Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problemi potenziali

GUI non accessibile

Aggiornamento del CAE

Ping non eseguito da IP statico su capwap ap/EWC

I client non possono connettersi

Internet non disponibile

Webauth

Fine supporto/fine del ciclo di vita

Informazioni di riferimento

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi al controller wireless incorporato.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza del controller wireless integrato.

Componenti usati

Sono stati utilizzati i seguenti componenti:

- Embedded Wireless Controller versione Cisco IOS 17.9.5

- Access point 9120AXI

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problemi potenziali

GUI non accessibile

- Durante la conversione di un access point in un controller wireless integrato (EWC), spesso ciò è dovuto a un problema di configurazione dovuto al fatto che non è possibile accedere alla GUI. Durante il processo, assicurarsi di assegnare IP diversi per il controller e l'access point. Sono necessari due indirizzi IP: una per l'access point e un'altra per l'accesso alla gestione GUI.

- Se il caricamento della GUI richiede molto tempo, provare a cancellare i cookie del browser e a monitorare il risultato.

- Se alcune sezioni specifiche della GUI, come Administration Management, non sono accessibili (ad esempio, rotazione continua o buffering), raccogliere il file HAR dal browser. Verificare la presenza di eventuali problemi con le risposte HTTP, ad esempio interruzioni in JSON, HTML, CSS e così via. Dopo aver ottenuto il file HAR, cercare eventuali ritardi o interruzioni nelle risposte. Se qualcosa sembra interrotto o lento, esaminare i possibili bug nella versione software corrente e prendere in considerazione l'esecuzione di uno switchover o di un ricaricamento.

- È inoltre possibile ottimizzare i server e il monitoraggio http.

Aggiornamento del CAE

L'aggiornamento di Embedded Wireless Controller (EWC) alla versione più recente è importante per diversi motivi: - Correzione dei bug, prestazioni migliorate, nuove funzionalità, conformità.

- Per eseguire correttamente un aggiornamento, è essenziale capire come funziona il processo di aggiornamento e il flusso complessivo coinvolto.

- Il flusso di aggiornamento tipico di un EWC include:
- Avvio -> download aggiornamento WLC -> download immagine AP -> aggiornamento rete -> attivazione -> ricarica.

- Per aggiornare il controller è necessario un server Tftp/ftp.

- Durante l'aggiornamento, è fondamentale tenere traccia dei punti in cui il processo può bloccarsi.

- Se si verifica questo errore durante l'aggiornamento del controller:

Errore: `NON RIUSCITO: aggiungi_installazione : Aggiunta del profilo predefinito non riuscita a causa della mancata risposta dal lato wireless e se il predownload dell'app è bloccato a causa di un errore di configurazione

Assicurarsi di eseguire i seguenti comandi:

# install remove profile default

# clear ap predownload statistics

# reload

Se il problema persiste, eseguire il reset di fabbrica dell'access point EWC.

Per aggiornare il CAE dall'avvio tramite console,

immettere i seguenti comandi:

conf t

wireless ewc-ap image-download parallel

wireless profile image-download default

image-download-mode tftp

tftp-image-server

tftp-image-path

end

Se il pre-download dell'access point si è bloccato durante l'aggiornamento. Avviare di nuovo il download preliminare utilizzando i comandi:

clear ap predownload statistics

install remove profile default

install add profile default

show wireless ewc-ap predownload status

show wireless ewc-ap ap image predownload status

show wireless ewc-ap redundancy summary

—Una volta completato il download—

install activate

show install summary

install commit

Se si verifica un errore durante l'attivazione dell'immagine:

Error- FAILED: install_activate : Configured preferred master does not point to the active controller. Please remove or fix the configuration and try install activate again

Suggerimento: Immettere il comando wireless ewc-ap preferred-master < nome access point> in modalità di configurazione, quindi avviare nuovamente il download.

Se gli scenari precedenti non risolvono il problema, provare la seguente procedura:

1. Aggiornare un access point di riserva alla versione desiderata, quindi migrare gli access point in questo access point di riserva configurato come EWC. Assicurarsi di pianificare tempi di inattività per questo processo.

2. In alternativa, accedere in modalità AP dal controller attivo (in produzione). Accertarsi di disporre dell'accesso da console alle configurazioni di backup e dell'access point prima di eseguire l'aggiornamento premendo l'immagine desiderata dal server TFTP.

3. Le restrizioni sono descritte in Convert Catalyst 9100 Access Point to Embedded Wireless Controller.

Ping non eseguito da IP statico su capwap ap/EWC

1. Dopo aver assegnato un indirizzo IP statico al dispositivo Cisco 9115AXI-D (capwap), ci vuole un po' di tempo per riflettersi nella configurazione in esecuzione.

Per risolvere questo problema, assegnare l'indirizzo IP più volte (2-3) in modo che venga visualizzato nella configurazione corrente.

2. Sul lato EWC, dopo aver assegnato l'IP, questo viene mostrato nella configurazione in esecuzione. Tuttavia, a volte il self IP non è eseguibile, ma capwap IP e capwap self IP possono raggiungere i gateway.

Nota: I gateway predefiniti sono configurati. Per risolvere il problema, riavviare il dispositivo o attendere qualche istante.

I client non possono connettersi

1. Controllare le configurazioni SSID: Verificare le configurazioni dell'SSID specifico. Se si utilizza la sicurezza dot1x, rivedere le impostazioni del profilo della policy e le configurazioni AAA relative a SSID. Una volta verificate, raccogliere le tracce di RA per identificare eventuali problemi o errori.

2. Raccogli report WLAN: Contemporaneamente, raccogliere il report WLAN per ottenere una panoramica della comunicazione dei client con l'access point e l'SSID.

3. Regola stato operativo AP: Modificare lo stato operativo dell'access point in inattivo e verificare se i client possono ancora vedere l'SSID.

- Se l'SSID è visibile, controllare il server NTP e verificare che esegua correttamente la sincronizzazione.

- Provare ad aggiungere nuovamente il server con il nome host e verificare che sia raggiungibile.

Nota: Se il server non esegue la sincronizzazione rapidamente, attendere da 2 a 3 ore.

Registri:

show ntp associations

show ntp status

show ntp config

show ntp packets

Debug:

debug ntp all

term monitor

- Verifica connettività client: Una volta completata la sincronizzazione, verificare se i client sono in grado di connettersi.

- Se non è correlato alla sincronizzazione del server NTP, procedere con la raccolta delle acquisizioni uplink, delle tracce client, dei log ISE live e così via.

Internet non disponibile

Se si tratta di una nuova configurazione, potrebbe trattarsi di un problema NAT a livello di ISP o di configurazione. Se il problema è intermittente o improvvisamente smette di funzionare:

1. Il client sta perdendo l'indirizzo IP (tempo di lease scaduto o raggiungibilità del gateway persa).

2. Poiché EWC non supporta la commutazione centrale, viene inviato direttamente all'uplink AP.

3. In questo caso, raccogliere:

- Wireshark acquisisce l'estremità del client durante il tentativo di eseguire il ping continuo del gateway.

- Tracce radioattive (interne e non interne).

- Acquisizioni uplink AP.

- Tracce client a livello di mappa.

- OTA- Se un pacchetto sta per cadere o non sta raggiungendo il client.

Nota: Per OTA, è preferibile utilizzare un SSID aperto per la maggior parte del tempo; in caso contrario, i pacchetti vengono crittografati.

Webauth

- Iniziare controllando la configurazione per verificare che l'autorizzazione sia impostata su locale. Verificare quindi in quale punto il client riscontra problemi.

- Flusso :- Avvia—Autenticazione L2—Assegnazione DHCP/IP statico—Autenticazione L3—Esegui

- Se il client è bloccato nell'apprendimento IP, verificare il problema dal lato DHCP.

- Se il client è bloccato durante l'autenticazione Web, verificare :-

- Qualsiasi ACL di preautenticazione configurato

- Problemi DNS

- Problemi di sicurezza sul lato client (ad esempio, mini browser), che richiedono modifiche al bypass del portale vincolato.

- Raccogliere un pacchetto di acquisizione (PCAP) dal lato client e verificare la presenza di eventuali reimpostazioni della sessione. Se necessario, riavviare il server HTTP e il server protetto HTTP.

Fine supporto/fine del ciclo di vita

Interrompere il supporto di EWC su AP per tutte le nuove versioni a partire dalla versione 17.16.x. Supportato ancora sui modelli 17.6.x, 17.9.x, 17.12.x e 17.15.x.

Informazioni di riferimento

- White paper sul controller wireless integrato Cisco

- Guida alla configurazione di Cisco Embedded Wireless Controller sui punti di accesso Catalyst

- Annuncio di fine ciclo di vita e di vendita per Cisco Wireless Embedded Wireless Controller (EWC) su Access Point.