Sommario

Introduzione

Standard PoE

Power Cisco Access Point

Iniettori di alimentazione e alimentatori DC compatibili

Standard PoE compatibili

Accensione dei punti di accesso WiFi 7

Risoluzione dei problemi

Verifica del budget di alimentazione dello switch

Verifica negoziazione alimentazione

Problemi comuni rilevati da Cisco TAC

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i diversi standard Power over Ethernet, vengono elencati i requisiti di alimentazione e gli alimentatori compatibili con i Cisco Access Point (AP).

Standard PoE

PoE (Power over Ethernet) si riferisce al sistema in cui l'alimentazione elettrica viene trasferita insieme ai dati tramite cavi Ethernet a doppino intrecciato. La praticità della funzionalità PoE consente agli access point Cisco di utilizzare un singolo cavo per fornire sia alimentazione che dati, il che rende le installazioni molto più economiche.

A partire dal 2020, i Cisco access point utilizzano quattro standard Power over Ethernet. Nella tabella seguente vengono elencate tali caratteristiche e le relative caratteristiche:

Tabella 1. Norme PoE

Nome codice

Potenza massima [W]

Standard IEEE

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

Cisco proprietaria

UPoE+

90

802.3bt

Power Cisco Access Point

Non vi è alcuna differenza di alimentazione tra i diversi domini normativi dello stesso modello AP. Ad esempio, Cisco 4800I-E e 4800I-S hanno lo stesso assorbimento di potenza e requisiti di alimentazione.

Iniettori di alimentazione e alimentatori DC compatibili

La tabella 2. elenca tutti gli iniettori PoE ufficialmente supportati dagli ultimi modelli Cisco AP:

Tabella 2. Iniettori di alimentazione e adattatori di alimentazione CC

Modello di access point

Iniettori PoE

Adattatore di alimentazione AC/DC

9179F

CW-INJ-8 (massima potenza e 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (massima potenza), MA-INJ-6 (massima potenza), AIR-PWRINJ6= (media potenza)

X

9178

CW-INJ-8 (massima potenza e 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (massima potenza), MA-INJ-6 (massima potenza), AIR-PWRINJ6= (media potenza)

X

9176

CW-INJ-8 (massima potenza e 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (massima potenza), MA-INJ-6 (massima potenza), AIR-PWRINJ6= (media potenza)

X

9172

CW-INJ-8 (massima potenza e 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (massima potenza), MA-INJ-6 (massima potenza), AIR-PWRINJ6= (media potenza)

X

9166

AIR-PWRINJ7= (potenza massima), AIR-PWRINJ6= (potenza media), MA-INJ-6 (potenza massima)

MA-PWR-50WAC (alimentazione completa)

9164

AIR-PWRINJ7= (potenza massima), AIR-PWRINJ6= (potenza media), MA-INJ-6 (potenza massima)

MA-PWR-50WAC (alimentazione completa)

9162

AIR-PWRINJ7= (potenza massima), AIR-PWRINJ6= (potenza massima), MA-INJ-6 (potenza massima)

MA-PWR-30W (alimentazione completa)

9136

AIR-PWRINJ7= (piena potenza)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (potenza media), AIR-PWRINJ-60RGD1= (potenza massima), AIR-PWRINJ-60RGD2= (potenza massima), AIR-PWRINJ7= (potenza massima)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (piena potenza)

AIR-PWR-50= (piena potenza)

3800

AIR-PWRINJ6= (piena potenza)

AIR-PWR-50= (piena potenza)

2800

AIR-PWRINJ6= (piena potenza)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ4= (potenza media)

AIR-PWR-B= (piena potenza)

2700

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ4= (potenza massima)

AIR-PWR-C= (potenza massima), AIR-PWR-D= (potenza massima)

1700

AIR-PWRINJ5= (piena potenza)

AIR-PWR-C= (potenza massima), AIR-PWR-D= (potenza massima)

1850

AIR-PWRINJ4= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

AIR-PWR-C= (piena potenza)

1840

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza media)

AIR-PWR-C= (piena potenza)

1815i e 1815m

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza massima)

X

1815t

X

AIR-PWR-D= (piena potenza)

1.815 w

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza massima)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (potenza massima), AIR-PWRINJ5= (potenza massima)

AIR-PWR-D= (piena potenza)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (piena potenza)

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (potenza massima),AIR-PWRINJ-60RGD2= (potenza massima), AIR-PWRINJ6= (potenza media)

AIR-PWRADPT-RGD1= (piena potenza)

1562E e 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (potenza massima), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (potenza massima), AIR-PWRINJ6 = (potenza massima)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (piena potenza)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (potenza massima), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (potenza massima), AIR-PWRINJ6 = (potenza massima), AIR-PWRINJ5 = (potenza massima)

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 = (piena potenza)

IW-6300H-AC-X-K9 (piena potenza), IW-6300H-DC-X-K9 (piena potenza), IW-6300H-DCW-X-K9 (piena potenza)

IW370

AIR-PWRINJ1500-2 = (massima potenza), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (massima potenza), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (massima potenza)

AIR-PWRADPT3700NA = (potenza massima), AIR-PWRADPT3700IN = (potenza massima)

Standard PoE compatibili

Tabella 3. contiene informazioni sulle funzionalità disponibili quando gli access point sono alimentati con standard PoE diversi. A partire dall'ultimo aggiornamento, tutti gli access point sono dotati di funzionalità complete e dello standard UPoE+ (802.3bt), quindi non sono inclusi nella tabella. In questa tabella si presume che non venga utilizzato alcun tipo di passthrough PoE (PoE Out).

Nota: a meno che non siano forniti della potenza necessaria, i punti di accesso vengono visualizzati con un'interfaccia Web del controller wirelessLow/Medium Power.

Tabella 3. Standard PoE compatibili

Modello di access point

Massimo assorbimento di potenza [W]

Se alimentato con UPOE

Se alimentato con PoE+

Se alimentato con PoE

9179F

47

Funzionalità complete

Radio da 2,4 GHz e 6 GHz a 2 x 2, radio singola da 5 GHz a 4 x 4 o doppia radio da 5 GHz a 2 x 2, porta Gigabit multipla a velocità 2 x 1000 mbps (modalità Tri Radio) o 2 x 2500 mbps (modalità Quad Radio)

Velocità porta multi-gigabit 1 x 1000 mbps (solo porta singola), tutte le radio sono spente

9178

47

Funzionalità complete

Radio da 2,4 GHz e 6 GHz a 2 x 2, radio singola da 5 GHz a 4 x 4 o doppia radio da 5 GHz a 2 x 2, porta Gigabit multipla a velocità 2 x 1000 mbps (modalità Tri Radio) o 2 x 2500 mbps (modalità Quad Radio), porta USB disabilitata. MLO possibile su PoE+ nella versione 17.18.1 e successive

Velocità porta multi-gigabit 1 x 1000 mbps

(solo porta singola), tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9176

39

Funzionalità complete

Radio da 2,4 GHz a 2 x 2, 5 GHz e 6 GHz a 4 x 4, porta multi-gigabit a 2.500 mbps,

Porta USB disabilitata. MLO possibile su PoE+ nella versione 17.18.1 e successive

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9172 ore

41

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9172I

32

Funzionalità complete

La radio da 5 GHz a 4x4 disabilita la radio da 6 GHz (altrimenti tutte le radio possono essere a 2x2), la porta USB è disabilitata

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9166

30.5

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9164

30

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9162

25.5

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Radio da 2,4 GHz disabilitata da 5 GHz e 6 GHz a 1 x 1, velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, porta USB disabilitata

9136

47.3

Funzionalità complete

Radio da 2,4 GHz a 2x2, radio da 5 GHz a 4x4, radio da 6 GHz a 2x2, velocità porta multi-gigabit 2,5 gbps, seconda porta multi-gigabit disabilitata, porta USB disabilitata

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, tutte le radio sono spente, porta USB disabilitata

9130

30.5

Funzionalità complete

Prima delle 17.10: Porta USB disabilitata, versione 17.10 e successive: funzionalità complete

Porta USB disabilitata, velocità porta Ethernet 1000 mbps, entrambe le radio a 1x1

9124

Da definire (non pubblicato nella scheda tecnica)

Funzionalità complete

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, entrambe le radio 2x2, porta SFP disabilitata, uscita PoE disabilitata (porta AUX ancora operativa per i dati)

Velocità porta multi-gigabit 1000 mbps, entrambe le radio disabilitate, porta SFP disabilitata, uscita PoE/porta AUX disabilitata

9120

25.5

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata, velocità porta Ethernet 1000 mbps, con entrambe le radio a 1x1 o una delle radio a 2x2 con un'altra disabilitata

9117

28.9

Funzionalità complete

Se la porta USB è abilitata, la radio da 5 GHz è ridotta a 4x4

Porta USB disabilitata, velocità porta Ethernet 2.500 mbps, entrambe le radio 2x2

9115

21.4

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata, velocità porta Ethernet 1000 mbps, entrambe le radio a 2x2

9105

Da definire (non pubblicato nella scheda tecnica)

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata, uscita PoE disabilitata

4800

31

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata, velocità porta Ethernet primaria 1000 mbps, seconda porta Ethernet AUX disabilitata

Il punto di accesso non si accende

3800

30

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Entrambe le radio sono spente, ma l'AP si accende ed è in grado di collegarsi al WLC

2800

26.5

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Entrambe le radio sono spente, ma l'AP si accende ed è in grado di collegarsi al WLC

3700

19.6

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Entrambe le radio a 3x3 senza Wireless Security Module (WSM) o entrambe a 2x2 con WSM

2700

15

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Entrambe le radio a 3x3

1700

15

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Funzionalità complete

1850

20.9

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata, porta Ethernet AUX disabilitata, radio 2,4 GHz a 2x3

1840

17.8

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata

1830

15.4

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Porta USB disabilitata

1815i e 1815w

8.5

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Funzionalità complete

1.815 m

13.9

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Funzionalità complete

1810

15.4

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Funzionalità complete

1572

31

Nessuna uscita PoE

Il punto di accesso non si accende

Il punto di accesso non si accende

1562i

32

Funzionalità complete

Entrambe le radio 2x2

Entrambe le radio sono spente, ma l'AP si accende ed è in grado di collegarsi al WLC

1562e e 1562d

25

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Entrambe le radio sono spente, ma l'AP si accende ed è in grado di collegarsi al WLC

1542

13.9

Funzionalità complete

Funzionalità complete

Funzionalità complete

IW6300

28

Nessuna uscita PoE

Nessuna uscita PoE

Il punto di accesso non si accende

IW370

30

1 riscaldatore attivo, nessuna uscita PoE

1 riscaldatore attivo, nessuna uscita PoE

Nessun riscaldatore attivo ed entrambe le radio sono a 2x2

Accensione dei punti di accesso WiFi 7

A causa dell'aumento delle larghezze di banda sul lato wireless, anche le porte ethernet hanno visto un aumento di velocità, vale a dire il supporto per velocità di 10 Gbps.

Mentre i vecchi iniettori di potenza 802.3bt come AIR-PWRINJ7= possono fornire la potenza necessaria, non sono certificati per funzionare a queste velocità (max 5 Gbps), da cui la necessità di un nuovo modello di iniettore di potenza, CW-INJ-8.

La porta Ethernet dell'CW-INJ-8 può essere collegata a uno switch Ethernet 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G.

A volte, quando l'access point è collegato all'CW-INJ-8 collegato a una porta switchport abilitata PoE 802.3af, l'access point potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere il problema, disabilitare la funzionalità PoE sulla porta dello switch collegata all'iniettore CW-INJ-8 ().

Per disabilitare la funzionalità PoE sulla porta dello switch collegata, eseguire il comando power inline Never al prompt CLI dello switch Cisco in modalità di configurazione interfaccia.

Alcune funzionalità di WiFi 7 come MLO (Multi-Link Operation) sono state migliorate nelle versioni successive di Cisco IOS XE per funzionare anche nelle modalità a basso/medio consumo sui modelli AP 9178 (dalla versione 17.15.3) e 9176 (dalla versione 17.18.1).

Per ulteriori informazioni, consultare le note sulla versione di Cisco IOS XE in uso.

Nota: Per ulteriori informazioni su ciascun modello AP, consultare i relativi data sheet e le guide all'installazione.

Risoluzione dei problemi

Verifica del budget di alimentazione dello switch

Questi comandi dello switch visualizzano lo switch, la porta, l'allocazione dell'alimentazione e il budget correnti:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Verifica negoziazione alimentazione

La configurazione predefinita dell'interfaccia funziona correttamente nella maggior parte delle implementazioni a condizione che vi sia un budget energetico sufficiente e che lo switch supporti i requisiti minimi PoE standard per un determinato modello AP.

Prestare particolare attenzione quando si devono gestire requisiti di alimentazione superiori a PoE (802.3af), in quanto CDP o LLDP deve rimanere abilitato (sia a livello globale che a livello di porta) per garantire la corretta negoziazione dell'alimentazione con l'access point connesso.

Accertarsi che queste opzioni non siano disabilitate (questi comandi non sono visibili in una configurazione normale in esecuzione in quanto sono presenti per impostazione predefinita):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Per verificare se CDP è abilitato, è possibile utilizzare questo comando:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Problemi comuni rilevati da Cisco TAC

- PowerPoint con standard PoE che non fornisce alimentazione sufficiente e consente la visualizzazione di AP nell'interfaccia Web del WLC con un Low/Medium Power. In alcuni casi, ciò si traduce in un AP non funzionante che non è in grado di accendere le sue radio (ad esempio, quando 3800 AP è acceso con l'uso di 802.3af), o può comportare prestazioni ridotte (ad esempio, quando 9115 AP è acceso con l'uso di 802.11af e le radio ricadono su 2x2). Per informazioni dettagliate sul comportamento di ogni modello AP, vedere la Tabella 3.

- Non tutti gli access point della stessa serie hanno lo stesso assorbimento di potenza. Ad esempio, il modello 1562i può assorbire fino a sette watt in più rispetto alla versione 1562d.

- Il collegamento del punto di accesso alla fonte di alimentazione tramite un cavo molto lungo o non certificato può determinare un assorbimento di potenza maggiore alla fonte di alimentazione.

- Quando si utilizzano punti di accesso esterni o industriali, è fondamentale raddrizzarli. Fare riferimento alle "guide alla distribuzione dell'access point" per ulteriori informazioni sui risultati della messa a terra non corretta dell'access point.

- Quando si utilizzano gli iniettori di alimentazione, è impossibile avere velocità della porta mGig superiori a 1000 Mbps.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download