Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce informazioni su come risolvere i problemi relativi agli allarmi T1 blu e giallo.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Per ulteriori informazioni sul grafico Giallo (Receive Remote Alarm Indication), fare clic sui seguenti collegamenti che corrispondono alle caselle di comando nell'immagine:

- Nella casella Inserire il tappo di loopback nella porta si collega al test di loopback del tappo rigido.

- La casella Controllare i collegamenti del cablaggio alla risoluzione dei problemi di allarme T1.

- La confezione Alimentazione riaccende il router e si collega alla risoluzione dei problemi di allarme T1.

- La casella Collegare la linea T1 a una porta diversa collega a T1 Alarm Troubleshooting.

- Nella casella Eseguire un test di loopback hardware collegamenti al test di loopback della spina hardware.

- La casella Eventi di errore è collegata al diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi relativi agli eventi di errore T1.

Per ulteriori informazioni sul grafico del segnale di segnalazione di allarme trasmesso (blu), fare clic sui seguenti collegamenti che corrispondono alle caselle di comando nell'immagine:

- La casella Configure terminal controller t1 x framing {SF/ESF} collega a T1 Alarm Troubleshooting.

- La casella Collega T1 a una porta diversa collega a Risoluzione dei problemi di allarme T1.

- La casella Eseguire un test del plug-in di loopback hardware sulla porta originale collega al test di loopback del plug hard.

- La casella Eventi di errore è collegata al diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi relativi agli eventi di errore T1.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di allarme T1

- Test di loopback della spina hardware

- Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi degli eventi di errore T1