tipo di nodo CMX (Posizione o Presenza). Si noti che questa impostazione non può essere modificata successivamente. Dopo aver selezionato, attendere il completamento della configurazione e dell'avvio:

Figura 27. Selezione del tipo di nodo CMX

Figura 28. Processo di avvio

3. Premere Fare clic per continuare l'installazione:

Figura 29. Fare clic per continuare l'installazione

Passaggio 4 L'installazione è terminata. Verrà eseguito il reindirizzamento all'Assistente installazione per completare la configurazione specifica del nodo (importazione mappe, associazione con controller wireless e configurazione del server di posta):

Al termine dell'installazione, assicurarsi di cancellare i cookie e la cache del browser. In caso contrario, alcune pagine Web CMX potrebbero essere vuote.

Figura 29. Assistente installazione CMX