Sommario

Introduzione

Panoramica della funzione di rilevamento cavi

Funzionalità di rilevamento cavi

IOS versioni precedenti alla versione 15.2(4)M

IOS versione 15.2(4)M e successive

IOS versione 15.3(3)M1

Introduzione

Questo documento descrive come utilizzare la funzione di rilevamento cavi per verificare la presenza di cavi fisici connessi alla porta Foreign Exchange Office (FXO) o Foreign Exchange Station (FXS) di Cisco TDM.

Panoramica della funzione di rilevamento cavi

La funzione di rilevamento cavi è stata introdotta in Cisco IOS® versione 15.1(1)T. Questa funzione viene usata per verificare la presenza di un cavo fisico collegato a una porta FXO o FXS. Questa funzione funziona in due modi diversi, a seconda della versione IOS in uso.

Le sezioni seguenti descrivono il funzionamento di questa funzione e i vari comandi e output di cui è necessario prestare attenzione.

Funzionalità di rilevamento cavi

In questa sezione viene descritto come implementare e utilizzare la funzione di rilevamento cavi.

IOS versioni precedenti alla versione 15.2(4)M

La funzione di rilevamento cavi invia una notifica all'utente tramite messaggi syslog e/o una modifica nello stato operativo di una porta, rilevabile nell'output del comando show voice port summary.

In questa tabella vengono elencati i tipi di notifica per i diversi tipi di porte:

PORT

MESSAGGIO SYSLOG

SHOW VOICE PORT SUMMARY

FXO-LS

SÌ

SR

FXO-GS

SÌ

NO

FXS-LS

SÌ

NO

FXS-GS

SÌ

NO

Per attivare la funzione di rilevamento cavi per una porta FXO o FXS, configurare il comando cable-detect per la sezione voice-port:

voice-port 0/1/1cable-detect

La funzione di rilevamento cavi funziona automaticamente tramite un meccanismo di polling che viene eseguito ogni 15 secondi. Viene generato un messaggio syslog e il comando show voice port summary restituisce una modifica in caso di rimozione o connessione di un cavo alla porta.

Senza la configurazione della funzione di rilevamento cavi, viene osservato questo output del comando show voice port summary (purché la porta voce sia amministrativamente attiva):

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

Quando la funzione di rilevamento cavi è configurata, l'output appare lo stesso quando il cavo è collegato a una porta:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

Quando la funzione di rilevamento dei cavi è configurata e un cavo viene rimosso da una porta, vengono visualizzate le modifiche. Ad esempio, se si rimuove un cavo dalla porta 0/1/1, viene generato un messaggio syslog di questo tipo:

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

Inoltre, si osservano le seguenti modifiche nell'output del comando show voice port summary:

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

Nota: Lo stato operativo (OPER) diventa inattivo, mentre lo stato di output (OUT STATUS) diventa disconnesso.

Quando un cavo viene ricollegato alla porta dalla quale è stato rimosso, vengono osservate delle modifiche.

Questo è il messaggio syslog generato:

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

L'output del comando show voice port summary torna all'output osservato in origine:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS versione 15.2(4)M e successive

La funzionalità di rilevamento cavi è stata modificata in Cisco IOS versione 15.2(4)M e successive.

Con queste modifiche, solo i messaggi syslog vengono visualizzati come notifica per le modifiche nello stato di rilevamento del cavo. L'output del comando show voice port summary non restituisce modifiche. Inoltre, a differenza delle versioni precedenti, i messaggi syslog non vengono visualizzati automaticamente quando la funzione di rilevamento cavi è configurata per il segmento della porta voce.

Per automatizzare questo processo, è necessario includere il comando cable-detect-poll-timer per il segmento voice service ports:

voice service pots

cable-detect-poll-timer

Questo comando consente alla funzione di rilevamento cavi di eseguire automaticamente il polling della porta ogni tanto, come definito, e generare un messaggio syslog se viene rilevata una modifica rispetto al polling precedente.

Attenzione: Cisco consiglia di utilizzare il minimo polling per il rilevamento dei cavi, in quanto il polling di una porta potrebbe causare l'interruzione delle chiamate.

Questo messaggio syslog viene ora visualizzato quando si rimuove un cavo:

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

Questo messaggio syslog viene ora visualizzato quando si sostituisce un cavo:

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

Se il timer di polling di rilevamento cavi non è configurato, il polling di rilevamento cavi non viene eseguito automaticamente. Per verificare lo stato di queste porte relativamente al rilevamento dei cavi, immettere il comando show voice cable all. Questo comando viene usato per visualizzare lo stato corrente di rilevamento dei cavi delle porte per cui è configurata la funzione di rilevamento cavi e, in caso di modifica dello stato di queste porte, vengono generati i messaggi syslog corrispondenti.

Questo frammento fornisce un esempio dell'output del comando show voice cable-status all:

Attenzione: L'esecuzione di questo comando potrebbe richiedere più tempo e causare l'interruzione della chiamata.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

Per verificare i dati di polling precedenti per queste porte, immettere il comando show voice cable-status summary:

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS versione 15.3(3)M1

Con Cisco IOS versione 15.3(3)M1, disponibile esclusivamente per Cisco serie G2 Integrated Services Router (ISR), è inclusa un'estensione del comando di rilevamento cavi, cable-detect busyout-state. Questo comando aiuta a riflettere le modifiche nello stato di rilevamento del cavo della porta voce nell'output del comando show voice port summary.

Questo comando può essere aggiunto per il segmento voice-port:

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

Questa configurazione influisce anche sull'output del comando show voice port summary:

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

Nota: Questo output viene osservato dopo la configurazione dello stato di esaurimento del bus di rilevamento cavi e dopo che il cavo non è collegato alla porta 0/2/1.