Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Processo di registrazione dei punti di accesso basati su controller

Caso di utilizzo 1

Caso di utilizzo 2

Caso di utilizzo 3

Caso di utilizzo 4

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti gli use case per comprendere le interruzioni del tunnel CAPWAP/LWAPP tra i punti di accesso (Access Point) e il controller WLC (Wireless LAN Controller).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di punti di accesso (AP) e controller WLC

- Routing e switching.

- Controllo e provisioning dei punti di accesso wireless (CAPWAP)

- Protocollo LWAPP (Lightweight Access Point Protocol)

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In questo documento vengono descritti gli use case per comprendere il motivo per cui controllare e fornire punti di accesso wireless (CAPWAP)/Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) si è verificato un errore di interruzione del tunnel tra i punti di accesso (AP) e il controller WLC.

Processo di registrazione dei punti di accesso basati su controller

Gli access point eseguono la procedura descritta di seguito per registrarsi presso il controller:

1. Richiesta di messaggio di individuazione CAPWAP al WLC dagli access point.

2. Messaggio di risposta di individuazione dal WLC agli access point.

3. Gli access point scelgono il WLC da unire in base alla risposta CAPWAP ricevuta.

4. Richiesta di aggiunta inviata al WLC dagli access point.

5. Il controller convalida gli access point e invia la risposta join.

Registri acquisiti sugli access point quando registrati sul WLC:

Press RETURN to get started!

Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

<Date & time> %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to DISCOVERY

<Date & time>  status of voice_diag_test from WLC is false

<Date & time> %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled

<Date & time> Logging LWAPP message to 255.255.255.255.

<Date & time> %CDP_PD-4-POWER_OK: 15.4 W power - NEGOTIATED inline power source

<Date & time> %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up

<Date & time> %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

<Date & time> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state to up

<Date & time> %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI initiated

<Date & time> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up

Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

<Date & time> %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: <controller IP> peer_port: 5246

<Date & time> %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to

<Date & time> %CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: DTLS connection created sucessfully peer_ip: <controller IP> peer_port: 5246

<Date & time> %CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to <controller IP>

<Date & time> %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to JOIN

<Date & time> %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to CFG

<Date & time> %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Operator changed mode for 802.11g. Rebooting.

<Date & time> %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to administratively down

<Date & time> %SYS-5-RELOAD: Reload requested by CAPWAP CLIENT. Reload Reason: Operator changed mode for 802.11g.

<Date & time> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down

IOS Bootloader - Starting system.

Caso di utilizzo 1

1. L'associazione tra i punti di accesso e il WLC viene annullata e, una volta verificati dallo switch, viene mostrato che i punti di accesso non dispongono di IP.

Registra quando viene consolato negli access point:

<Date & time>  LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up

<Date & time>  %CAPWAP-3-ERRORLOG: Not sending discovery request AP does not have an Ip !!

Soluzione:

Risolvere i problemi di raggiungibilità dell'indirizzo dell'helper IP configurato nella VLAN se il server DHCP si trova in remoto. Se DHCP è configurato localmente, verificare che non vi siano conflitti DHCP. Configurare l'IP statico sugli access point:

Accedere agli access point e digitare i seguenti comandi:

capwap ap ip address <ip> <mask>

capwap ap ip default-gateway <ip>

Inoltre, è possibile specificare l'indirizzo IP del controller:

capwap ap controller ip address <ip>

2. Si noti che esistono access point con indirizzi IP, ma la mancata comunicazione con il WLC potrebbe essere un errore di risoluzione per il controller IP.

Registri dai punti di accesso con un problema in cui la risoluzione DNS (Domain Name System) non è riuscita:

<Date & time>  %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.local doamin

Not in Bound state.

Soluzione:

Verificare la raggiungibilità del server DNS interno. Se accettabile, verificare che gli indirizzi IP dei controller inviati tramite DHCP siano raggiungibili.

Break-fix: configurare manualmente il controller sugli access point.

"capwap ap {primary-base | secondary-base | tertiary-base}controller-name controller-ip-address"

3. Si vede che gli access point sono registrati sul controller e che ancora non si vede alcuna trasmissione del necessario SSID (Service Set Identifier).

(4402-d) >config wlan apgroup interface-mapping add <ap group name> <wlandi> <interfacename>

Soluzione:

Aggiungere la rete LAN wireless (WLAN) nel gruppo di access point.

Caso di utilizzo 2

Si noti che i punti di accesso non vengono visualizzati sul router adiacente del protocollo Cisco Discovery Protocol (CDP) dello switch e che lo switch connesso ai punti di accesso è in stato err-disabled.

Registri acquisiti dallo switch:

Dec  9 08:42:35.836 UTC: RSTP(10): sending BPDU out Te3/0/47STP: pak->vlan_id: 10 Dec  9 08:42:35.836 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable stateSTP: pak->vlan_id: 1 Dec  9 09:47:32.651 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD Dec  9 09:47:33.651 UTC: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted Dec  9 09:47:53.545 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state Dec  9 09:48:10.955 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD Dec  9 09:48:11.955 UTC: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted Dec  9 09:48:32.114 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state

Soluzione:

I punti di accesso non inviano il dispositivo di protezione BDPU (Bridge Protocol Data Unit) in nessuna circostanza; si tratta di un problema che interessa lo switch. Spostare gli access point su un'altra porta libera e replicare la configurazione dell'interfaccia insieme ai controlli fisici necessari.

Caso di utilizzo 3

Nella configurazione degli uffici remoti, spesso il tunnel CAPWAP viene eliminato in modo casuale tra i punti di accesso e il controller e il parametro più importante da verificare è l'intervallo tra i tentativi di trasmissione e quelli successivi.

L'intervallo di ritrasmissione e l'intervallo tra tentativi dei punti di accesso possono essere configurati sia a livello globale che a livello dei punti di accesso. Una configurazione globale applica questi parametri di configurazione a tutti gli access point. In altri termini, l'intervallo di ritrasmissione e il numero di tentativi sono uniformi per tutti gli access point.

Registri con problemi dal WLC:

*spamApTask6: Jun 01 17:17:55.426: %LWAPP-3-AP_DEL: spam_lrad.c:6088 1c:d1:e0:43:1d:20: Entry deleted for AP: 10.209.36.5 (5256) reason : AP Message Timeout. *spamApTask6: Jun 01 17:17:55.426: %CAPWAP-4-INVALID_STATE_EVENT: capwap_ac_sm.c:9292 The system detects an invalid AP(1c:d1:e0:43:1d:20) event (Capwap_configuration_update_request) and state (Capwap_dtls_teardown) combination -Traceback: 0xe69bba3a5f 0xe69b9b9446 0xe69bdc5e3b 0xe69b8f238c 0xe69bbaf33b 0xe69cc8041b 0xe69c71df97 0x7fef39282dff 0x7fef3869f98d *spamReceiveTask: Jun 01 17:17:55.426: %CAPWAP-4-INVALID_STATE_EVENT: capwap_ac_sm.c:9292 The system detects an invalid AP(1c:d1:e0:43:1d:20) event (Capwap_configuration_update_request) and state (Capwap_dtls_teardown) combination -Traceback: 0xe69bba3a5f 0xe69b981950 0xe69b76dd5c 0xe69cc757c2 0xe69c71df97 0x7fef39282dff 0x7fef3869f98d *spamApTask5: Jun 01 17:17:55.424: %CAPWAP-3-DTLS_CLOSED_ERR: capwap_ac_sm.c:7521 1c:d1:e0:43:1d:20: DTLS connection closed forAP 10:209:36:5 (5256), Controller: 10:176:92:53 (5246) AP Message Timeout *spamApTask5: Jun 01 17:17:55.423: %CAPWAP-3-MAX_RETRANSMISSIONS_REACHED: capwap_ac_sm.c:8073 Max retransmissions reached on AP(1c:d1:e0:43:1d:20),message (CAPWAP_CONFIGURATION_UPDATE_REQUEST ),number of pending messages(2)

Soluzione: se il problema riguarda tutti i siti, aumentare il numero Retransmit count e Retransmit interval nella configurazione globale wireless. Opzione per aumentare i valori quando il problema riguarda tutti gli access point.

Opzione per la modifica dei parametri di configurazione della ritrasmissione AP nella configurazione globale

Se il problema è specifico di un sito remoto, l'aumento di Retransmit count e Retransmit interval su uno specifico access point risolve il problema.

Opzione per modificare il parametro di configurazione della ritrasmissione AP in un punto di accesso specifico

Caso di utilizzo 4

Gli AP vengono completamente dissociati dal WLC e non possono rientrare nel controller perché ciò potrebbe essere correlato ai certificati digitali.

Ecco alcune informazioni sui certificati dei dispositivi in termini di WLC e AP Cisco:

- Tutti i dispositivi forniti da Cisco sono dotati di un certificato per impostazione predefinita con una validità di 10 anni.

- Questo certificato è usato per eseguire l'autenticazione tra il WLC di Cisco e gli access point.

- Con l'aiuto dei certificati AP e WLC, stabilire un tunnel DTLS (Datagram Transport Layer Security) sicuro.

Sono stati rilevati due tipi di problemi relativi ai certificati:

Problema 1: access point precedenti (non desidera unirsi al WLC).

La console agli access point aiuta a determinare il problema e i registri hanno il seguente aspetto:

*Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 10.1.1.1 peer_port: 5246 *Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to *Sep 13 18:26:24.099: %PKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED: Certificate chain validation has failed. The certificate (SN: XXXXXXXXXXXXXX) has expired. Validity period ended on 19:56:24 UTC Aug 12 2018 *Sep 13 18:26:24.099: %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Peer certificate verification failed *Sep 13 18:26:24.099: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Certificate verification failed!

Problema 2: gli access point più recenti non vogliono unirsi a un WLC precedente.

La console sugli access point restituisce un errore che potrebbe avere il seguente aspetto:

[*09/09/2019 04:55:26.3299] CAPWAP State: DTLS Teardown [*09/09/2019 04:55:30.9385] CAPWAP State: Discovery [*09/09/2019 04:55:30.9385] Did not get log server settings from DHCP. [*09/09/2019 04:55:41.0000] CAPWAP State: DTLS Setup [*09/09/2019 04:55:41.3399] Bad certificate alert received from peer. [*09/09/2019 04:55:41.3399] DTLS: Received packet caused DTLS to close connection

Soluzione:

1. Il protocollo NTP disabilita e imposta manualmente l'ora tramite la CLI:

(Cisco Controller)> config time ntp delete 1 (Cisco Controller)> config time manual 09/30/18 11:30:00

2. Il protocollo NTP disabilita e imposta manualmente l'ora tramite GUI:

Passare a Controller > NTP > Server > Commands > Set Time  per rimuovere i server NTP elencati.

Posizione per impostare manualmente l'ora sulla GUI

2. Disabilitare il certificato di installazione produttore (MIC) sul controller. Questo comando è accettato solo nelle versioni più recenti.

(Cisco Controller)> config ap cert-expiry-ignore mic enable

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download