Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Dimensioni database sul WLC

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento spiega come configurare e visualizzare le dimensioni del database locale sul controller WLC.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza di come configurare il WLC e il Cisco Access Point per il funzionamento di base.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco WLC 3504 con software versione 8.8.10.0.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione.

Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Dimensioni database sul WLC

Il database locale sul WLC archivia le voci per questi elementi:

- Utenti della gestione locale (compresi gli ambasciatori delle lobby)

- Utenti della rete locale (inclusi gli utenti guest)

- Voci filtro MAC

- Voci dell'elenco di esclusione

- Voci dell'elenco di autorizzazione dei punti di accesso

Il database locale degli utenti può contenere un massimo di 12000 voci. L'intervallo valido è compreso tra 512 e 12000 e l'impostazione predefinita è 12000. Insieme, non possono superare il valore massimo configurato.

Configurazione

Configurazioni

Le dimensioni del database possono essere configurate utilizzando la CLI del WLC o la GUI.

Per configurare il database locale utilizzando la CLI, immettere questo comando:

config database size

Esempi:

(Cisco Controller) >config database size ?

<count>        Enter the maximum number of entries (512-12000).

Please save the configuration and reset the system ("reset system") for the change to take effect.

Per configurare il database con la GUI, accedere alla pagina Sicurezza > Generale sul WLC. È possibile configurare le dimensioni del database come illustrato di seguito:

Dopo aver configurato le dimensioni del database utilizzando la CLI o la GUI del controller, è necessario riavviare il controller per rendere effettiva la configurazione.

Verifica

OSPF (Open Shortest Path First) mostra riepilogo dati Il comando elenca il numero di voci di database correnti e il numero di voci di database dopo il riavvio.

Questo comando non dispone di argomenti o parole chiave. Per questo comando non sono disponibili valori predefiniti. Questo comando è stato introdotto nella versione 4.1.

Esempi:

(Cisco Controller) >show database summary

Maximum Database Entries......................... 12000

Maximum Database Entries On Next Reboot.......... 12000

Database Contents

MAC Filter Entries........................... 1

Exclusion List Entries....................... 0

AP Authorization List Entries................ 1

Management Users............................. 1

Local Network Users.......................... 1

Local Users.............................. 1

Guest Users.............................. 0

Total........................................ 4

Per visualizzare il numero di filtri MAC configurati, usare il comando show macfilter summary.

(Cisco Controller) >show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Cisco ACS

MAC Filter Delimiter............................. None

MAC Filter Entries............................... 1

Local Mac Filter Table

MAC Address WLAN Id IP Addr Description

----------------------- -------------- --------------- --------------------------------

f8:0b:cb:e4:7f:40 Any unknown

Per visualizzare il numero di utenti di rete locali configurati, utilizzare il comando show netuser summary.

(Cisco Controller) >show netuser summary

Maximum logins allowed for a given user name..... Unlimited

User Name WLAN Id User Type Lifetime Description

------------------------ -------- --------- ------------------------------ --------------------------------

testuser Any Permanent N/A

Risoluzione dei problemi

Quando si raggiunge la dimensione massima configurata del database, è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti errori quando si tenta di aggiungere utenti al database locale:

- Quando si tenta di aggiungere un indirizzo MAC a un lungo elenco di filtri MAC, potrebbe essere visualizzato il messaggio di errore Error durante la creazione del filtro MAC.

- Quando si aggiunge un numero elevato di utenti al database locale, è possibile raggiungere un punto in cui alcune voci utente vengono ignorate automaticamente.

- Analogamente, è possibile raggiungere un punto quando si aggiungono SSC per gli AP, dove non è possibile aggiungere altre voci e vengono visualizzati messaggi del tipo "Voce di autorizzazione inesistente nell'elenco di autorizzazioni AP del controller".