Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazioni

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'accesso alla console tramite Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Premesse

I modelli AIR-CT5520-K9 e AIR-CT8540-K9 dei controller LAN wireless si basano rispettivamente sui server Cisco UCS serie C, C220 e C240. CIMC ha quindi l'utilità di modificare e monitorare parti fisiche di basso livello, quali alimentazione, memoria, dischi, ventole, temperatura e persino l'accesso console ai Wireless LAN Controller (WLC) per potervi accedere in remoto.

Attualmente, per l'accesso alla console sono disponibili opzioni quali vKVM, il collegamento di periferiche quali tastiera e monitor alla porta VGA e l'utilizzo della porta RJ45 per l'utilizzo diretto o tramite console server.

- La console vKVM e il monitor esterno collegato alla porta VGA mostrano "Cisco Bootloader Loading Stage2..."

Ciò è previsto perché il WLC non supporta questa funzionalità. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi dei controller wireless Cisco 5520 e 8540

- La porta RJ45 non è sempre una soluzione fattibile, se non si ha accesso fisico al WLC.

- Il console server può anche essere un'opzione per l'accesso remoto fuori banda.

Se non si dispone dell'accesso alla porta della console RJ45 o se non si dispone di un console server, la soluzione è la più adatta.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

- AIR-CT5520-K9, ma AIR-CT8540-K9 è compatibile anche con altri accessori UCS-C quali MSE, CMX

- Qualsiasi client SSH, come PuTTY

Infrastruttura

- Recupero password (utilizzare il comando "restart" per il ricaricamento software anziché "reset system")

- Uso di comandi accettati solo tramite console.

Nota: limitazioni per Serial Over LAN. Per utilizzare SoL, la console del server deve avere la seguente configurazione:

-Nessun controllo del flusso

- Velocità in baud uguale a quella configurata per Sol (9600 bps)

- tipo terminale VT-199

Configurazione

Configurazioni

1. Configurazione di CIMC su WLC tramite CLI

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

Selezionare Configura CIMC per UCS serie C Server in questo articolo per configurare/visualizzare CIMC IP dalla console durante l'avvio

2. Verificare se il WLC ha la funzione "Serial over LAN" abilitata

- Accedere a CIMC tramite GUI, in Server > Remote Presence > Serial Over LAN

- Questa verifica può essere eseguita anche nella CLI del WLC

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. Abilitare Serial Over LAN.

Nota: quando Serial-Over-LAN è abilitato, tutte le console esterne verranno disabilitate. In altre parole, l'interfaccia della console fisica è mappata su COM0 e, poiché SoL utilizza COM0 come connessione seriale per impostazione predefinita, quando abilitata disattiva la porta della console fisica. Se si desidera rilasciare la connessione COM0, è possibile utilizzare SoL con COM1 oppure disattivare la funzione Serial Over LAN da CIMC.

Tramite GUI

- Accedere a CIMC, in Server > Remote Presence > Serial Over LAN

Attiva casella di controllo, salva le modifiche.

- Tramite CLI

Aprire una sessione SSH sull'indirizzo IP CIMC e accedere con le credenziali configurate in precedenza

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

È possibile modificare la porta SSH SOL per stabilire la connessione remota con la porta e Assicurarsi che COM0 sia visualizzato come Connessione console selezionata. In caso contrario, modificarlo con il comando

/sol *# set comport com0

4. Accesso alla console del WLC tramite CIMC

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

È possibile accedere direttamente alla console anche utilizzando l'indirizzo IP configurato da CIMC e la porta SSH SOL

- Su PuTTY

- Su router

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- Su Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10