Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Interfacce dinamiche sui WLC

Prerequisiti per la configurazione delle interfacce dinamiche

Restrizioni sulle interfacce dinamiche di configurazione

Configurazione

Switch Catalyst con software Cisco IOS

Configurazione della VLAN del controller WLAN nell'interfaccia utente

Configurazione della VLAN del controller WLAN nella CLI

Verifica

Verifica degli switch Catalyst

Verifica VLAN controller WLAN

Risoluzione dei problemi

Procedura di risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare le VLAN (Virtual LAN) sui controller WLC.

Prerequisiti

Requisiti

In questa procedura si presuppone l'esistenza di un server DHCP funzionale che fornisca gli indirizzi IP ai punti di accesso registrati sul controller.

Componenti usati

- Switch Catalyst con software Cisco IOS®.

- Cisco WLC 8540 con software versione 8.10.190.0.

- Access point

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Interfacce dinamiche sui WLC

Le interfacce dinamiche, note anche come interfacce VLAN, sono create dagli utenti e progettate per essere analoghe alle VLAN per i client LAN wireless.

Un controller può supportare fino a 512 interfacce dinamiche (VLAN). Ogni interfaccia dinamica è configurata singolarmente e consente flussi di comunicazione separati su una o tutte le porte del sistema di distribuzione di un controller. Ogni interfaccia dinamica controlla le VLAN e le altre comunicazioni tra i controller e tutti gli altri dispositivi di rete e ognuno di essi funge da inoltro DHCP per i client wireless associati alle WLAN (Wireless LAN) mappate all'interfaccia.

È possibile assegnare interfacce dinamiche alle porte del sistema di distribuzione, alle WLAN, all'interfaccia di gestione di layer 2 e all'interfaccia di ap-manager di layer 3. È inoltre possibile mappare l'interfaccia dinamica a una porta di backup.

Configurare zero, una o più interfacce dinamiche su una porta del sistema di distribuzione. Tuttavia, tutte le interfacce dinamiche devono trovarsi su una VLAN o su una subnet IP diversa da tutte le altre interfacce configurate sulla porta. Se la porta non ha tag, tutte le interfacce dinamiche devono trovarsi su una subnet IP diversa da tutte le altre interfacce configurate sulla porta.

Per informazioni sul numero massimo di VLAN supportate su una piattaforma Cisco WLC, vedere il datasheet della piattaforma Cisco WLC in uso. Cisco consiglia di utilizzare VLAN con tag per le interfacce dinamiche.

Le VLAN con controller WLAN usano questo modello:

Prerequisiti per la configurazione delle interfacce dinamiche

Per configurare l'interfaccia dinamica del controller, utilizzare VLAN con tag per le interfacce dinamiche.

Restrizioni sulle interfacce dinamiche di configurazione

Le seguenti restrizioni si applicano alla configurazione delle interfacce dinamiche sul controller:

- I client cablati non possono accedere all'interfaccia di gestione del WLC di Cisco 2504 con l'indirizzo IP dell'interfaccia di AP Manager.

- Per le richieste SNMP provenienti da una subnet configurata come interfaccia dinamica, il controller risponde ma la risposta non raggiunge il dispositivo che ha avviato la conversazione.

- Se si utilizza un proxy DHCP e/o un'interfaccia di origine RADIUS, verificare che l'interfaccia dinamica abbia un indirizzo instradabile valido. Gli indirizzi duplicati o sovrapposti tra le interfacce del controller non sono supportati.

- Non utilizzare ap-manager come nome di interfaccia per configurare le interfacce dinamiche, in quanto ap-manager è un nome riservato.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati nel presente documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Switch Catalyst con software Cisco IOS

w-backbone-6#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25

w-backbone-6(config-if)#switchport

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk

w-backbone-6(config-if)#end

w-backbone-6#

Nota: come VLAN nativa in questo caso, viene usato il numero VLAN 999. Ciò significa che il traffico non codificato che arriva alla porta WLC proviene dalla vlan 999. In questo documento, il WLC ha una porta di gestione con il tag VLAN 1, ossia il traffico da/verso l'interfaccia di gestione del WLC passa alla VLAN 1 e la VLAN 999 non viene utilizzata dal WLC.

Configurazione della VLAN del controller WLAN nell'interfaccia utente

Completare questi passaggi sul controller WLAN.

1. Dall'interfaccia utente del WLC, passare a Controller > Interfaces. La Interfaces pagina elenca tutte le interfacce configurate sul WLC. Per creare una nuova interfaccia dinamica, fare clic su New.

1. Immettere il Interface Name e VLAN Identifier, e fare clic suApply.

1. Immettere i parametri specifici della VLAN. Alcuni parametri includono IP Address, Netmask, Gateway, e l'indirizzo Primary DHCP Server IP, quindi fare clic su Apply.

Nota: l'indirizzo IP assegnato a questa interfaccia funge da inoltro DHCP per un client per ottenere un indirizzo IP dal server DHCP. Ad esempio, quando un client tenta di associarsi a una WLAN/SSID (passaggio 5 di questa configurazione) mappata a questa interfaccia dinamica, esegue una trasmissione subnet locale per identificare il server DHCP. Il controller invia una richiesta al server DHCP (o a se stesso se si tratta del server DHCP per il segmento) con l'indirizzo IP di questa interfaccia dinamica come indirizzo IP di inoltro al server DHCP configurato per questa interfaccia. Il server DHCP assegna un indirizzo IP al client dall'ambito DHCP configurato.

Nota: per motivi tecnici, è obbligatorio avere un indirizzo IP valido, ma questo indirizzo IP non viene utilizzato a meno che non sia abilitata la sovrascrittura del proxy DHCP o dell'interfaccia radius (nella configurazione WLAN).

Nota: il nome dell'interfaccia o il nome della VLAN viene usato come attributo radius (airespace-interface-name) per restituire un nome di VLAN anziché un numero.

1. Verificare la configurazione dell'interfaccia. Fare clic sulla Controller scheda nel menu nella parte superiore della finestra e scegliere Interfacesdal menu a sinistra.

1. Fare clic WLANssulla scheda nel menu nella parte superiore della finestra e fare clic suCreate New.

1. Immettere l'identificatore del set di servizi (SSID) Profile Namee fare Apply.clic suIn questo esempio viene utilizzata la VLAN 81 per una maggiore facilità di comprensione.

1. Selezionare VLAN 81 dal menu a Interface Namediscesa in fondo alla finestra e fare Apply. clic su In questo caso, SSID Students è collegato al nome dell'interfaccia VLAN 81.

Configurazione della VLAN del controller WLAN nella CLI

Per configurare la VLAN dall'interfaccia della riga di comando (CLI), consultare questa sezione.

1. Creare l'interfaccia e il tag VLAN associato. Il comando è config interface create interface_namevlan_id.

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81

Nota: se nel nome della VLAN/WLAN è presente uno spazio, come nel caso dell'esempio, verificare che il nome sia racchiuso tra virgolette.

2. Definire l'indirizzo IP e il gateway predefinito. Il comando è config interface interface_nameIP_addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

1. Definire il server DHCP. Il comando è config interface dhcp dynamic-interface<interface-name>primary<server-primario>[secondary]<server-secondario>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

1. Per eseguire il mapping dell'interfaccia a una porta fisica, eseguire questo comando: nome_interfaccia_definita_config interface port operatore numero_porta_ds_fisica.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

1. Verificare la configurazione dell'interfaccia. Il comando è show interface summary.

(W-8540-1) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 8

Interface Name               Port   Vlan Id        IP Address    Type           Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

171                          1      171           192.168.171.30 Dynamic       No        No

management                  1      1              10.48.39.46   Static         Yes        No

redundancy-management        1      1              10.48.39.52   Static         No        No

redundancy-port              -      untagged       172.16.39.52 Static         No        No

service-port                N/A    N/A           0.0.0.0        DHCP          No        No

virtual                      N/A    N/A            10.2.3.4        Static         No        No

vlan 81                      1      81             192.168.81.46 Dynamic        No        No

vlan 82                      1      82             192.168.82.46 Dynamic        No        No

1. Definire la WLAN. Il comando è config wlan create wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

1. Definire l'interfaccia per la WLAN. Il comando è nome_interfaccia_config wlan interface wlan.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

1. Verificare la WLAN e l'interfaccia associata. Il comando è show wlan summary.

(W-8540-1) >show wlan summary

.

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID     WLAN Profile Name / SSID     Status         Interface Name PMIPv6 Mobility

------- ------------------------------------- -------- -------------------- ---------------

1           self-anchor / self-anchor    Disabled       management    none

2           Students / Students          Enabled        vlan 81        none

(W-8540-1) >

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Verifica degli switch Catalyst

- Switch Catalyst con software Cisco IOS: show running-config interface interface_type numero_interfaccia.

w-backbone-6k#show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration...

Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end

Verifica VLAN controller WLAN

- Verificare la configurazione dell'interfaccia. Il comando è show interface summary.

(W-8540-1) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 8

Interface Name               Port   Vlan Id        IP Address    Type           Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

171                          1      171           192.168.171.30 Dynamic       No        No

management                  1      1              10.48.39.46   Static         Yes        No

redundancy-management        1      1              10.48.39.52   Static         No        No

redundancy-port              -      untagged       172.16.39.52 Static         No        No

service-port                N/A    N/A           0.0.0.0        DHCP          No        No

virtual                      N/A    N/A            10.2.3.4        Static         No        No

vlan 81                      1      81             192.168.81.46 Dynamic        No        No

vlan 82                      1      82             192.168.82.46 Dynamic        No        No

- Verificare la WLAN e l'interfaccia associata. Il comando è show wlan summary.

(W-8540-1) >show wlan summary

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID     WLAN Profile Name / SSID     Status         Interface Name PMIPv6 Mobility

------- ------------------------------------- -------- -------------------- ---------------

1           self-anchor / self-anchor    Disabled       management    none

2           Students / Students          Enabled        vlan 81        none

(W-8540-1) >

Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione per risolvere i problemi di configurazione.

Procedura di risoluzione dei problemi

Completare queste istruzioni per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

1. Eseguire il ping tra il controller WLAN e il gateway predefinito configurato sull'interfaccia di routing VLAN, quindi eseguire il ping nella direzione opposta.

- Controller WLAN:

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

- Interfaccia di routing VLAN:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

w-backbone-6k#

2. Se i ping hanno esito negativo, implementare un dispositivo di acquisizione/rilevamento pacchetti sullo switch e controllare per verificare che il tag VLAN sia corretto.

Nota: quando si avvia il ping tra il controller e un gateway di layer 3, che si trova nella stessa subnet dell'interfaccia dinamica, il controller visualizza l'origine del ping dall'interfaccia dinamica.