Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come risolvere i problemi relativi all'evento di errore E1.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Per ulteriori informazioni sul grafico Eventi di errore, fare clic sui collegamenti seguenti che corrispondono alle caselle di comando nell'immagine:

- La casella Configure terminal controller e1x clock source line primary collega alla sezione Slip Secs Counter Increasing di E1 Error Events Troubleshooting.

- Nella casella Utilizzare il comando show controller e1x per accedere alla sezione Introduzione di Risoluzione dei problemi relativi agli eventi di errore E1.

- La casella Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 collega alla sezione Framing Loss Seconds Increasing di E1 Error Events Troubleshooting.

- La casella Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 collega alla sezione Line Code Violations Increasing di E1 Error Events Troubleshooting.

- La casella Configure terminal controller isdn switch-type primary-net5 si collega alla sezione Verifica della configurazione dei timeslot di tipo switch isdn e pri-group di E1 Error Events Troubleshooting.

- La casella Selezionare il canale d utilizzando il comando show interface ser x:15 per accedere alla sezione Verifica del canale di segnalazione di Risoluzione dei problemi relativi agli eventi di errore E1.

- La casella Configure terminal interface serial x:15 no shutdown si collega alla sezione Verifica del canale di segnalazione di E1 Error Events Troubleshooting.

- La casella Configure terminal interface serial x:15 encapsulation ppp si collega alla sezione Verifica del canale di segnalazione di E1 Error Events Troubleshooting.

- La casella Configure terminal interface serial x:15 no loopback links to the Verifying the Signaling Channel section of E1 Error Events Troubleshooting (Configura interfaccia terminale seriale x:15 senza collegamenti di loopback alla sezione Verifica del canale di segnalazione di Risoluzione problemi eventi errore E1).

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi E1

- Risoluzione dei problemi di E1 Layer 1

- Risoluzione dei problemi relativi agli allarmi E1

- Risoluzione dei problemi PRI E1

- Test di loopback per l'hard plug per linee E1

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems