Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Pinout di SPIO

Configurazione predefinita della porta della console SPIO su ASR5000

Connetti a un Cisco TS contenente Cab-Octal-Async

Configurazione di Cisco TS

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come interconnettere la console Switch Processor Input/Output (SPIO) di un Cisco Aggregation Services Router (ASR) serie 5000 a un Cisco Terminal Server (TS).

Nota: Questo documento è relativo solo ad ASR5000. ASR5500 ha un pin out standard della console Cisco. La documentazione ufficiale è disponibile nella sezione Collegamento alla porta della console seriale della Guida all'installazione di Cisco ASR 5000.

La console utilizza una porta di comunicazione seriale RS232 per fornire l'accesso di gestione locale alla CLI. Con ciascuna scheda SPIO viene fornito un cavo console da 9 pin a RJ45. Questo cavo può essere utilizzato per il collegamento a un PC o a un altro terminale con interfaccia seriale a 9 pin standard. Tuttavia, le cose diventano più complesse quando è necessario collegare l'interfaccia della console SPIO a un Cisco (o a un TS di terze parti).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Pinout di SPIO

La SPIO ha questo pinout (tratto dalla documentazione ufficiale):

Pin RJ-45

Segnale

Tipo di segnale

1

CTS (Clear to Send)

Input - Controllo del flusso hardware

2

DSR (Data set Ready)

Ingresso - Controllo RS232

3

Receive Data (Rx)

Input - Trasferimento dati

4

Terra del segnale (Grnd)

N/D

5

Pronto per l'invio (RTS)

Uscita - Controllo del flusso hardware

6

Transmit Data (Tx)

Output - Trasferimento dati

7

DCD (Data Carrier Detect)

Ingresso - Controllo RS232

8

DTR (Data Terminal Ready)

Uscita - Controllo RS232

La numerazione dei pin è mostrata qui (l'immagine mostra il connettore RJ45 femmina su SPIO):

Configurazione predefinita della porta della console SPIO su ASR5000

Questa è la configurazione predefinita della porta SPIO su ASR5000:

port rs232 24/3

terminal speed 115200

terminal stopbits 1

terminal parity none

terminal databits 8

terminal flowcontrol hardware off

terminal carrierdetect off

Ecco alcuni punti importanti da notare:

- Rilevamento portante disattivato. Lasciarlo disattivato.

La guida all'installazione specifica che, se il cavo console deve essere utilizzato in una configurazione null-modem, la workstation o il server terminal deve fornire un segnale di rilevamento portante. Tuttavia, questo non è più un requisito con il comando predefinito descritto in precedenza.

- Anche il controllo del flusso hardware è disattivato per impostazione predefinita.

Nonostante questi due segnali di input siano stati disabilitati nella configurazione della SPIO, lo stato dell'hardware è riportato nell'output di questo comando:

[local]st40-3# show port datalink counters 24/3

Counters for port 24/3:

SPIO RS232 Serial Console

Counter Data | Counter Data

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

RX Bytes 547 | TX Bytes 106014

Frame Errors 0 |

Overrun Errors 0 |

Parity Errors 0 |

DCD Inactive |

CTS Active |

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

Connetti a un Cisco TS contenente Cab-Octal-Async

Questo pin-out per il cavo Octal (cavo Breakout a 8 porte) viene preso dai pin del cavo CAB-OTTAL-ASYNC:

Pin RJ-45

Nome segnale

Tipo di segnale

8

RTS

Uscita

7

DTR

Uscita

6

Dati TX

Uscita

5

messa a terra TX

N/D

4

Terra Rx

N/D

3

Dati RX

Ingresso

2

DSR

Ingresso

1

CTS

Ingresso

Quando si collega SPIO al cavo Octal di TS, è necessario creare un cavo null-modem.

Ciò significa:

- RTS deve essere collegato a CTS (e viceversa) - controllo del flusso hardware.

- DTR deve essere collegato al DSR (e viceversa) - controllo modem.

- Tx deve essere collegato a Rx (e viceversa).

- Il suolo deve essere collegato al suolo.

- DCD (sul lato SPIO) non deve essere collegato (nessun segnale corrispondente sul lato TS).

Attenzione: NON utilizzare in nessun caso un cavo RJ45 laminato o un cavo RJ45 diritto per collegare un SPIO direttamente a un Cisco TS. Non funzionerà. Il motivo è che la tensione di massa del TS sarà diversa da 0. Questo può dare risultati molto imprevedibili.

Ci sono diverse opzioni.

- L'opzione consigliata è l'utilizzo del cavo SPIO RJ45-DB-9 personalizzato fornito con SPIO:

Il cavo Starent personalizzato (RJ45+DB-9) viene interconnesso con un connettore Cisco DB-9 standard. Questo connettore Cisco DB-9 può essere collegato alle uscite RJ45 del cavo Octal sul Cisco TS.

- L'alternativa è un cavo RJ45 completo che non richiede connettori DB-9.

Questo non è ottimale per due motivi significativi:

- È necessario lasciare uno dei motivi sul lato Cisco TS non collegato.

- Poiché il cavo è asimmetrico, è necessario etichettarlo correttamente.

Ecco il pinout e il disegno:

SPIO side --> TS side

1---> 8

2 --> 7

3 --> 6

4 --> 5

5 --> 1

6 --> 3

7 --> unconnected

8 --> 2

- Alcuni clienti desiderano utilizzare solo i 3 segnali che sono rilevanti per ASR5000: RX, Tx, Terra.

Il risultato è il seguente pinout:

SPIO side --> TS side

3 --> 6

4 --> 5

6 --> 3
Svantaggi:

- I segnali hardware (HW) (CTS) nei contatori show port datalink 24/3 vengono sempre visualizzati come Inattivi.

- È un cavo asimmetrico.

- Uno dei motivi di Cisco TS è non connesso.

Configurazione di Cisco TS

Per corrispondere alla configurazione SPIO predefinita, questa configurazione deve essere applicata a un Cisco TS:

line 0/1/0 0/1/7

exec-timeout 0 0

no exec

transport input all

stopbits 1

speed 115200

Questa configurazione assicura che:

- Il controllo RS232 è disattivato (in modo che il DTR venga sempre attivato).

- Il controllo del flusso hardware è disattivato (in modo che il CTS venga sempre attivato).

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.