Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Opzioni DHCP specifiche del fornitore

Spiegazione del formato dell'opzione 43

Metodo di provisioning WLC classico (f1xxx)

Metodo di conversione EWC(f2xxx)

Migrazione rapida offline (f3xxx)

Configurazione

Server DHCP Microsoft

Cisco Lightweight Access Point

Server DHCP Cisco IOS®

Cisco Aironet AP (Cisco IOS)

Server DHCP Linux ISC

Server DHCP Cisco Network Registrar

Server DHCP Lucent QIP

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come usare l'opzione DHCP 43 sui Lightweight Access Point.

Prerequisiti

In questo documento vengono fornite configurazioni di esempio per l'opzione DHCP 43 sui Cisco Aironet Lightweight Access Point (LAP) da usare sui server DHCP:

- Server DHCP Microsoft Windows 2008 Enterprise

- Server DHCP Cisco IOS®

- Server DHCP Linux Internet Systems Consortium (ISC)

- Server DHCP Cisco Network Registrar

- Server DHCP Lucent QIP

In un'architettura Cisco Wireless Unified, i LAP possono usare l'opzione DHCP 43 specifica del fornitore per collegarsi ai Wireless LAN Controller (WLC) che si trovano su una subnet diversa. Per informazioni su come configurare un access point in modo che si colleghi a un WLC, fare riferimento agli esempi di configurazione base di Wireless LAN Controller e Lightweight Access Point e alla registrazione di un Lightweight AP (LAP) su un Wireless LAN Controller (WLC) .

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di Cisco Unified Wireles Network (CUWN)

- Conoscenze base di DHCP

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Opzioni DHCP specifiche del fornitore

La RFC 2132 definisce due opzioni DHCP utilizzabili dal fornitore: Si tratta dell'opzione 60 e dell'opzione 43. L'opzione DHCP 60 è un identificatore della classe del fornitore ossia un VCI (Vendor Class Identifier). Il VCI è una stringa di testo che identifica in modo univoco un tipo di dispositivo del fornitore. Nella tabella seguente vengono elencati i VCI utilizzati dagli access point Cisco:

Access Point

VCI (Vendor Class Identifier)

Cisco Aironet serie 1530

Cisco AP c1530

Cisco 3201 Lightweight Access Point

Cisco Bridge/AP/WGB c3201

Cisco 521 Wireless Express Access Point

Cisco AP c520

AP801 (incorporato nei Cisco serie 86x/88x ISR)

Cisco AP801

Cisco Aironet serie 3600

Cisco AP c3600

AP802 (integrato nei Cisco serie 88x ISR)

Cisco AP802

Cisco Aironet serie 2700

Cisco AP c2700^6

Cisco Aironet serie 3700

Cisco AP c3700^7

Cisco Aironet serie 700

Cisco AP c700^6

Cisco Aironet serie 1600

Cisco AP c1600

Cisco Aironet serie 1700

Cisco AP c1700

Cisco Aironet serie 1800s

Cisco AP c1800

Cisco Aironet serie 1810 (incl. OEAP)

Cisco AP c1810

Cisco Aironet serie 1815 (I,W,T)

Cisco AP c1815^9

ISR-AP1100AC (integrato nella serie C1100 ISR)

Cisco AP c1815

Cisco Aironet serie 1830

Cisco AP c1830

Cisco Aironet serie 1840

Cisco AP c1840

Cisco Aironet serie 1850

Cisco AP c1850

Cisco Industrial Wireless serie 3700

Cisco AP iw3702

Cisco Aironet serie 1570

Cisco AP c1570

Cisco Aironet serie 3800

Cisco AP c3800

Cisco Aironet serie 2800

Cisco AP c2800

Cisco Aironet serie 4800

Cisco AP c4800

Cisco Aironet serie 1560

Cisco AP c1560

Cisco Aironet serie 1540^8

Cisco AP c1540

Serie 6300 Embedded Services Access Point

Cisco AP ESW6300

Access point Catalyst serie Heavy Duty IW6300

Cisco AP IW6300

Cisco Catalyst serie 9105AXI

Cisco AP C9105AX

Cisco Catalyst serie 9105AXW

Cisco AP C9105AXW

Cisco Catalyst serie 9115AX

Cisco AP C9115AX

Cisco Catalyst serie 9117AX

Cisco AP C9117AX

Cisco Catalyst serie 9120AX

Cisco AP C9120AX

Cisco Catalyst serie 9124AX

Cisco AP C9124AX

Cisco Catalyst serie 9130AX

Cisco AP C9130AX

Cisco Catalyst serie 9136

Cisco AP C9136¹

Cisco serie 9162

Cisco AP CW9162

Cisco serie 9164

Cisco AP CW9164

Cisco serie 9166

Cisco AP CW9166

Cisco 9176I

Cisco Wireless AP CW9176I

Cisco 9178I

Cisco Wireless AP CW9178I

¹ Il modello 9136, di prima produzione, può essere fornito con un software che invia "Cisco AP" nell'opzione 60. Questa condizione è stata risolta nella versione 17.8 e successive.

6Qualsiasi access point serie 2700/700/1530 con 7.6 o versioni successive

7Qualsiasi access point serie 3700 con software 7.6 o versioni successive

8Gli access point serie 1540 con codice pre-FCS possono usare "Cisco AP c1560"

9Gli access point serie 1815 con codice pre-FCS possono usare "Cisco AP c1810"

Vedere anche la matrice di compatibilità dei software delle soluzioni Cisco Wireless.

L'opzione 60 è inclusa nel messaggio iniziale discover che il client DHCP invia alla ricerca di un indirizzo IP. Questa opzione viene utilizzata dai client DHCP (in questo caso i LAP) per identificarsi sul server DHCP.

L'utilizzo dell'opzione 60 non è richiesto e i pool DHCP possono restituire l'opzione 43 per qualsiasi tipo di client. Tuttavia, il server DHCP può essere programmato in modo da restituire uno o più indirizzi IP dell'interfaccia di gestione del controller WLAN in base al VCI definito nell'access point. A tal fine, programmare il server DHCP in modo che riconosca il VCI di ciascun singolo access point, quindi definire le informazioni specifiche del fornitore.

Sul server DHCP, le informazioni specifiche del fornitore vengono mappate sulle stringhe di testo del VCI. Quando il server DHCP riconosce un VCI nel messaggio discover inviato dal client DHCP, restituisce le informazioni specifiche del fornitore associate nella sua offerta DHCP come opzione DHCP 43. Sul server DHCP, l'opzione 43 viene definita in ciascun pool DHCP (ambito) che offra ai LAP l'indirizzo IP.

Come stabilito nell'RFC 2132, i server DHCP devono restituire le informazioni specifiche del fornitore con l'opzione DHCP 43. L'RFC permette ai fornitori di definire i codici delle proprie opzioni secondarie incapsulate tra 0 e 255. Le opzioni secondarie vengono incluse nell'offerta DHCP come blocchi TLV (Type-Length-Value), definite quindi per tipo, lunghezza e valore, e incorporate nell'opzione 43. I fornitori possono definire i codici delle opzioni secondarie e il formato dei relativi messaggi.

Spiegazione del formato dell'opzione 43

Metodo di provisioning WLC classico (f1xxx)

Quando i server DHCP includono gli indirizzi IP dei controller WLAN nell'opzione 43 destinata ai Cisco Aironet LAP, il blocco TLV delle opzioni secondarie è definito nel modo seguente:

- Tipo: 0xf1 (valore decimale 241).

- Lunghezza: numero di indirizzi IP dei controller * 4.

- Valore: elenco delle interfacce di gestione WLC, convertite in genere in valori esadecimali.

Esempi:

- Per effettuare il provisioning dell'indirizzo IP 192.168.1.10 del WLC per i vostri access point, usare l'opzione 43 0xf104.c0a8.010a

f1 per il tipo di opzione. 04 in quanto si fornisce solo un indirizzo IP WLC (quindi la lunghezza è 4). c0 è 192 in formato esadecimale. a8 è 168 in formato esadecimale. 01 è 01 in esadecimale e 0a è 10 in esadecimale.

- Per effettuare il provisioning degli indirizzi IP 192.168.1.10 e 192.168.1.11 del WLC per i vostri access point, usare l'opzione 43 0xf108.c0a8.010a.c0a8.010b

- f1 per il tipo di opzione. 08 perché si forniscono due indirizzi IP del WLC (in modo che la lunghezza sia 2*4). c0 è 192 in formato esadecimale. a8 è 168 in formato esadecimale. 01 è 01 in esadecimale e 0a è 10 in esadecimale. e ripetiamo il secondo indirizzo con 0b alla fine per "11".

Metodo di conversione EWC(f2xxx)

È possibile convertire un gruppo di access point dalla modalità EWC alla modalità CAPWAP tramite l'opzione 43 utilizzando il comando F2 start.

- F2<dimensioni><WLC-IP>

- F2 è il tipo

- Le dimensioni sono il numero di indirizzi IP WLC forniti moltiplicato per 4 + 1

- Esempio: f205c0a88202 fornisce l'indirizzo IP 192.168.130.2 del WLC e converte l'access point in modalità CAPWAP

Migrazione rapida offline (f3xxx)

La stringa dell'opzione 43 per la migrazione rapida offline di DHCPv4 consente la conversione automatica di un punto di accesso Wi-Fi7 tra la modalità Catalyst e Meraki ed è la seguente:

- F3 <size> <IP array> Mode=<1|2>, dove Mode = 1 -> Meraki e 2 -> Catalyst

- Stringa di esempio:

o f305ac10011802 (opzione "normale" 43 "f104ac100118" diventa "f305ac10011802")

- Cambia tipo da f1 a f3

- Modificare la lunghezza da 04 a 05 (in quanto si aggiunge "01" o "02" alla fine degli IP del WLC per specificare la modalità desiderata), o 09 in caso di 2 IP del WLC (in pratica <quantità di IP del WLC forniti> * 4 + 1)

- Aggiungere l'opzione secondaria alla fine; 01 per Meraki, 02 per Catalyst

- Esempio di configurazione IOS/IOS-XE per il rilevamento WLC con DHCPv4:

pool dhcp ip vlan192

rete 192.168.200.0 255.255.255.0

default-router 192.168.200.1

option 43 hex f305.ac10.0118.02

Per ulteriori informazioni su questa modalità, fare riferimento alla guida alla distribuzione di Global Use AP.

La semantica della configurazione del server DHCP varia in base al fornitore del server DHCP. In questo documento vengono fornite istruzioni specifiche per i server DHCP Microsoft, Cisco IOS, Linux ISC, Cisco Network Registrar e Lucent QIP DHCP. Per istruzioni sulle opzioni specifiche di altri tipi di server DHCP, consultare la documentazione del relativo fornitore.

Configurazione

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Server DHCP Microsoft

In questa sezione vengono illustrati i parametri da configurare sui server DHCP Microsoft in modo da usare l'opzione DHCP 43 per rilevare i controller WLAN.

Cisco Lightweight Access Point

Il metodo descritto nella sezione precedente può essere usato se si hanno più tipi di dispositivo nello stesso ambito e si desidera che ricevano indirizzi IP WLC diversi tramite l'opzione 43. Tuttavia, se tutti i client DHCP nell'ambito sono Cisco IOS AP, l'opzione 43 può essere definita usando questa procedura.

Prima di iniziare, è necessario conoscere le seguenti informazioni:

- Codice dell'opzione secondaria dell'opzione 43

- Indirizzi IP di gestione dei controller WLAN

Completare questa procedura per definire l'opzione DHCP 43 sul server DHCP Windows:

1. Nell'ambito del server DHCP, fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Options (Opzioni server), quindi selezionare Configure Options (Configura opzioni).

2. Nella scheda General (Generale), individuare l'opzione 43 e selezionare la casella di controllo 043 Vendor Specific Info (Informazioni specifiche del fornitore)

3. Immettere il valore dell'opzione secondaria dell'opzione 43 in formato esadecimale.

Nota: i valori TLV dell'opzione secondaria dell'opzione 43 sono tipo, lunghezza e valore. Il tipo è sempre il codice dell'opzione secondaria 0xf1. La lunghezza è il numero degli indirizzi IP di gestione dei controller moltiplicato per 4 in formato esadecimale. Il valore è l'indirizzo IP del controller riportato in sequenza in formato esadecimale. Si supponga, ad esempio, di avere due controller con i seguenti indirizzi IP dell'interfaccia di gestione, 192.168.10.5 e 192.168.10.20. Il tipo è 0xf1. La lunghezza è 2 * 4 = 8 = 0x08. Gli indirizzi IP sono convertiti in c0a80a05 (192.168.10.5) e c0a80a14 (192.168.10.20.0). Una volta assemblata, la stringa risulta essere f108c0a80a05c0a80a14. Il comando Cisco IOS che viene aggiunto all'ambito DHCP è option 43 hex f108c0a80a05c0a80a14.

4. Fare clic su Apply (Applica), quindi su OK.

Al termine, l'opzione DHCP 43 risulta configurata e il server DHCP la può inviare ai LAP.

Server DHCP Cisco IOS®

Cisco Aironet AP (Cisco IOS)

Completare la procedura descritta di seguito per configurare l'opzione DHCP 43 nel server DHCP Cisco IOS incorporato, per tutti i Cisco Aironet AP con Cisco IOS. La procedura può essere usata per tutti gli access point, ad eccezione degli VxWorks serie 1000 (vedere la sezione successiva) e della serie 600 OEAP che non usa l'opzione 43.

1. Accedere alla modalità di configurazione nella CLI di Cisco IOS.

2. Creare il pool DHCP, completo di tutti i parametri, compresi i nomi del router e del server predefiniti. Questo è un esempio di ambito DHCP:

ip dhcp pool <pool name>

network <ip network> <netmask>

default-router <default-router IP address>

dns-server <dns server IP address>

3. Aggiungere la riga dell'opzione 43 con la seguente sintassi:

option 43 hex <hexadecimal string>

La stringa esadecimale al passaggio 3 viene assemblata come una sequenza di valori TLV dell'opzione secondaria dell'opzione 43: tipo, lunghezza e valore. Il tipo è sempre il codice dell'opzione secondaria 0xf1. La lunghezza è il numero degli indirizzi IP di gestione dei controller moltiplicato per 4 in formato esadecimale. Il valore è l'indirizzo IP del controller riportato in sequenza in formato esadecimale.

Si supponga, ad esempio, di avere due controller con i seguenti indirizzi IP dell'interfaccia di gestione, 192.168.10.5 e 192.168.10.20. Il tipo è 0xf1. La lunghezza è 2 * 4 = 8 = 0x08. Gli indirizzi IP sono convertiti in c0a80a05 (192.168.10.5) e c0a80a14 (192.168.10.20.0). Una volta assemblata, la stringa risulta essere f108c0a80a05c0a80a14. Il comando Cisco IOS aggiunto all'ambito DHCP è:

option 43 hex f108c0a80a05c0a80a14

Server DHCP Linux ISC

In questa sezione viene descritto come configurare il server DHCP Linux ISC in modo che restituisca informazioni specifiche del fornitore ai Cisco Aironet Lightweigh Access Point. Nell'esempio, viene usato un server Linux ISC e i Lightweight Access Point serie 1140, 1200, 1130 e 1240. Opportunamente modificata, la configurazione può essere usata anche per i LAP di altre serie.

ddns-update-style interim;

allow bootp;

option space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address code 241 = array of ip-address;

subnet 192.168.247.0 netmask 255.255.255.0 {

authoritative;

option routers 192.168.247.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name "cisco.com";

option domain-name-servers 192.168.247.2, 192.168.247.3;

range dynamic-bootp 192.168.247.11 192.168.247.254;

default-lease-time 300;

class "Cisco-AP-c1140" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1140";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1140";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1200" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1200";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1200";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.55; }

class "Cisco AP c1130" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1130";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1130";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1240" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1240";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1240";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

}

Server DHCP Cisco Network Registrar

Il server DHCP Cisco Network Registrar supporta attributi specifici del fornitore. Fare riferimento alla documentazione del prodotto: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/network_registrar/11-2/dhcp/guide/DHCP_Guide/DHCP_Guide_chapter_0110.html?bookSearch=true#task_jsq_sdr_1nb

Server DHCP Lucent QIP

In questa sezione vengono forniti alcuni suggerimenti per configurare il server DHCP Lucent QIP in modo che restituisca informazioni specifiche del fornitore ai Cisco Aironet Lightweigh Access Point.

Nota:per informazioni complete e i dettagli sui singoli passaggi, consultare la documentazione del fornitore.

L'opzione DHCP 43 può contenere informazioni specifiche del fornitore. Il server DHCP trasmette queste informazioni sotto forma di stringa esadecimale ai client che ricevono l'offerta DHCP.

Sul server DHCP Lucent QIP, le informazioni specifiche del fornitore possono essere inserite nella pagina DHCP Option Template- Modify (Modello opzione DHCP - Modifica). Nell'area Active Options (Opzioni attive), selezionare Vendor Specific Information (Informazioni specifiche del fornitore), quindi immettere le informazioni nel campo Value (Valore).

Per includere gli indirizzi IP dei controller nel messaggio dell'opzione DHCP 43, immettere le informazioni sul modello dell'opzione DHCP in QIP come un unico valore esadecimale: [ip hex].

Per inviare più indirizzi IP con l'opzione DHCP 43, immettere le informazioni nel modello dell'opzione DHCP in QIP come un unico valore esadecimale:[ip hex ip hex] e non [ip hex],[ip hex]. In questo caso, la virgola al centro causa problemi nell'analisi della stringa inviata dal server DHCP al QIP.

Si supponga, ad esempio, di avere due controller con i seguenti indirizzi IP dell'interfaccia di gestione, 192.168.10.5 e 192.168.10.20. Il tipo è 0xf1. La lunghezza è 2 * 4 = 8 = 0x08. Gli indirizzi IP sono convertiti in c0a80a05 (192.168.10.5) e c0a80a14 (192.168.10.20.0). Una volta assemblata, la stringa risulta essere f108c0a80a05c0a80a14. Sul server DHCP Lucent QIP, la stringa esadecimale da aggiungere all'ambito DHCP è:

[f108c0a80a05c0a80a14]

La stringa esadecimale deve essere racchiusa tra parentesi quadre. L'uso delle parentesi quadre è obbligatorio. Una volta modificata l'opzione DHCP 43 in modo che rifletta questo valore, i LAP possono rilevare il controller e registrarsi.

Verifica

Consultare questa sezione per verificare la configurazione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Se si usano i LAP serie 1130 /1200/1230/1240, dotati di una porta console, è possibile controllare gli indirizzi IP dei WLC che vengano forniti ai LAP durante l'assegnazione dell'indirizzo IP del server DHCP. Di seguito viene riportato un esempio di output per un Cisco serie 1230 LAP:

*Mar  1 00:00:17.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio1, changed state to down

*Mar  1 00:00:17.898: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to down

*Mar  1 00:00:25.352: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio0, frequency

2447 selected

*Mar  1 00:00:25.353: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state

to up

*Mar  1 00:00:26.352: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to up

*Mar  1 00:00:29.440: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY

*Mar  1 00:00:29.475: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state

to reset

*Mar  1 00:00:29.704: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state

to up

*Mar  1 00:00:30.121: Logging LWAPP message to 255.255.255.255.

%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI

initiated

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio1, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state

to up

Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0 assigned DHCP address

A.B.C.D, mask 255.0.0.0, hostname AP001b.d4e3.a81b

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

Se si usa un server DHCP Cisco IOS, immettere il comando show ip dhcp binding per visualizzare un elenco di indirizzi DHCP assegnati ai client DHCP. Di seguito è riportato un esempio:

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

Dalla CLI del WLC, è possibile immettere il comando show ap summary per verificare che gli AP siano stati registrati sul WLC. Di seguito è riportato un esempio:

((Cisco Controller) >show ap summary

AP Name        Slots  AP Model   Ethernet MAC       Location          Port

-------------  -----  ---------  -----------------  ----------------  ----

ap:5b:fb:d0    2      AP1010     00:0b:85:5b:fb:d0  default_location  1

Se sono state configurate LAN wireless, è possibile immettere il comando show client summary per visualizzare i client registrati sul WLC:

(Cisco Controller) >show client summary

Number of Clients................................ 1

MAC Address        AP Name        Status         WLAN  Auth  Protocol  Port

-----------------  -------------  -------------  ----  ----  --------  ----

00:40:96:a1:45:42  ap:64:a3:a0    Associated     4     Yes   802.11a   1

Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione per risolvere i problemi di configurazione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

Immettere il comando debug dhcp message enable sul WLC per visualizzare la sequenza di eventi verificatisi tra il server DHCP e il client. Di seguito è riportato un esempio:

(Cisco Controller) >Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0

dhcp option len,

including the magic cookie = 38

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

received DHCP DISCOVER msg

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 57, len 2

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 55, len 6

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

vendor class id = Airespace.AP1200 (len 16)

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcpParseOptions: options end,

len 38, actual 64

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: sending 300 bytes raw

0.0.0.0:68 -> 10.77.244.212:1067

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: Received 300 byte dhcp packet

from 0xd4f44d0a 10.77.244.212:68

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option len, including

the magic cookie = 50

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: received DHCP

REQUEST msg

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: requested ip =

192.168.25.1

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: server id =

192.168.25.10

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 57,

len 2

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 55,

len 6

Questo è l'output del comando debug lwapp packet enable restituito dal WLC, da cui si deduce che l'opzione DHCP 43 è stata usata come metodo per il rilevamento degli indirizzi IP del WLC:

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP

00:0b:85:5b:fb:d0

to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1'

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response

to AP 00:0b:85:5b:fb:d0 on Port 1

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Start of Packet

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Ethernet Source MAC (LRAD):      00:D0:58:AD:AE:CB

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Type       :

Thu Jun 28 19:22:39 2007:    DISCOVERY_REQUEST

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Length     :   31

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg SeqNum     :   0

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

IE            :   UNKNOWN IE 58

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  IE Length     :   1

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  Decode routine not available, Printing Hex Dump

Thu Jun 28 19:22:39 2007: 00000000: 03                                                .

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

Il valore del parametro IE 58 indica il tipo di rilevamento. Per l'opzione DCHP 43 questo valore è 3.

Se si usa il server DHCP Cisco IOS sul router, è possibile immettere il comando debug dhcp detail e il comando debug ip dhcp server events per visualizzare l'attività del client e del server DHCP. Di seguito viene riportato un esempio del comando debug ip dhcp server events:

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Seeing if there is an internally specified

pool class:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:38.603: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.603:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

*Jun 28 11:49:38.607: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.607:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

Immettere il comando show ip dhcp binding per visualizzare un elenco degli indirizzi DHCP assegnati ai client DHCP.

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

Informazioni correlate

- Aggiornamento dei Cisco Aironet Access Point autonomi in modalità Lightweight

- Configurazione di un Lightweight Access Point per il collegamento al rispettivo Wireless LAN Controller

- Supporto dei prodotti wireless

- Guida alla distribuzione di AP per l'utilizzo globale

- Il blog di Jiri sulla conversione di centinaia di punti di accesso in modalità capwap