Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Clock

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Sul router asj3640-1

Sul router asj3640-2

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per collegare e provare una connessione T1 con due router Cisco 3640 back-to-back.

In questa configurazione di esempio, il router Cisco asj3640-1 è stato configurato con l'origine dell'orologio impostata su internal. Ciò significa che il provider di servizi o la compagnia telefonica (telco) non fornisce l'orologio, quindi il T1 deve derivare l'orologio internamente, e in questo caso è il "master". Dobbiamo anche configurare tutti gli altri dispositivi collegati direttamente a questo T1 in modo da ottenere l'orologio dal dispositivo master (cisco router asj3640-1) e agire come "slave". Nella configurazione, lo slave è il router Cisco asj3640-2.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Cisco IOS® versione 11.3(10)T su asj3640-1. In questa sezione viene utilizzato il modulo di rete NM-1CT1-CSU.

- Software Cisco IOS versione 12.2(1) su asj3640-2. In questa sezione viene utilizzato il modulo di rete NM-2CT1-CSU.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Clock

La temporizzazione è una funzione importante nelle reti T1. La temporizzazione si riferisce sia alla temporizzazione che alla sincronizzazione della portante T1. La temporizzazione è codificata nel segnale dati trasmesso e viene utilizzata per assicurare la sincronizzazione in tutta la rete. In una situazione tipica, un lato del T1 fornisce l'orologio master, mentre l'altro lato è uno slave dell'orologio master.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Figura 1 - Esempio di rete

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- asj3640-1

- asj3640-2

asj3640-1

asj3640-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

!

hostname asj3640-1

!

!

controller T1 1/0

framing esf

clock source internal

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.116 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

login

!

end

asj3640-2

asj3640-2#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

!

hostname asj3640-2

!

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

controller T1 1/1

shutdown

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.117 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line 1 18

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show interfaces serial: visualizza le informazioni su un'interfaccia seriale.

- show controller: visualizza le informazioni su un dispositivo porta fisica.

- show diag: visualizza le statistiche ambientali e lo stato di diagnostica all'accensione.

Di seguito è riportato l'output di questi comandi immessi sui dispositivi mostrati nella figura 1. Questo output mostra che la rete funziona correttamente.

Sul router asj3640-1

asj3640-1#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.1/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/2 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

56408 packets input, 3194092 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

52431 packets output, 1988028 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-1#show controllers t1

T1 1/0 is up.

T1 with CSU interface.

Cable Length is LONG, Rcv gain is 36 db and Tx gain is 0 db.

No alarms detected.

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Internal.

Data in current interval (765 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-1#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

Hardware revision 1.1           Board revision A0

Serial number     5706080       Part number    800-01228-03

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 26 01 01 00 57 11 60 50 04 CC 03 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 97 10 11 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

Sul router asj3640-2

asj3640-2#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.2/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:03, output 04:23:19, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1d20h

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 8

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 48 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

34363 packets input, 1305984 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

37049 packets output, 2090260 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-2#show controllers t1

T1 1/0 is up.

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (557 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-2#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) Port adapter, 2 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1           Board revision B0

Serial number     16809907      Part number    800-01229-04

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 27 01 01 01 00 7F B3 50 04 CD 04 00 00 00 00

0x30: 58 00 00 00 99 11 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Accesso alle pagine di supporto della tecnologia

- Supporto tecnico – Cisco Systems