Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per X25 over TCP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato il software Cisco IOS® versione 9.21 o successive, con tutte le funzionalità.

Nota: nelle versioni software Cisco IOS precedenti alla 11.3, il formato del comando x25 route ^xxxx xot a.b.c.d deve essere x25 route ^xxxx ip a.b.c.d.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

XOT è X25 over TCP, Request For Comments (RFC) 1613. Questo consente di inviare i pacchetti X.25 su una rete TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) anziché su un collegamento LAPB (Link Access Procedure, Balanced).

In sostanza, il traffico x25 viene tunnel attraverso un cloud IP. Ad esempio, la connessione di due cloud X.25 che non dispongono di una connessione fisica con un tunnel TCP virtuale attraverso il cloud IP.

Quando si riceve una chiamata in arrivo che deve essere inoltrata, vengono consultati due campi nella tabella di routing X.25 per determinare una route X.25 remota: l'indirizzo X.121 di destinazione e, facoltativamente, il campo Call User Data (CUD) del pacchetto X.25.

Quando l'indirizzo di destinazione e il CUD del pacchetto in arrivo sono conformi ai modelli X.121 e CUD nella tabella di routing, la chiamata viene inoltrata. È inoltre possibile specificare un'origine XOT che faccia in modo che la connessione TCP XOT utilizzi l'indirizzo IP di un'interfaccia specificata come indirizzo di origine della connessione TCP.

Se, ad esempio, viene specificata un'interfaccia di loopback per l'indirizzo di origine della connessione XOT, il protocollo TCP può utilizzare un'interfaccia primaria o qualsiasi interfaccia di backup per raggiungere l'altra estremità della connessione. Tuttavia, se si specifica l'indirizzo di un'interfaccia fisica come indirizzo di origine, la connessione XOT viene interrotta se l'interfaccia non funziona.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- 2504a

- 7010a

- 2502a

- 2502b

2504a

!

hostname 2504a

!

x25 routing

!

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 111

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!--- local x25 switching

!

7010a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 7010a

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1/2

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

clockrate 2000000

!

!

x25 route 111 interface Serial1/2

!--- local x25 switching

x25 route 222 ip 10.1.1.1

!--- sending x25 packet over the IP cloud

!

2502a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 2502a

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

bandwidth 56

!

interface Serial1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation x25

bandwidth 56

!

!

x25 route 111 ip 10.1.1.2

!--- sending x25 packet over the IP cloud

x25 route 222 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

2502b

!

hostname 2502b

!

x25 routing

!

interface Serial1

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

bandwidth 56

x25 address 222

clockrate 56000

!

!

x25 route 111 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show x25 vc: visualizza le informazioni sui circuiti virtuali commutati attivi (SVC) e sui circuiti virtuali permanenti (PVC) in modalità di esecuzione privilegiata.

È possibile visualizzare gli SVC creati dall'output del comando show x25 vc:

Mostra comando per 2504a

2504a#show x25 vc

SVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 000011, last input 000000, output 000000

Line 2   vty 0    Location  Host 222

222 connected to 111 PAD <--> X25

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 2  ACK 2  Remote PR 3  RCNT 0  RNR no

Window is closed

P/D state timeouts 0  timer (secs) 0

data bytes 361/79 packets 21/26 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

Mostra comando per 7010a

7010a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/2

Started 000430, last input 000410, output 000410

Connects 111 <--> 222 to

XOT between 10.1.1.2, 11011 and 10.1.1.1, 1998

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a#

Mostra comando per 2502a

2502a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000410, last input 000350, output 000351

Connects 111 <--> 222 from

XOT between 10.1.1.1, 1998 and 10.1.1.2, 11011

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 7  PR 1  ACK 1  Remote PR 7  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 69/94 Packets 15/9 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502a#

Mostra comando per 2502b

2502b#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000346, last input 000326, output 000326

Connects 111 <--> PAD

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502b#

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug x25 events: visualizza le informazioni sul traffico X.25 in modalità di esecuzione privilegiata.

- pad 222: consente di accedere a un PAD.

Di seguito è riportato l'output del comando debug visualizzato quando viene effettuata una chiamata dal pad da 2504a a 2502b. Stiamo utilizzando il comando debug x25 events.

Debug per 2504a

2504a#pad 222

Trying 222...Open

User Access Verification

Password

054553 Serial0 X.25 O R1 Call (12) 8 lci 1024

054553   From (3) 111 To (3) 222

054553   Facilities (0)

054553   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

054553 Serial0 X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

054553   From (0)  To (0)

054553   Facilities (0)

2502b>en

Password

2502b#

Debug per 7010a

7010a#debug x25 events

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 O P1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (6)

Jan 28 144359     Window size 2 2

Jan 28 144359     Packet size 128 128

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

7010a#

Debug per 2502a

2502a#debug x25 events

Jan 28 144401 XOT X25 I R1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (6)

Jan 28 144401     Window size 2 2

Jan 28 144401     Packet size 128 128

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401 XOT X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

2502a#

Debug per 2502b

2502b#debug x25 events

Serial1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

From(3) 111 To(3) 222

Facilities (0)

Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Serial1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

From(0)  To(0)

Facilities (0)

2502b#

Informazioni correlate

- Background X.25

- Nozioni di base sulla progettazione di internetworking

- Routing X.25 basato su DNS

- Configurazione di X.25 e LAPB

- Supporto tecnico – Cisco Systems