Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

AutoInstall con DHCP

Esempio

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come usare la funzione di installazione automatica per le reti LAN per configurare automaticamente i Cisco Aironet Autonomous Access Point (AP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Soluzioni Cisco Wireless Autonomous

- Configurazione di un server DHCP su un router Cisco IOS®

Componenti usati

- Cisco Aironet serie 1200 AP con software Cisco IOS versione 12.3(8)JA2

- Cisco serie 2800 Router (usato come server DHCP) con software Cisco IOS versione 12.4(11)T

- Qualsiasi server TFTP

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

AutoInstall con DHCP

La funzionalità AutoInstall con DHCP per interfacce LAN consente di configurare automaticamente un nuovo dispositivo quando viene inizializzato. DHCP fornisce la struttura per il passaggio delle informazioni di configurazione agli host su una rete TCP/IP. Il processo di installazione automatica viene avviato quando non è possibile individuare un file di configurazione di avvio valido nella NVRAM.

Il processo di installazione automatica si articola in due fasi principali:

- approvvigionamento indirizzo IP

- Scarica il file di configurazione

Acquisizione degli indirizzi IP: in questa fase, il dispositivo invia una richiesta DHCP alla ricerca di un server DHCP. Il server DHCP risponde assegnando in lease un indirizzo IP e restituisce le opzioni configurate (in questo caso le informazioni TFTP).

Nella fase di download del file di configurazione, dopo aver ottenuto un indirizzo IP, il processo di installazione automatica avvia i tentativi di download di un file di configurazione dal server TFTP.

Per ulteriori informazioni sull'installazione automatica, consultare il documento sull'installazione automatica tramite DHCP per le interfacce LAN.

Esempio

L'esempio di questo documento ha un Cisco Aironet serie 1200 Autonomous AP pronto all'uso che utilizza la funzione AutoInstall for LAN per scaricare il file di configurazione memorizzato sul server TFTP.

A scopo illustrativo, il router Cisco IOS viene utilizzato come server DHCP e un file di configurazione valido viene archiviato nella directory radice del server TFTP.

Nell'esempio del documento, il router Cisco IOS è usato come server DHCP. Vengono utilizzati i seguenti indirizzi IP:

- 10.78.17.16 - Server TFTP

- 10.78.177.30 - Server DHCP

Si presume che il router Cisco IOS sia già configurato e attivo sulla rete. Qui è mostrata solo la configurazione DHCP richiesta per questo documento:

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

Quindi, è necessario abilitare il server TFTP e archiviare il file di configurazione valido nella directory radice del server TFTP.

In questo esempio, il server TFTP è stato abilitato e il file di configurazione è stato archiviato nella directory principale.

Verifica

È necessario avviare il punto di accesso autonomo predefinito e verificare che la funzione AutoInstall funzioni come previsto.

Di seguito sono riportati i log dalla console AP:

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

Come si evince dai log, l'access point ha scaricato correttamente il file di configurazione dal server TFTP. È possibile verificare questa condizione eseguendo il comando show run sull'access point:

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

Informazioni correlate

- Esempio di configurazione di AutoInstall sui Wireless LAN Controller (WLC) con il server DHCP Microsoft

- Esempio di configurazione della connessione base della LAN wireless

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems