Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Sintomi

Risoluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi al nodo StarOs in relazione alla perdita di statistiche bulk sul sistema di gestione di rete (NMS).

Contributo di Tariq Habibullah, Cisco Solutions Architect.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Software StarOs

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Le piattaforme Cisco StarOS sono progettate per trasferire solo la quantità configurata di dati di statistiche di massa (bulkstats) in repository quali Cisco PRIME server, Cisco Web Element Manager server (WEM) e Cisco Mobility Unified Reporting and Analytics server (MURAL). Se il limite configurato per le dimensioni del file bulkstats è inferiore al file bulkstats effettivo, StarOS ignora parte dello schema inviato al server del repository in direzione nord. Questo causa la perdita dell'archiviazione dei dati bulkstat e impedisce ai server del repository di visualizzare tutti gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) per il nodo StarOS.

Sintomi

È possibile che i server di gestione Cisco non siano in grado di visualizzare tutti i dati degli indicatori KPI bulkstats dai nodi StarOS. In questo caso, viene visualizzata la trap SNMP (Simple Network Management Protocol).

Trap SNMP:

Fri Mar 04 22:15:01 2016 Internal trap notification 1312 (StatFilesizeExceeded) Bulkstat filesize threshold limit 4915200  measured value 6142481

Il problema è causato da una configurazione di dimensioni del file bulkstats ridotte, come illustrato nell'esempio seguente:

******** show bulkstats *******

Friday March 04 22:45:24 UTC 2016

Bulk Statistics Server Configuration:

Server State:                  Enabled

File Limit:                    4800 KB

Sample Interval:               15 minutes (0D 0H 15M)

Transfer Interval:             15 minutes (0D 0H 15M)

Receiver Mode:                 Secondary-on-failure

Historical Data Collection:    Disabled

Risoluzione

Per risolvere questo problema, configurare il limite delle dimensioni dei file in base al numero di schemi configurati nella piattaforma StarOS. Monitorare la trap SNMP e verificare che non venga superato il limite delle dimensioni del file bulkstats.

Il valore di stampa della trap SNMP è Byte. Tuttavia, la configurazione accetta valori in KB (Kilo Byte).

Nell'esempio, la configurazione mostra il limite delle dimensioni del file impostato su 6000.

config

bulkstats collection

no bulkstats historical collection

bulkstats mode

limit 6000

sample-interval 15

transfer-interval 15

gather-on-standby

Informazioni correlate

- ASR 5500 System Administration Guide

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems

- Riferimento statistiche e contatori - Descrizioni delle statistiche bulkistiche, versione StarOS