Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Specifiche hardware

Altre funzionalità

Architettura hardware del Cisco serie 2500 Wireless Controller

Configurazione di base di Cisco serie 2500 Wireless Controller

Configurazione dei controller dalla CLI

Configurazione dello switch adiacente

Configurazione di Cisco serie 2500 Wireless Controller

Configurare il controller con la Configurazione guidata

Installazione della licenza

Abilitare DTLS nel controller Cisco serie 2500

Configurare l'interfaccia utente e aggiungere il controller wireless Cisco serie 2500

Cisco serie 2500 Wireless Controller Deployment Scenari

Scenario 1

Server DHCP interno con proxy DHCP abilitato

Server DHCP esterno con proxy DHCP disabilitato

Server DHCP esterno con proxy DHCP abilitato

Scenario 2

Server DHCP interno con proxy DHCP abilitato

Server DHCP esterno con proxy DHCP disabilitato

Server DHCP esterno con proxy DHCP abilitato

Scenario 3

Scenario 4 LAG

Linee guida per l'installazione del controller wireless Cisco 2500

Installazione di Web Express

Alta disponibilità

Introduzione

In questo documento vengono illustrati i requisiti di implementazione per i dispositivi Cisco serie 2500 Wireless Controller.

Premesse

Cisco serie 2500 Wireless Controller è una soluzione wireless a livello di sistema conveniente per punti vendita, filiali aziendali e piccole e medie imprese. Il controller può essere scalato in una rete con la crescita della rete.

Cisco serie 2500 Wireless Controller si integra in Cisco Unified Wireless Network (CUWN) e funziona sia con Cisco Lightweight Access Point (LAP) che con Cisco Wireless Control System (WCS) o Cisco Network Control System (NCS) o Prime Infrastructure (PI) per fornire funzioni LAN wireless a livello di sistema. Cisco serie 2500 Wireless Controller fornisce la comunicazione in tempo reale tra i punti di accesso wireless e altri dispositivi per fornire policy di sicurezza centralizzate, accesso guest, sistema di prevenzione delle intrusioni wireless (wIPS), riconoscimento del contesto (posizione), gestione della radiofrequenza (RF) e qualità dei servizi (QoS) per i servizi di mobilità, quali voce e video, e supporto Office Extend Access Point (OEAP) per la soluzione teleworker.

Cisco serie 2500 Wireless Controller supporta fino a 50 punti di accesso leggeri con incrementi di 5 licenze AP e un minimo di 5 licenze AP, il che la rende una soluzione conveniente per il settore retail e le piccole e medie imprese. Cisco serie 2500 Wireless Controller offre una copertura robusta con 802.11 a/b/g o offre un'affidabilità senza precedenti con l'uso di 802.11n, 802.11ac e Cisco Next-Generation Wireless Solutions e Cisco Enterprise Wireless Mesh.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato un Cisco serie 2500 Wireless Controller.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Specifiche hardware

- Porte dati - 4 porte Gigabit Ethernet

- Porta console - 1 RJ-45

- Alimentatore esterno da 48 V c.c.

Altre funzionalità

- Supporto per il controllo e il provisioning del protocollo CAPWAP (Wireless Access Point).

- Crittografia su DTLS (CAPWAP Data Tunnel) (opzionale).

- Conteggio punti di accesso basato su licenza. Conteggio AP - 50 (in intervalli di 5, 25, 50). Questo numero è stato aumentato a 75 a partire dal codice software della release 7.4.

- Conteggio client supportati - 500 (in tutti gli STATI). Questo numero è stato aumentato a 1000 a partire dal codice software della release 7.4.

- Conteggio tag supportati - 500.

- Predisposizione per la riproduzione tripla: supporto di dati, voce e video.

- 500 Mbps di velocità effettiva complessiva del traffico (indipendentemente dal numero di porte connesse). Questo valore è stato aumentato a 1 Gbps a partire dal codice software della release 7.4.

- Link Aggregation Group (LAG) è disponibile solo a partire dal codice software della release 7.4 e successive.

- Nel codice software della release 7.4 e successive, il modello 2504 può fungere da punto di ancoraggio per la mobilità di un massimo di 15 tunnel verso altri controller.

- Nella versione 7.4, la 2504 ha iniziato a supportare i punti di accesso direttamente connessi solo in modalità locale. Prima di quella versione, gli access point con connessione diretta non erano supportati.

- Lo switch 2504 supporta la nuova mobilità (ovvero la mobilità con controller degli accessi convergenti come lo switch 3850/5760) nella versione 8.0 e successive.

- Il gateway Bonjour/multicast Domain Name System (mDNS) non è più supportato in questo controller nella versione 8.0.132 e in un'altra versione di manutenzione 8.0 e 8.1.x e successive

Nota: il controller di accesso wireless 2504 non supporta né la funzionalità guest cablato precedente alla versione 8.0 né la funzionalità multicast (solo multicast-multicast). Non supporta inoltre le funzionalità Lync SDN e Flexconnect AVC introdotte nella versione 8.1

Nota: per un elenco accurato delle funzionalità supportate, consultare le note sulla versione del software in uso, che contengono un paragrafo Funzionalità non supportate nel WLC 2504.

01_2504 Visualizzazione dello chassis WLC

Architettura hardware del Cisco serie 2500 Wireless Controller

Queste sezioni forniscono una descrizione più dettagliata dell'architettura del Cisco serie 2500 Wireless Controller.

Il controller wireless Cisco serie 2500 ha fisicamente lo stesso fattore di forma del controller Cisco 2106. La CPU di un controller wireless Cisco serie 2500 è una CPU multi-core e può gestire sia il piano dati che il traffico dati wireless. La CPU è in grado di gestire l'applicazione control plane, che gestisce tutto il traffico di gestione necessario per controllare una rete wireless.

Cisco serie 2500 Wireless Controller ha 1 GB di memoria di sistema. Per l'archiviazione delle immagini software sono supportati due tipi di dispositivi di memoria. La memoria flash di avvio contiene il codice di avvio, mentre la memoria flash compatta contiene il codice dell'applicazione che può memorizzare più immagini. Il pannello anteriore contiene quattro porte Gigabit Ethernet. Due delle porte sono compatibili con 802.3af. Tutte le porte trasferiscono il traffico da e verso la rete wireless.

Cisco serie 2500 Wireless Controller è alimentato da un alloggiamento di alimentazione esterno da 48 V CC. Il blocco di alimentazione è in grado di gestire l'input di alimentazione da

da 110 V CA a 240 V CA.

02_2500 WLC Chassis View

Configurazione di base di Cisco serie 2500 Wireless Controller

Prima di installare il controller, sono necessari gli strumenti e le informazioni seguenti:

- Hardware controller wireless:

- Controller con cavo di alimentazione fornito in fabbrica e hardware necessario per il montaggio

- Cavi di rete, di servizio del sistema operativo e AP come richiesto per la console CLI

- VT-100 terminal emulator sulla console CLI (PC, laptop o palmtop)

- Cavo seriale null modem per il collegamento della console e del controller CLI

- Server TFTP locale (necessario per scaricare gli aggiornamenti software del sistema operativo). Cisco utilizza un server TFTP integrale. Ciò significa che i server TFTP di terze parti non possono essere eseguiti sulla stessa workstation del sistema Cisco WCS perché il sistema Cisco WCS e i server TFTP di terze parti utilizzano la stessa porta di comunicazione.

Se il controller viene attivato per la prima volta senza alcuna configurazione precedente, viene avviata automaticamente una procedura guidata che richiede una serie di domande relative alle informazioni di configurazione. La procedura guidata richiede innanzitutto l'ID utente e la password. La procedura guidata non può essere ignorata ed è necessario immettere tutte le informazioni richieste.

Attenzione: non collegare un cavo Power over Ethernet (PoE) alla porta della console. Questa azione danneggia il controller.

Configurazione dei controller dalla CLI

Prima di poter configurare il controller per le operazioni di base, collegarlo a un PC che utilizza un emulatore di terminale VT-100 (ad esempio HyperTerminal, ProComm, Minicom o Tip). Completare la procedura seguente per collegare il PC alla porta della console del controller:

1. Collegare il connettore RJ-45 di un cavo seriale null-modem alla porta console del controller e l'altra estremità del cavo alla porta seriale del PC.

2. Avviare il programma di emulazione terminale del PC.

3. Configurare il programma di emulazione del terminale per i seguenti parametri:

- 9600 baud

- 8 bit di dati

- Nessun controllo del flusso

- 1 bit di stop

- Nessuna parità

Cisco serie 2500 Wireless Controller ha 4 porte Gigabit Ethernet. Per impostazione predefinita, ciascuna porta è una porta trunk VLAN 802.1Q. Le caratteristiche del trunk VLAN della porta non sono configurabili.

Un'interfaccia è un'entità logica nel controller. A un'interfaccia sono associati più parametri, tra cui l'indirizzo IP, il gateway predefinito (per la subnet IP), la porta fisica primaria, la porta fisica secondaria, il tag VLAN e il server DHCP. Poiché non viene utilizzato il LAG, ciascuna interfaccia viene mappata ad almeno una porta fisica primaria e a una porta secondaria opzionale. È possibile mappare più interfacce a una singola porta del controller wireless.

Il controller wireless dispone di più tipi di interfacce, quattro dei quali sono tipi statici che devono essere presenti e configurati al momento della configurazione:

- Interfaccia di gestione (statica e configurata al momento della configurazione; obbligatoria)

- Interfaccia AP-manager - Non richiesta per i Cisco serie 2500 Wireless Controller

- Interfaccia virtuale (statica e configurata al momento della configurazione; obbligatoria)

- Interfaccia dinamica (definita dall'utente)

L'interfaccia di gestione è l'interfaccia predefinita per la gestione in banda del controller e la connettività ai servizi aziendali, quali i server di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA). L'interfaccia di gestione viene utilizzata anche per le comunicazioni tra il controller e i punti di accesso. L'interfaccia di gestione è l'unico indirizzo IP dell'interfaccia in banda a cui è possibile eseguire il ping in modo coerente sul controller. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione funziona come un'interfaccia di gestione dei punti di accesso.

L'interfaccia dinamica con l'opzione Dynamic AP Management abilitata su di essa viene usata come origine del tunnel per i pacchetti dal controller all'access point e come destinazione per i pacchetti CAPWAP dall'access point al controller. Le interfacce dinamiche per AP Manager devono avere un indirizzo IP univoco. In genere, questa configurazione viene eseguita nella stessa subnet dell'interfaccia di gestione, ma non è necessariamente un requisito. Nel caso del Cisco serie 2500 Wireless Controller, un singolo punto di accesso dinamico può supportare un numero illimitato di punti di accesso. Tuttavia, come buona norma, si consiglia di avere quattro interfacce di gestione dei punti di accesso dinamici separate e di associarle alle interfacce da 4 Gigabit. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione funziona come un'interfaccia di AP manager ed è associata a un'interfaccia Gigabit. Di conseguenza, se si utilizza l'interfaccia di gestione, è necessario creare solo 3 interfacce di AP manager dinamiche e associarle alle 3 interfacce Gigabit rimanenti.

Nota: se si usano le interfacce di gestione AP, il pacchetto CAPWAP DISCOVERY inviato inizialmente dagli AP per rilevare il WLC continua a essere inviato all'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione. L'interfaccia di gestione risponde con una CAPWAP DISCOVERY RESPONSE per fornire l'elenco delle interfacce di gestione AP del WLC. Ciò significa che gli access point devono sempre essere raggiungibili con i protocolli UDP 5246 e 5247 sull'interfaccia di gestione del controller e che l'opzione DHCP 43 deve menzionare solo l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione, non gli indirizzi IP dello strumento di gestione degli access point.

L'interfaccia virtuale viene utilizzata per supportare la gestione della mobilità, l'inoltro DHCP e la sicurezza incorporata di layer 3, ad esempio l'autenticazione Web guest e la terminazione VPN. L'interfaccia virtuale deve essere configurata con un indirizzo IP gateway non assegnato e non utilizzato. Un'interfaccia virtuale tipica è 192.0.2.1. L'indirizzo dell'interfaccia virtuale non può essere sottoposto a ping e non deve esistere in alcuna tabella di routing nella rete.

Le interfacce dinamiche vengono create dagli utenti e sono progettate in modo analogo alle VLAN per i dispositivi client LAN wireless. Cisco serie 2500 Wireless Controller supporta fino a 16 interfacce dinamiche. Le interfacce dinamiche devono essere configurate su una rete IP e una VLAN univoche. Ogni interfaccia dinamica funge da inoltro DHCP per i client wireless associati alle WLAN (Wireless LAN) mappate all'interfaccia. Una WLAN associa un SSID (Service Set Identifier) a un'interfaccia ed è configurata con sicurezza, QoS, policy radio e altri parametri di rete wireless. È possibile configurare fino a 16 WLAN per controller. I server di gestione, ad esempio un server RADIUS e un server NTP, non devono trovarsi in una subnet di interfaccia dinamica, ma devono trovarsi nella subnet dell'interfaccia di gestione o in qualsiasi altra subnet non aggiunta al WLC.

Nota: il LAG è supportato sul Cisco serie 2500 Wireless Controller solo sul codice software della release 7.4 e successive.

Configurazione dello switch adiacente

Per impostazione predefinita, tutte e quattro le porte del Cisco serie 2500 Wireless Controller sono porte trunk 802.1Q. Il controller è sempre collegato a una porta Gigabit Ethernet sullo switch adiacente. La porta dello switch adiacente è configurata come trunk 802.1Q e solo le VLAN appropriate sono consentite sul trunk. Tutte le altre VLAN vengono eliminate. Questa operazione non è necessaria, ma è una best practice per l'installazione perché, quando si eliminano VLAN irrilevanti, il controller elabora solo i frame pertinenti, ottimizzando le prestazioni.

Questa è la configurazione della porta dello switch 802.1Q:

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan X

switchport trunk allowed vlan X

switchport mode trunk

end

Configurazione di Cisco serie 2500 Wireless Controller

Configurare il controller con la Configurazione guidata

Questo output della procedura guidata è tratto dal software della release 7.4, quindi può essere leggermente diverso in altre versioni del software.

(Cisco Controller)

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

AUTO-INSTALL: starting now...

rc = 0

AUTO-INSTALL:no interfaces registered.

AUTO-INSTALL: process terminated - no configuration loaded

System Name [Cisco_b2:19:c4] (31 characters max):WLC

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin

Enter Administrative Password (3 to 24 characters): *******

Re-enter Administrative Password                 : *******

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no

Management Interface IP Address: 10.48.39.212

Management Interface Netmask: 255.255.255.0

Management Interface Default Router: 10.48.39.5

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0

Management Interface Port Num [1 to 4]: 1

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.48.39.5

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

Multicast IP Address: 239.1.1.1

Mobility/RF Group Name: Nico

Network Name (SSID): none

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no

Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

Please see documentation for more details.

Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: BE

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes

Enable 802.11a Network [YES][no]: yes

Enable 802.11g Network [YES][no]: yes

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: yes

Enter the NTP server's IP address: 10.48.39.33

Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 3600

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes

Configuration saved!

Resetting system with new configuration...

Configuration saved!

Resetting system

Nota: la configurazione precedente è un esempio. Può variare da un'installazione all'altra.

(Cisco Controller) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 7.4.121.0

Bootloader Version............................... 1.0.20

Field Recovery Image Version..................... 7.6.101.1

Firmware Version................................. PIC 16.0

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... WLC

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.1279

IP Address....................................... 10.48.39.212

Last Reset....................................... Software reset

System Up Time................................... 0 days 0 hrs 14 mins 58 secs

System Timezone Location.........................

System Stats Realtime Interval................... 5

System Stats Normal Interval..................... 180

--More-- or (q)uit

Configured Country............................... BE  - Belgium

Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C

Internal Temperature............................. +31 C

External Temperature............................. +35 C

Fan Status....................................... 4300 rpm

State of 802.11b Network......................... Enabled

State of 802.11a Network......................... Enabled

Number of WLANs.................................. 1

Number of Active Clients......................... 0

Memory Current Usage............................. Unknown

Memory Average Usage............................. Unknown

CPU Current Usage................................ Unknown

CPU Average Usage................................ Unknown

Burned-in MAC Address............................ 84:78:AC:B2:19:C0

Maximum number of APs supported.................. 75

Installazione della licenza

Sul Cisco serie 2500 Wireless Controller non è installata alcuna licenza. Senza le licenze installate, gli AP non possono unirsi al controller. Si consiglia di installare le licenze appropriate sul Cisco serie 2500 Wireless Controller per funzionare con il controller mentre si procede. Cisco serie 2500 Wireless Controller viene fornito con una licenza di valutazione per un periodo di 60 giorni (ossia 8 settimane e 4 giorni). La licenza di valutazione è solo una licenza di base.

La licenza ordinata può essere installata sul controller con la CLI o con la GUI. La licenza installata può essere verificata sia dalla CLI sia dalla GUI. In entrambi i casi, deve essere presente un server TFTP che ospiti i file di licenza.

(Cisco Controller) >license install ?

<url>          tftp://<server ip>/<path>/<filename>

(Cisco Controller)

03_2500 Installazione della licenza WLC

Il comando show license all visualizza le licenze installate.

Nota: questa licenza include una funzionalità DTLS dati.

(Cisco Controller) >show license all

License Store: Primary License Storage

StoreIndex:  2  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 50/50/0

License Priority: Medium

StoreIndex:  3  Feature: data encryption   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

License Priority: Medium

License Store: Evaluation License Storage

StoreIndex:  0  Feature: base   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: Non-Counted

License Priority: Low

StoreIndex:  1  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: 50/0/0

License Priority: None

(Cisco Controller) >

Abilitare DTLS nel controller Cisco serie 2500

Per abilitare le DTLS su un access point o in particolare su un gruppo di access point, verificare che nel controller sia installata una licenza di crittografia dei dati. La crittografia dei dati (DTLS) può essere abilitata per singolo access point dalla Advanced scheda una volta selezionati i dettagli dell'access point.

Selezionare un punto di accesso, andare allaAdvancedscheda e selezionare la casella di Data Encryption controllo.

04_2500 Abilita crittografia dei dati

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable ?

<Cisco AP> Enter the name of the Cisco AP. all Apply the configuration for

all capable Cisco AP

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable J-3502E

(Cisco Controller) >show ap link-encryption all

Encryption  Dnstream  Upstream    Last

AP Name           State       Count     Count       Update

--------------    ---         --------  --------    ------

J-3502E           En          102     747       22:12

J-1262            Dis          0         0          22:12

J-1040            Dis          0         0          22:13

J-1140            Dis          0         0          22:10

(Cisco Controller) >show dtls connections

AP Name      Local Port    Peer IP       Peer Port  Ciphersuite

------------ ------------- ------------- ---------- ------------------

J-3502E      Capwap_Ctrl   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-3502E      Capwap_Data   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1262       Capwap_Ctrl   10.10.10.120  45543      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1040       Capwap_Ctrl   10.10.10.122  65274      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1140       Capwap_Ctrl   10.10.10.123  4825       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

(Cisco Controller) >

Configurare l'interfaccia utente e aggiungere il controller wireless Cisco serie 2500

PI è il software di gestione corrente utilizzato per gestire Cisco serie 2500 Wireless Controller. Le versioni precedenti erano denominate WCS o NCS. Fornisce strumenti di gestione avanzati, come la visualizzazione della copertura wireless e i servizi basati sulla posizione. Esiste una stretta relazione tra la versione software del sistema di gestione, Prime Infrastructure (PI)/NCS/WCS), e la versione software del WLC. Per informazioni sulle versioni compatibili supportate, vedere la matrice di compatibilità dei software wireless e le note di rilascio di PI e WLC. IP utilizza SNMP per gestire controller wireless, punti di accesso e dispositivi client. I dispositivi Cisco serie 2500 Wireless Controller devono avere il protocollo SNMP configurato correttamente.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere all'interfaccia Web IP con l'URL:
https://<prime-ip-address>

2. SNMPv2 è configurato sul Cisco serie 2500 Wireless Controller. Per configurare SNMPv2 tramite l'interfaccia Web del controller, passare a Gestione > SNMP > Community. I valori predefiniti di Cisco serie 2500 Wireless Controller sono community di sola lettura pubblica e community di lettura/scrittura privata. Aggiungere nuove comunità o apportare le modifiche necessarie. Per semplicità, vengono utilizzati i valori di default.

05_2500 WLC SNMP Communities

3. Nell'interfaccia IP, selezionare Operate > Device work center (Operazioni > Centro di lavoro dispositivi). Selezionare Add device (Aggiungi dispositivo) dalla barra dei menu. Questa impostazione può variare a seconda che venga utilizzato il tema classico di PI o NCS o WCS.

Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del controller wireless Cisco serie 2500 e configurare i parametri SNMP appropriati. Fare clic su OK.

06_2500 WLC Management Access Parameters

Il controller viene aggiunto correttamente e Cisco serie 2500 Wireless Controller è pronto per il provisioning tramite IP.

Per verificare che Cisco serie 2500 Wireless Controller dopo essere stato aggiunto in IP, controllare il centro di lavoro della periferica per verificare che sia stato sincronizzato e gestito correttamente. Credenziali SNMP errate possono lasciarlo non gestito.

Cisco serie 2500 Wireless Controller Deployment Scenari

Cisco serie 2500 Wireless Controller offre una soluzione wireless unificata e a costi contenuti. Anche se il controller ha più porte 10/100/1000, non si comporta come switch o router. Non è consigliabile utilizzare porte diverse come implementazione di hub/switch. Questo è un aspetto fondamentale per ottenere le migliori prestazioni dal controller.

Cisco serie 2500 Wireless Controller supporta più porte uplink. Nella release 7.4 e successive, usare LAG per creare un canale etherchannel e trattare diverse porte come un'unica connessione. In alternativa, è possibile disabilitare il LAG e configurare un sistema in cui le interfacce di gestione e dinamiche possano essere configurate su porte fisiche diverse e il traffico di dati possa passare da una porta fisica all'altra all'interno della rete.

Cisco serie 2500 Wireless Controller supporta anche più AP manager (per il bilanciamento del carico AP) dove è possibile configurare più AP manager oltre a uno associato a un'interfaccia di gestione. In questo caso, si consiglia di avere tutti i responsabili degli access point nella stessa subnet di un'interfaccia di gestione.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    10       10.10.10.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    10       10.10.10.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    10       10.10.10.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  Yes    No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

Nota: la configurazione delle interfacce su porte diverse che si trovano nella stessa VLAN non è supportata e interrompe la connettività come descritto nell'ID bug Cisco CSCux75436. Nell'esempio, il comando funziona solo quando su ciascuna di queste porte è presente una gestione AP. Se l'interfaccia creata non è un punto di accesso manager e si trova sulla stessa VLAN di un'altra porta, si verificano problemi di routing.

07_2500 Layout del pannello anteriore del WLC 1

In questo output, l'interfaccia di gestione e il gestore dell'access point sono collegati insieme alla porta 1. Su altre porte fisiche (2, 3 e 4) nella stessa subnet delle interfacce di gestione vengono creati altri tre AP manager.

I punti di accesso che si collegano al controller hanno un bilanciamento del carico tale che ciascuna porta sul controller condivida il carico dei 50 punti di accesso. Ogni porta della configurazione precedente consente a 13 AP di collegarsi al controller.

È inoltre possibile che più AP manager si trovino in una subnet diversa rispetto all'interfaccia di gestione. Tuttavia, in questo caso, si consiglia di disabilitare l'AP manager dall'interfaccia di gestione e creare un'altra interfaccia dell'AP manager su porte fisiche diverse in una subnet diversa rispetto all'interfaccia di gestione. Tutti i più AP manager in questo scenario devono trovarsi nella stessa subnet.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    11       10.10.11.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    11       10.10.11.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    11       10.10.11.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  No     No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

08_2500 WLC - Layout delle porte anteriori 2

Nell'output precedente, la gestione e AP manager non sono associati. In questo scenario, è possibile creare più AP manager in una subnet diversa dall'interfaccia di gestione e mapparli su porte fisiche diverse.

Nota: il server DHCP interno funziona solo (per i client wireless) con il proxy DHCP abilitato.

Di seguito sono descritti alcuni scenari supportati dal Cisco serie 2500 Wireless Controller con configurazioni di esempio.

Scenario 1

L'interfaccia di gestione con un gestore AP incorporato è configurata sulla porta 1. Sul controller sono configurate due WLAN. La WLAN 1 e la WLAN 2 sono mappate all'interfaccia di gestione.

Per una topologia semplice, il controller wireless Cisco serie 2500 è collegato a uno switch Catalyst 3560. La porta Gigabit Ethernet 1 sul controller è collegata alla porta Gigabit Ethernet 1/0/1 sullo switch.

09_2500 Visualizzazione topologia WLC 1

10_2500 WLCScavo singolo connesso

Switch#sh run int gig 1/0/1

Building configuration...

Current configuration : 123 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

end

Switch#

La configurazione dell'interfaccia di gestione sul Cisco serie 2500 Wireless Controller è semplice e consente la gestione dinamica dei punti di accesso.

11_2500 WLC Configurare un'interfaccia dinamica

Sono configurate due WLAN. WLAN1 e WLAN2 sono mappate all'interfaccia di gestione e ai client del servizio.

<CISCO2504> >show wlan summ

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID  WLAN Profile Name / SSID               Status    Interface Name

-------  -------------------------------------  --------  --------------------

1        WLAN1 / WLAN1                          Enabled   management

2        WLAN2 / WLAN2                          Enabled   management

<CISCO2504> >

Server DHCP interno con proxy DHCP abilitato

Il server DHCP TestVlan10 è configurato sul controller e questo ambito supporta i punti di accesso e i client. La configurazione del server DHCP sul controller è semplice.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan10

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.10.100

Pool End.................................. 10.10.10.200

Network................................... 10.10.10.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.10.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Questa è l'acquisizione della configurazione DHCP dalla GUI del Cisco serie 2500 Wireless Controller:

12_2500 WLC Ambito DHCP

Per impostazione predefinita, il proxy DHCP è abilitato su tutti i controller Cisco.

13_2500 WLC Parametri DHCP

In tutte le configurazioni precedenti, la VLAN10 non è contrassegnata sullo switch. Tutto il traffico proveniente dallo switch viene indirizzato alla porta 1 sul controller. I punti di accesso e il traffico client vengono inoltrati al controller senza tag.

I punti di accesso sono collegati allo switch Catalyst in base a queste configurazioni di porte switch. La porta dello switch può essere trunking o configurata come porta di accesso.

Switch#sh run int gig 1/0/9

Building configuration...

Current configuration : 132 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

end

Switch#sh run int gig 1/0/10

Building configuration...

Current configuration : 66 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 10

end

Switch#

L'access point può essere collegato al controller e lo stato dell'access point può essere verificato sul controller. Due access point sono stati collegati al controller e possono essere confermati dallo stato nell'acquisizione:

<CISCO2504> >show ap join stats summary all

Number of APs.............................................. 2

Base Mac           AP EthernetMac     AP Name            IP Address       Status

00:22:90:96:69:00  00:22:90:90:ab:d3  AP0022.9090.abd3   10.10.10.103     Joined

ec:44:76:b9:7d:c0  c4:7d:4f:3a:e3:78  APc47d.4f3a.e378   10.10.10.105     Joined

<CISCO2504> >show ap summary

Number of APs.................................... 2

Global AP User Name.............................. Not Configured

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name          Slots AP Model          Ethernet MAC      Location

---------------- ----- ----------------- ----------------- ----------------

AP0022.9090.abd3  2    AIR-LAP1142N-A-K9 00:22:90:90:ab:d3 default location

APc47d.4f3a.e378  2    AIR-CAP3502E-A-K9 c4:7d:4f:3a:e3:78 default location

Port Country Priority

---- ------- ------

1       US      1

1       US      1

Anche gli access point che sono stati collegati al controller possono essere verificati dal riepilogo degli access point sul controller. Configurare sia il nome che il percorso di installazione dell'access point.

14_2500 WLC AP - Impostazioni generali

Configurare il nome e l'indirizzo IP del controller in Alta disponibilità per impostare l'access point.

15_2500 WLC AP - Impostazioni alta disponibilità

Con questa configurazione, l'access point si unisce al controller configurato come prima preferenza.

Server DHCP esterno con proxy DHCP disabilitato

Si tratta di un'impostazione generale adottata da tutti i controller Cisco per alcune distribuzioni. Le configurazioni sono pressoché identiche a quelle indicate in precedenza, ma il proxy DHCP è disabilitato.

16_2500 WLC Disabilita proxy DHCP

In questo scenario, le interfacce di AP Manager puntano a un server DHCP esterno.

Nota: si consiglia di abilitare un server DHCP interno o un server DHCP esterno.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Server DHCP esterno con proxy DHCP abilitato

Questa è una configurazione generale che è una delle best practice per tutti i controller Cisco. Le configurazioni sono pressoché identiche a quelle indicate in precedenza per i proxy DHCP abilitati.

17_2500 WLC Abilita proxy DHCP

In questo scenario, l'interfaccia di gestione è sempre diretta a un server DHCP esterno.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Scenario 2

L'interfaccia di gestione con AP manager abilitato è mappata alla porta 1. L'interfaccia dinamica dynamic11 è mappata a un'altra interfaccia fisica (porta 2) per il traffico dati. La WLAN 1 è mappata all'interfaccia di gestione e la WLAN 2 all'interfaccia dinamica.

18_2500 WLC Topology View 2

19_Due cavi collegati

Uno o più ambiti DHCP configurati nel controller. L'ambito DHCP configurato TestVlan11 è mappato all'interfaccia dinamica configurata sul controller.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

TestVlan11                       Yes      10.10.11.100 -> 10.10.11.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan11

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.11.100

Pool End.................................. 10.10.11.200

Network................................... 10.10.11.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.11.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Server DHCP interno con proxy DHCP abilitato

Per impostazione predefinita, il proxy DHCP è abilitato sul controller, come mostrato in una delle clip precedenti. L'interfaccia dinamica dynamic11 è configurata e mappata alla VLAN11. L'interfaccia è mappata anche al server DHCP interno configurato. L'interfaccia dinamica non è abilitata per la gestione dinamica dei punti di accesso.

20_2500 WLC Informazioni fisiche e di interfaccia

Una delle WLAN configurate è mappata all'interfaccia di gestione, la seconda WLAN è mappata all'interfaccia dinamica configurata dynamic11. In questo scenario, il server DHCP primario è necessario per la configurazione, ma deve essere indirizzato all'interfaccia di gestione.

21_2500 WLC - Informazioni generali sulla scheda

Server DHCP esterno con proxy DHCP disabilitato

22_2500 WLC - Proxy dei parametri DHCP disabilitato

I client ricevono gli indirizzi IP dal server DHCP esterno configurato. Verificare quindi lo stato del server DHCP interno e accertarsi che sia disabilitato.

23_2500 WLC - Ambiti DHCP

Server DHCP esterno con proxy DHCP abilitato

24_2500 WLC Parametri DHCP Proxy abilitato

I client ricevono gli indirizzi IP dal server DHCP esterno configurato.

Scenario 3

L'interfaccia di gestione con il programma di gestione dei punti di accesso abilitato è mappata alla porta 1. La porta 2 è configurata come porta di supporto. La WLAN 1 è mappata all'interfaccia di gestione.

25_2500 WLC Topology View 2

26_2500 WLC Due cavi collegati

In questo scenario, le interfacce di gestione e dinamiche sono configurate sulla porta 1 con il server DHCP interno o con il server DHCP esterno. Le porte 1 e 2 sono collegate a due switch diversi. Ciò fornisce ridondanza alla rete di switch di layer 2 e layer 3, come mostrato in questa topologia e acquisizioni di interfacce.

27_2500 WLC Interface Address Configuration

Scenario 4 LAG

Sul WLC, è possibile configurare il LAG nella versione 7.4 e successive del software. Il throughput complessivo del WLC 2504 è pari a 1 Gbps, indipendentemente dal numero di porte connesse.

In questo scenario, le porte 1 e 2 del WLC 2504 sono state collegate allo stesso switch sulla porta 8 e sulla porta 10, fornite in bundle con il canale 1 della porta. è necessario collegare tutte le porte WLC allo stesso switch (a meno che nel caso di 2 Catalyst 6000 in VSS o Nexus in VPC).

(Cisco Controller) >show port summary

STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link

Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap     POE

-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- -------

1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

3  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

4  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

(Cisco Controller) >show lag summary

LAG Enabled

(Cisco Controller) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 2

Interface Name                   Port Vlan Id  IP Address      Type    Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

management                       LAG  untagged 10.48.39.212    Static  Yes    No

virtual                          N/A  N/A      192.0.2.1       Static  No     No

(Cisco Controller) >show interface detailed management

Interface Name................................... management

MAC Address...................................... 84:78:ac:b2:19:cf

IP Address....................................... 10.48.39.212

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 10.48.39.5

External NAT IP State............................ Disabled

External NAT IP Address.......................... 0.0.0.0

VLAN............................................. untagged

Quarantine-vlan.................................. 0

Active Physical Port............................. LAG (13)

Primary Physical Port............................ LAG (13)

Backup Physical Port............................. Unconfigured

DHCP Proxy Mode.................................. Global

Primary DHCP Server.............................. 10.48.39.5

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

DHCP Option 82................................... Disabled

ACL.............................................. Unconfigured

mDNS Profile Name................................ Unconfigured

AP Manager....................................... Yes

Guest Interface.................................. No

L2 Multicast..................................... Enabled

A questo punto, non è possibile selezionare le porte per le interfacce sul WLC, in quanto tutte sono collegate al bundle della porta LAG (visualizzato sempre come numero 13).

Sullo switch, tutte le porte che partecipano al bundle devono avere la stessa configurazione (in particolare la VLAN nativa trunk e le VLAN consentite). Nell'esempio, le VLAN consentite sono limitate a ciò che viene usato sul WLC, e questa è una procedura ottimale.

Una volta combinate le interfacce con il comandochannel-group X mode on, viene creata un'interfaccia di canale della porta con numero X. Eventuali ulteriori modifiche della configurazione devono essere completate sull'interfaccia del canale della porta e non sulle singole porte.

Nico3560C#show run int g0/8

Building configuration...

Current configuration : 208 bytes

!

interface GigabitEthernet0/8

switchport access vlan 33

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show run int g0/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet0/10

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show etherchannel 1 summ

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)          -        Gi0/8(P)    Gi0/10(P)

Nico3560C#

Nico3560C#show run int po1

Building configuration...

Current configuration : 131 bytes

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

end

per il corretto funzionamento del comando,eterchannel load-balance src-dst-ipè necessario usare lo switch anche su scala globale.

Questi sono solo alcuni progetti implementati dai client per sfruttare il servizio wireless per i loro dispositivi client con CUWN.

Linee guida per l'installazione del controller wireless Cisco 2500

Le porte Ethernet sui Cisco serie 2500 Wireless Controller non funzionano come porte dello switch (ossia, due computer collegati direttamente a queste porte non possono comunicare tra loro). Non connettere server quali DHCP, TFTP e così via su queste porte e si prevede che i client wireless e gli access point ricevano un indirizzo IP da questo server DHCP.

Le porte Ethernet sul Cisco serie 2500 Wireless Controller devono essere utilizzate solo per connettersi/uplink a una rete infrastruttura configurata come interfaccia dati (interfaccia di gestione e interfacce dinamiche) o interfaccia AP manager.

Se più porte Ethernet su un controller wireless Cisco serie 2500 sono collegate a uno switch di infrastruttura, verificare che le interfacce dati (di gestione o dinamiche) o le interfacce dei manager AP siano configurate per queste porte fisiche collegate. Le porte Ethernet fisiche, utilizzate come uplink per uno switch di infrastruttura, non devono essere lasciate non configurate. In caso contrario, si potrebbero verificare comportamenti imprevisti.

Multicast unicast non è una configurazione supportata sui Cisco serie 2500 Wireless Controller. Di conseguenza, i punti di accesso remoti ibridi (H-REAP)/Flexconnect non possono ricevere traffico multicast perché funzionano solo con i punti di accesso multicast.

Se i punti di accesso sono collegati direttamente a una delle porte Ethernet fisiche sul controller Cisco 2500, non è necessario configurare alcuna interfaccia su tali porte fisiche. Le porte fisiche connesse agli access point devono essere lasciate non configurate.

I punti di accesso connessi direttamente ricevono un indirizzo IP dalla subnet del gestore dei punti di accesso. Se sono presenti più AP manager, il controller utilizza il primo AP manager dell'indice come interfaccia di inoltro. I manager PA vengono ordinati in base ai nomi configurati (numeri e caratteri), dove il più basso è disposto per primo nell'indice.

Il proxy DHCP deve essere abilitato sui controller per i punti di accesso a connessione diretta per ottenere un indirizzo IP dal server DHCP interno (il controller stesso è configurato come server DHCP). Se il proxy DHCP è disabilitato, i punti di accesso a connessione diretta non ricevono un indirizzo IP dal server DHCP interno. In questo caso, i server DHCP esterni devono funzionare e i punti di accesso a connessione diretta possono ottenere un indirizzo IP.

Installazione di Web Express

Nella versione 7.6.130 e successive, il WLC offre una versione Express della GUI. È un modo per configurare il WLC dalla GUI, ma è anche un dashboard del monitor semplificato che visualizza la prima connessione.

Sulla prima connessione GUI, si vede quanto segue:

28_2500 WLC First GUI Connection

In questa pagina vengono visualizzati tutti i dati di controllo in modo semplice e accessibile. Per accedere alla vecchia e completa interfaccia utente, fare clic su Advanced nell'angolo in alto a destra. Quando si è in modalità avanzata, non è possibile tornare alla GUI espressa a meno che non sia stato configurato il WLC. Come vantaggio dell'interfaccia grafica di Express Setup, c'è un pulsante home nell'angolo superiore destro della pagina WLC per tornare alla pagina di monitoraggio Express.

Per configurare il WLC 2504 tramite l'interfaccia grafica di Express Setup, collegare un PC alla porta 2, attendere che il LED SYS diventi verde, quindi individuare 192.168.1.1 nel browser. Ciò funziona solo sulla porta 2, che consente il collegamento della porta 1 sul WLC per la connettività di rete.

La configurazione del controller tramite l'interfaccia grafica dell'installazione rapida consente inoltre di modificare diverse impostazioni predefinite per adattarle meglio alle installazioni di piccole imprese.

29_2500 WLC Express Setup GUI

Viene visualizzata una procedura guidata speciale per la configurazione:

30_2500 WLC Wizard GUI

31_2500 WLC Controller Setup

Nota: È possibile accedere alla procedura guidata di configurazione rapida dell'interfaccia grafica (interfaccia giorno 0) tramite un client connesso via cavo o wireless. La procedura guidata per la configurazione di una GUI su una connessione cablata viene visualizzata solo quando un client cablato è collegato e non vi sono punti di accesso al controller. Se si collega un punto di accesso che inizia a trasmettere il SSID CiscoAirprovision, la procedura guidata dell'interfaccia grafica cablata non è più accessibile e la configurazione dell'interfaccia grafica può essere completata solo tramite un client wireless connesso al SSID. Pertanto, è cablata o wireless, ma la procedura guidata GUI non funziona su entrambi contemporaneamente.

Alta disponibilità

Nel codice software della versione 7.5 e successive, i Cisco serie 2500 Wireless Controller possono essere acquistati come HA-SKU. Ciò significa che il controller wireless 2504 può quindi fungere da N+1 WLC. Non supporta ancora l'SSO AP.

Lo SKU HA WLC non richiede una licenza e rimane in attesa in caso di guasto di qualsiasi altro WLC del proprio gruppo di mobilità. Può quindi supportare una licenza per il numero massimo di AP per 90 giorni, che inizia quando il WLC originale ha avuto esito negativo e quando l'APS ha iniziato a unirsi allo SKU HA. Nessuna replica della configurazione nella ridondanza N+1. Per ulteriori informazioni su HA, consultare la guida all'installazione di High Availability.

È inoltre possibile trasformare un WLC di un SKU non HA in uno SKU HA quando si abilita l'unità secondaria SKU HA:

32_2500 WLC HA SKU abilitata