Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione dell'access point in modalità sniffer tramite GUI

Configurazione dell'access point in modalità sniffer tramite CLI

Configurazione dell'access point per la scansione di un canale tramite GUI

Configurazione dell'access point per la scansione di un canale tramite CLI

Configurazione di Wireshark per la raccolta dell'acquisizione del pacchetto

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un Access Point (AP) in modalità sniffer su un Catalyst serie 9800 Wireless Controller (9800 WLC) tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) o l'interfaccia della riga di comando (CLI) e come raccogliere un Packet Capture (PCAP) over the Air (OTA) con lo sniffer AP per risolvere i problemi e analizzare i comportamenti wireless.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione 9800 WLC

- Conoscenze base dello standard 802.11

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- AP 2802

- 9800 WLC Cisco IOS®-XE versione 17.3.2a

- Wireshark 3.X

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Elementi da considerare:

- Si consiglia di avvicinare l'access point sniffer al dispositivo di destinazione e all'access point a cui è connesso il dispositivo.

- Accertarsi di conoscere il canale e la larghezza 802.11 utilizzati dal dispositivo client e dall'access point.

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione dell'access point in modalità sniffer tramite GUI

Passaggio 1. Sull'interfaccia utente del WLC 9800, selezionare Configuration > Wireless > Access Point > All Access Point, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Selezionare l'access point che si desidera utilizzare in modalità sniffer. Nella scheda Generale, aggiornare il nome dell'access point, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Verificare che Admin Status sia Enabled (Stato amministratore) e modificare AP Mode (Modalità punto di accesso) in Sniffer, come mostrato nell'immagine.

Viene visualizzato un popup con la nota successiva:

"Avviso: Se si modifica la modalità, l'access point verrà riavviato. Fare clic su Aggiorna e applica al dispositivo per continuare"

Selezionate OK, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Fare clic su Update & Apply to Device (Aggiorna e applica al dispositivo), come mostrato nell'immagine.

Viene visualizzato un popup per confermare le modifiche e i rimbalzi dell'access point, come mostrato nell'immagine.

Configurazione dell'access point in modalità sniffer tramite CLI

Passaggio 1. Determinare l'access point che si desidera utilizzare come modalità Sniffer e selezionare il nome dell'access point.

Passaggio 2. Modificare il nome dell'access point.

Questo comando modifica il nome dell'access point. Dove <AP-name> è il nome corrente del punto di accesso.

carcerva-9k-upg#ap name <AP-name> name 2802-carcerva-sniffer

Passaggio 3. Configurare l'access point in modalità Sniffer.

carcerva-9k-upg#ap name 2802-carcerva-sniffer mode sniffer

Configurazione dell'access point per la scansione di un canale tramite GUI

Passaggio 1. Nell'interfaccia utente di 9800 WLC, selezionare Configuration > Wireless > Access Point (Configurazione > Wireless > Punti di accesso).

Passaggio 2. Nella pagina Access Point, visualizzare l'elenco dei menu delle radio da 5 GHz o da 2,4 GHz. Dipende dal canale che si desidera digitalizzare, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Cercare nell'access point. Fare clic sul pulsante freccia giù per visualizzare lo strumento di ricerca, selezionare Contiene dall'elenco a discesa e digitare il nome dell'access point, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Selezionare l'access point e selezionare la casella di controllo Abilita sniffer in Configurazione > Assegnazione canale sniffer, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Selezionare il canale dall'elenco a discesa Canale sniffer e digitare l'indirizzo IP dello sniffer (indirizzo IP del server con Wireshark), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Selezionare la larghezza del canale utilizzata dal dispositivo di destinazione e dall'access point quando collegato.

Per configurare questa funzione, selezionare Configure > RF Channel Assignment, come mostrato nell'immagine.

Configurazione dell'access point per la scansione di un canale tramite CLI

Passaggio 1. Abilitare la funzione di sniffing del canale sull'access point. Eseguire questo comando:

carcerva-9k-upg#ap name <ap-name> sniff {dot11a for 5GHz | dot11bfor 2.4GHz | dual-band}

Esempio:

carcerva-9k-upg#ap name 2802-carcerva-sniffer sniff dot11a 36 172.16.0.190

Configurazione di Wireshark per la raccolta dell'acquisizione del pacchetto

Passaggio 1. Avviare Wireshark.

Passaggio 2. Selezionare l'icona del menu Capture options da Wireshark, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Viene visualizzata una finestra popup. Selezionate dall'elenco Interfaccia cablata (Wired Interface) come origine della cattura, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Sotto il filtro di acquisizione per le interfacce selezionate: nella casella campo digitare udp port 5555, come illustrato nell'immagine.

Passaggio 5. Fare clic su Start, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 6. Attendere che Wireshark raccolga le informazioni richieste e selezionare il pulsante Stop da Wireshark, come mostrato nell'immagine.

Suggerimento: Se la WLAN utilizza la crittografia, ad esempio la chiave già condivisa (PSK), verificare che l'acquisizione intercetti l'handshake a quattro vie tra l'AP e il client desiderato. Questa operazione può essere eseguita se il PCAP OTA viene avviato prima che il dispositivo sia associato alla WLAN o se il client viene deautenticato e riautenticato durante l'acquisizione.

Passaggio 7. Wireshark non decodifica i pacchetti automaticamente. Per decodificare i pacchetti, selezionare una linea dall'acquisizione, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare le opzioni, quindi selezionare Decodifica con nome..., come mostrato nell'immagine.

Passaggio 8. Viene visualizzata una finestra popup. Selezionare il pulsante Aggiungi e aggiungere una nuova voce. Selezionare le opzioni seguenti: Porta UDP da Field, 5555 da Value, SIGCOMP da Default e PEEKREMOTE da Current, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 9. Fare clic su OK. I pacchetti vengono decodificati e pronti per iniziare l'analisi.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Per verificare che l'access point sia in modalità sniffer dall'interfaccia utente di 9800:

Passaggio 1. Sull'interfaccia utente del WLC del 9800, selezionare Configuration > Wireless > Access Point > All Access Point.

Passaggio 2. Cercare nell'access point. Fare clic sulla freccia verso il basso per visualizzare lo strumento di ricerca, selezionare Contiene dall'elenco a discesa e digitare il nome dell'access point, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Verificare che Admin Status (Stato amministratore) sia selezionato con il segno di spunta in verde e che AP Mode (Modalità AP) sia Sniffer, come mostrato nell'immagine.

Per verificare che l'access point sia in modalità sniffer dalla CLI 9800. Eseguire i seguenti comandi:

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config general | i Administrative

Administrative State : Enabled

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config general | i AP Mode

AP Mode : Sniffer

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config dot11 5Ghz | i Sniff

AP Mode : Sniffer

Sniffing : Enabled

Sniff Channel : 36

Sniffer IP : 172.16.0.190

Sniffer IP Status : Valid

Radio Mode : Sniffer

Per confermare, i pacchetti vengono decodificati su Wireshark. Il protocollo passa da UDP a 802.11 e vengono visualizzati frame beacon, come mostrato nell'immagine.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Problema: Wireshark non riceve dati dall'access point.

Soluzione: Il server Wireshark deve essere raggiungibile tramite l'interfaccia di gestione wireless (WMI). Verificare la raggiungibilità tra il server Wireshark e WMI dal WLC.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione del software Cisco Catalyst serie 9800 Wireless Controller, Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x - Capitolo: Modalità Sniffer

- Nozioni fondamentali sullo sniffing wireless 802.11

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems