Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Passaggio 1. Sul WLC

Fase 2. Riguardo al CSSM

Passaggio 3. Sul WLC

Verifica

Risoluzione dei problemi

Riferimenti

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare le licenze offline (air-gapped) su Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisiti

Requisiti

Conoscenze consigliate del funzionamento base del portale 9800 WLC e CSM (Cisco Smart Software Manager).

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware ma si applicano a tutte le versioni successive alla 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versione 17.9.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Passaggio 1. Sul WLC

1. Impostare la modalità di connessione Licensing su Air Gap e AirGap Feature su Enabled:

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. Esportare il rapporto RUM dal WLC. In questo modo l'utilizzo corrente della licenza viene salvato in un file:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Fase 2. Riguardo al CSSM

1. Accedere al proprio account CSSM.

2. Passare alla scheda Rapporti, quindi File di dati di utilizzo. Fare clic su File di dati di utilizzo:

3. Fare clic su Sfoglia, quindi selezionare il report RUM ottenuto dal WLC. Fare clic su Upload Data:

4. Una volta caricato il rapporto RUM nel CSM, il pulsante Download (Scarica) viene visualizzato nella colonna Conferma. Fare clic su Download:

Passaggio 3. Sul WLC

Importare l'ACK sul WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Nota: Dopo un ripristino del factory licenze, è necessario attendere almeno 1 ora per generare il report RUM.

Verifica

Dopo aver applicato i passi di configurazione descritti in precedenza, il WLC viene visualizzato nel CSM in Inventario > Istanze prodotto.

Se è stato registrato un WLC attivo dalla coppia HA, i WLC attivo e in standby sono visualizzati nella scheda Product Instances (Istanze del prodotto) su CSM.

Esempio di output di un WLC configurato correttamente:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Risoluzione dei problemi

Se il caricamento del RUM sul portale CSM non riesce, è possibile che il WLC sia già stato registrato tramite connessione diretta sul portale. Eliminare il dispositivo dall'inventario CSM. È quindi possibile caricare il report RUM.

Riferimenti

- Configurazione delle licenze con SLUP