Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come® le dimensioni dell'immagine aumentano quando si carica un'immagine su uno switch e si aumenta il tempo di trasferimento.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- TFTP

- FTP

Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato uno switch Cisco Catalyst serie 3850 con Cisco IOS-XE 03.03.02SE e versioni precedenti. Negli esempi riportati, utilizzare uno switch 3850 standalone. e possono essere usati su uno stack. i comandi descritti in questo documento sono validi anche per i controller wireless Cisco 5760.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nota: per scaricare le immagini Cisco IOS-XE dal sito Web Cisco, è necessario disporre di un account Cisco Connection Online (CCO) valido con credenziali autorizzate. Cisco non offre una soluzione TFTP/FTP gratuita; pertanto, è necessario installare e configurare il protocollo TFTP/FTP prima di iniziare.

Premesse

Questo documento descrive come® le dimensioni dell'immagine aumentano quando si carica un'immagine su uno switch. L'aumento delle dimensioni comporta tempi di trasferimento più lunghi. La versione più recente su Cisco Catalyst 3850 ha una dimensione di 245 MB e può impiegare fino a 30 minuti per il TFTP sullo switch. La configurazione descritta in questo documento può essere utilizzata per accelerare il tempo di trasferimento.

Configurazione

Per impostazione predefinita, Catalyst 3850 utilizza un valore di dimensione del blocco TFTP di 512, che è il valore più basso possibile. Questa impostazione predefinita viene utilizzata per garantire l'interoperabilità con i server TFTP legacy.

3850(config)#ip tftp blocksize ?

<512-8192>  blocksize value

In Cisco IOS-XE 3.3.2 e versioni precedenti, è necessario modificare manualmente le dimensioni del blocco nella configurazione globale per velocizzare il processo di trasferimento.

Nota: questo esempio mostra un confronto tra trasferimenti quando si utilizzano le dimensioni predefinite del blocco di 512K e un trasferimento del valore massimo delle dimensioni del blocco di 8192K.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)

I risultati mostrano che il file .bin da 245 MB è stato trasferito in 1416,360 secondi (pari a 24 minuti). Regolare il valore della dimensione del blocco sul valore massimo consentito di 8192.

3850#config t

3850(config)#ip tftp blocksize 8192

3850(config)#end

Lo stesso trasferimento viene eseguito di nuovo.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

I risultati sono chiaramente migliori. Lo stesso file viene trasferito in due minuti con il nuovo valore della dimensione del blocco.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Se si modifica il valore della dimensione del blocco e il protocollo TFTP non funziona, verificare che il server TFTP sia in grado di gestire trasferimenti di dimensioni maggiori.

Informazioni correlate

- Switch Cisco Catalyst serie 3850 - Pagina di supporto dei prodotti

- Cisco serie 5700 Wireless LAN Controller - Data sheet e documentazione

- Supporto tecnico e download Cisco