Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurare il WLC

Configurazione di Cisco Secure ACS

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento offre un esempio di configurazione per limitare l'accesso per utente a una LAN wireless (WLAN) in base all'identificatore del set di servizi (SSID).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione del controller WLC (Wireless LAN Controller) e del Lightweight Access Point (LAP) per un funzionamento di base

- Configurazione di Cisco Secure Access Control Server (ACS)

- Metodi LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) e di sicurezza wireless

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco serie 5500 WLC con firmware versione 7.4.110

- Cisco serie 1142 LAP

- Cisco Secure ACS Server versione 5.2.0.26.11

Configurazione

Per configurare i dispositivi per questa installazione, è necessario:

1. Configurare il WLC per le due WLAN e il server RADIUS.

2. Configurare Cisco Secure ACS.

3. Configurare i client wireless e verificare la configurazione.

Configurare il WLC

Completare questa procedura per configurare il WLC per questa configurazione:

1. Configurare il WLC per inoltrare le credenziali dell'utente a un server RADIUS esterno. Il server RADIUS esterno (in questo caso Cisco Secure ACS) convalida quindi le credenziali utente e fornisce l'accesso ai client wireless. Attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare Sicurezza > Autenticazione RADIUS dall'interfaccia utente del controller per visualizzare la pagina Server di autenticazione RADIUS.

2. Per definire i parametri del server RADIUS, fare clic su New (Nuovo).
Questi parametri includono l'indirizzo IP, il segreto condiviso, il numero di porta e lo stato del server RADIUS. Le caselle di controllo Utente di rete e Gestione determinano se l'autenticazione basata su RADIUS è valida per gli utenti di rete e di gestione. In questo esempio viene utilizzato Cisco Secure ACS come server RADIUS con indirizzo IP 10.104.208.56.

3. Fare clic su Apply (Applica).

2. Completare questi passaggi per configurare una WLAN per il dipendente con SSID dipendente e l'altra WLAN per i collaboratori con SSID collaboratore esterno.

1. Per creare una WLAN, fare clic su WLAN dall'interfaccia utente del controller. Viene visualizzata la finestra WLAN. In questa finestra sono elencate le WLAN configurate sul controller.

2. Per configurare una nuova WLAN, fare clic su New (Nuovo).

3. In questo esempio viene creata una WLAN denominata Employee e l'ID WLAN è 1. Fare clic su Applica.

4. Selezionare la finestra WLAN > Modifica e definire i parametri specifici della WLAN:

1. Dalla scheda Protezione di layer 2, selezionare 802.1x. Per impostazione predefinita, l'opzione Protezione di livello 2 è 802.1x. Ciò consente l'autenticazione 802.1 x/Extensible Authentication Protocol (EAP) per la WLAN.

2. Dalla scheda Server AAA, selezionare il server RADIUS appropriato dall'elenco a discesa in Server RADIUS. Gli altri parametri possono essere modificati in base ai requisiti della rete WLAN. Fare clic su Apply (Applica).

5. Analogamente, per creare una WLAN per i collaboratori esterni, ripetere i passaggi da b a d.

Configurazione di Cisco Secure ACS

Sul server Cisco Secure ACS è necessario:

1. Configurare il WLC come client AAA.

2. Creare il database utenti (credenziali) per l'autenticazione basata su SSID.

3. Abilitare l'autenticazione EAP.

Completare questi passaggi su Cisco Secure ACS:

1. Per definire il controller come client AAA sul server ACS, selezionare Risorse di rete > Dispositivi di rete e client AAA dall'interfaccia utente di ACS. In Dispositivi di rete e client AAA, fare clic su Crea.

2. Quando viene visualizzata la pagina Configurazione di rete, definire il nome del WLC, l'indirizzo IP e il segreto condiviso e il metodo di autenticazione (RADIUS).

3. Selezionare Utenti e archivi identità > Gruppi di identità dalla GUI di ACS. Creare i rispettivi gruppi per dipendente e appaltatore e fare clic su Crea. In questo esempio il nome del gruppo creato è Dipendenti.

4. Selezionare Utenti e archivi identità > Archivi identità interni. Fare clic su Create (Crea) e immettere il nome utente. Inserirli nel gruppo corretto, definirne la password e fare clic su Invia.In questo esempio viene creato un utente denominato employee1 nel gruppo Employee. Analogamente, creare un utente denominato appaltatore1 nel gruppo appaltatori.

5. Selezionare Elementi dei criteri > Condizioni di rete > Filtri stazioni finali. Fare clic su Crea.

1. Immettere un nome significativo e nella scheda Indirizzo IP immettere l'indirizzo IP del WLC. In questo esempio i nomi sono Dipendente e Appaltatore.

2. Nella scheda CLI/DNIS, lasciare CLI come -ANY- e immettere DNIS come *<SSID>. In questo esempio, il campo DNIS viene immesso come *Dipendente in quanto questo filtro della stazione terminale viene utilizzato per limitare l'accesso solo alla WLAN del dipendente. L'attributo DNIS definisce l'SSID a cui l'utente può accedere. Il WLC invia l'SSID nell'attributo DNIS al server RADIUS.

3. Ripetere gli stessi passaggi per il filtro Stazione finale terzista.

6. Selezionare Elementi criteri > Autorizzazioni e autorizzazioni > Accesso alla rete > Profili di autorizzazione. Deve essere presente un profilo predefinito per Permit Access.

7. Selezionare Criteri di accesso > Servizi di accesso > Regole selezione servizi. Fare clic su Personalizza.

1. Aggiungere eventuali condizioni appropriate. In questo esempio viene utilizzato il protocollo Radius come condizione di corrispondenza.

2. Fare clic su Crea. Denominare la regola. Selezionare Protocollo, quindi Raggio.

3. In Risultati scegliere il servizio di Access appropriato. In questo esempio viene lasciato come Accesso di rete predefinito.

8. Selezionare Criteri di accesso > Servizi di accesso > Accesso di rete predefinito > Identità. Scegliere Selezione risultati singoli e Origine identità come utenti interni.

1. Selezionare Criteri di accesso > Servizi di accesso > Accesso alla rete predefinito > Autorizzazione. Fare clic su Personalizza e aggiungere le condizioni Personalizzate. In questo esempio vengono utilizzati, nell'ordine, Identity Group, NDG:Device Type e End Station Filter.

2. Fare clic su Crea. Assegnare un nome alla regola e scegliere il gruppo di identità appropriato in Tutti i gruppi. Nell'esempio, questo valore è Employee.

3. Fare clic sul pulsante di opzione Employee End Stn Filter o immettere il nome immesso al punto 1b nella sezione "Configurazione del WLC".

4. Selezionare la casella di controllo Consenti accesso.

5. Ripetere gli stessi passaggi descritti in precedenza anche per le regole collaboratori esterni. Assicurarsi che l'azione predefinita sia Nega accesso.
Dopo aver completato il passaggio e, le regole dovrebbero essere simili a quelle riportate nell'esempio seguente:

La configurazione è terminata. Dopo questa sezione, il client deve essere configurato di conseguenza con l'SSID e i parametri di sicurezza per potersi connettere.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.