Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Esempi

AS5200 in uno stack (con dialer)

Utilizzo di un server offload

Server offload con interfacce fisiche

Interfacce asincrone, seriali e altre interfacce non dialer

Chiamata in uscita da un multicassis

Connessione a uno chassis multicast

Configurazione e limitazioni

Configurazione delle configurazioni dell'interfaccia per protocollo

Configurazione delle configurazioni del protocollo globale

Risoluzione dei problemi

Verifica del corretto funzionamento di SGBP

Debug del collegamento multiplo PPP

Debug VPN/L2F

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento continua a descrivere il supporto per Multilink PPP (MP) in un ambiente "stack" o multicassis (talvolta chiamato MMP, per Multicassis Multilink PPP), sulle piattaforme access server di Cisco Systems.

Questo documento è la seconda parte di un documento composto da due parti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla prima parte di questo documento.

Prerequisiti

I prerequisiti per questo documento sono illustrati nella prima parte del presente documento.

Esempi

AS5200 in uno stack (con dialer)

Quando i dialer sono configurati sulle interfacce fisiche, non è necessario specificare l'interfaccia del modello virtuale. L'interfaccia di accesso virtuale funge da interfaccia passiva ed è dotata di un collegamento diretto tra l'interfaccia della connessione e le interfacce fisiche associate a tale interfaccia.

In breve, è sufficiente definire il nome del gruppo di stack, la password comune e i membri del gruppo di stack su tutti i membri dello stack. Non è stata definita alcuna interfaccia di modello virtuale, come illustrato nell'esempio seguente:

systema#config

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

username stackq password therock

int dialer 1

ip unnum e0

dialer map .....

encap ppp

ppp authen chap

dialer-group 1

ppp multilink

controller T1 0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

interface Serial0:23

no ip address

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer rotary 1

dialer-group 1

L'esempio seguente proviene da un controller E1:

controller E1 0

framing crc4

linecode  hdb3

pri-group timeslots 1-31

interface Serial0:15

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

ppp authentication chap

ppp multilink

Una volta creata, l'interfaccia del bundle viene duplicata solo con i comandi PPP dell'interfaccia del dialer. I collegamenti PPP proiettati successivamente vengono duplicati anche con i comandi PPP dall'interfaccia del dialer. Nella figura 3 viene mostrata la posizione dell'interfaccia di connessione remota sopra l'interfaccia del pacchetto. Confrontare questa figura con la Figura 2, in cui non è presente un'interfaccia dialer.

I PRI e i BRI sono interfacce dialer per impostazione predefinita; un PRI configurato senza un dialer esplicito (tramite il comando dialer rotary) è ancora un'interfaccia dialer su Serial0:23, come mostrato nell'esempio seguente:

interface Serial0:23

ip unnum e0

dialer map .....

encap ppp

ppp authen chap

dialer-group 1

dialer rot 1

ppp multilink

Figura 3: Stack Group-stackq costituito da systema, systemb e systemc. il collegamento di system è configurato sull'interfaccia dialer.

Utilizzo di un server offload

system è designato come server offload (utilizzando il comando sgbp seed-bid). Tutti gli altri membri dello stack devono essere definiti con il comando sgbp seed-bid predefinito (o, se non si definisce il comando sgbp seed-bid, viene utilizzato per impostazione predefinita).

systema#config

multilink virtual-template 1

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

sgbp seed-bid offload

username stackq password therock

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

:

ppp authen chap

ppp multilink

Figura 4: system come server offload.

Server offload con interfacce fisiche

Se il server offload designato dispone anche di interfacce fisiche (ad esempio, PRI) che desiderano servire lo stesso telco hunt group degli altri membri dello stack, è possibile configurarlo in modo tale da combinare le configurazioni mostrate nelle sezioni di questo documento intitolate AS5200 in uno stack (con dialer) e Uso di un server offload.

Un collegamento PPP proiettato scaricato e le relative interfacce di bundle si basano su modelli virtuali per un'origine di configurazione. Una connessione che ha il primo collegamento arriva a un dispositivo fisico collegato a un'interfaccia dialer, e l'origine della configurazione per l'interfaccia bundle e tutti i successivi collegamenti PPP proiettati è la configurazione dell'interfaccia dialer. Pertanto, queste variazioni coesistono, a seconda del membro dello stack da cui proviene il primo collegamento.

Questa configurazione non è consigliata a causa della complessità delle configurazioni richieste sulle interfacce della connessione telefonica e del modello virtuale.

Interfacce asincrone, seriali e altre interfacce non dialer

Sebbene sia possibile configurare dispositivi seriali e asincroni come interfacce dialer (in questo caso viene ripristinato AS5200 in uno stack (con dialer), come mostrato nella sezione in questione del presente documento), è possibile scegliere di supportare MP multicassis senza alcuna configurazione dialer per interfacce asincrone, seriali e altre interfacce non dialer. L'origine di tutte le configurazioni viene quindi definita nell'interfaccia del modello virtuale, come illustrato di seguito.

#config

multilink virtual-template 1

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

username stackq password therock

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

:

ppp authen chap

ppp multilink

int async 1

encap ppp

ppp multilink

ppp authen chap

:

line 1

login

autoselect ppp

autoselect during-login

speed 38400

flow hardware

Chiamata in uscita da un multicassis

Al momento, la configurazione multi-chassis non supporta le chiamate in uscita, perché il protocollo L2F (Layer 2 Forwarding) non supporta le chiamate in uscita.

Di conseguenza, non è possibile per il server di offload (quando un percorso viene falsificato, viene usato un profilo dialer e così via) avviare una chiamata sul membro dello stack front-end nello stesso gruppo di stack. Tutte le route falsificate devono essere installate sui membri dello stack front-end, in quanto sono quelle con le connessioni di composizione fisiche (ad esempio PRI).

Di seguito sono riportate alcune soluzioni alternative.

- Quando si esegue il comando sgbp ppp-forward sul membro dello stack front-end, tutte le chiamate PPP e PPP multilink vengono inoltrate automaticamente al vincitore dell'offerta Stack Group Bidding Protocol (SGBP), ad esempio un server offload.

È necessario affidarsi alla connessione remota del Network Access Server (NAS) e lasciare che la convergenza del routing IP (solo per IP) faccia il suo corso. Ad esempio, per comporre 1.1.1.1, inserire questo indirizzo nell'istruzione della mappa di composizione sul NAS e inserire un percorso statico sul NAS, come indicato di seguito:

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 serial0:23

int serial0:23

ip address 3.3.3.3 255.0.0.0

dialer map ip 1.1.1.1 howard 7771234

Quando la composizione si connette al peer remoto, viene stabilita la connessione PPP tra il peer remoto e il server offload. Il membro dello stack front-end è stato completamente ignorato. Il protocollo PPP sul server di offload installa quindi una route host al peer—1.1.1.1. A questo punto, il protocollo di routing IP converge dalla route host al server di offload perché la metrica di routing gravita la route in tale posizione.

Nota: la convergenza del ciclo determina una latenza.

- Se il comando sgbp ppp-forward non è definito sul membro dello stack front-end, solo le chiamate PPP multilink vengono inoltrate automaticamente al vincitore dell'offerta SGBP, ad esempio un server offload. In questo modo, un dialer tra il membro dello stack front-end e un peer remoto si estende sulla connessione PPP tra il front-end e il peer remoto, come se il NAS non facesse parte di uno stack group.

Nota: ciò accade se la connessione è in modalità PPP diritta (e non PPP multilink).

Connessione a uno chassis multicast

Se il routing IP (ad esempio EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) e OSPF (Open Shortest Path First) vengono scambiati tra il client e il membro dello stack che alla fine si aggiudica l'offerta (ad esempio il server offload), procedere come segue:

Impedisci installazione di un percorso connesso sul lato client

Configurare il client 1.1.1.2, dove 1.1.1.2 è l'indirizzo del server NAS (il server di inoltro del frame trasparente), come mostrato di seguito.

int bri0

dialer map 1.1.1.2 ....

Se, ad esempio, è in esecuzione il protocollo EIGRP tra il client e il server offload, la tabella di routing nel server offload indica che per ottenere la versione 1.1.1.2 la route deve passare attraverso l'interfaccia di accesso virtuale. Infatti il protocollo IPCP (IP Control Protocol) PPP sul lato client installa una route connessa 1.1.1.2 all'interfaccia BRI. EIGRP quindi annuncia questa route al server offload tramite la sessione PPP (su L2F). Il protocollo EIGRP sul server offload indica quindi che per ottenere la versione 1.1.1.2, deve essere indirizzato al client. Il percorso del client 1.1.1.1 è l'interfaccia di accesso virtuale.

A questo punto, il pacchetto è destinato al client 1.1.1.1. Il routing IP invia il pacchetto all'interfaccia di accesso virtuale. L'interfaccia di accesso virtuale incapsula il protocollo IP/User Data Protocol (UDP)/L2F/PPP e invia il pacchetto al NAS L2F—1.1.1.2. A questo punto, tutto è normale. Quindi, invece di inviare il pacchetto attraverso (ad esempio) l'interfaccia Ethernet, il routing IP lo invia nuovamente tramite l'interfaccia di accesso virtuale. Questo perché la tabella di routing indica che per raggiungere il NAS, deve passare attraverso il client. In questo modo viene creato un loop di routing e vengono disabilitati efficacemente gli input e gli output sul tunnel L2F.

Per evitare questo problema, non consentire a IPCP di installare una route connessa sul lato client.

Nota: ciò si verifica solo quando tra il client e Cisco Home Gateway è in esecuzione un protocollo di routing IP.

La configurazione del client è la seguente:

int bri0

no peer neighbor-route

Mappe dialer sul client

Quando il client effettua una chiamata a un ambiente multicassis, definire sempre i dialer per ogni potenziale vincitore del bundle multilink. Ad esempio, se lo stack a più chassis contiene quattro server offload, dovrebbero essere definite quattro mappe dialer sul lato client.

Ad esempio:

client 1.1.1.1

int bri0

dialer map 1.1.1.3 ...

In questo esempio, 1.1.1.3 è solo un server offload.

Un pacchetto destinato alla versione 1.1.1.2 viene indirizzato all'BRI e il dialer compone la destinazione perché esiste una corrispondenza nella mappa del dialer. Il server offload 1.1.1.4 vince effettivamente l'offerta e la sessione PPP viene proiettata in tale posizione. Il protocollo EIGRP viene scambiato tra il client e il server offload. La tabella di routing IP sul client è compilata con una route 1.1.1.4 (server offload) a BRI0. Ora, sul client, un pacchetto destinato a 1.1.1.4 viene instradato a BRI0. Il dialer, tuttavia, non può comporre il numero perché non esiste una corrispondenza di dialer.

Nota: definire sempre mappe dialer per tutti i potenziali vincitori di offerte SGBP sui client ogni volta che l'accesso ai server offload è un requisito dei client.

Configurazione e limitazioni

- L'immagine j-image aziendale è necessaria per MP multicassis.

- È possibile definire un solo gruppo di stack per ciascun server di accesso.

- I collegamenti WAN ad alta latenza tra i membri dello stack, che causano ritardi nel riassemblaggio del pannello di gestione, possono causare l'inefficienza del pannello di gestione multicassis.

- Le interfacce sono supportate per dispositivi PRI, [M]BRI, seriali e asincroni.

- Dialout non supportato.

Configurazione delle configurazioni dell'interfaccia per protocollo

Per motivi pratici, non configurare un indirizzo di protocollo specifico nel modello virtuale.

interface virtual-template 1

ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

:

L'interfaccia del modello virtuale funge da modello da cui viene duplicato dinamicamente qualsiasi numero di interfacce di accesso virtuale. Non specificare un indirizzo specifico del protocollo per interfaccia per l'interfaccia del modello virtuale. Poiché un indirizzo IP deve essere univoco per ogni interfaccia di rete, è errato specificare un indirizzo IP univoco nell'interfaccia del modello virtuale. Eseguire invece le operazioni seguenti:

interface virtual-template 1

ip unnum e0

:

Configurazione delle configurazioni del protocollo globale

Un client che chiama un singolo router di accesso e si aspetta che il server di accesso abbia un indirizzo globale univoco (ad esempio DECnet) ora in realtà chiama il gruppo di stack multicassis multilink composto da diversi server di accesso. In questo tipo di situazione, terminare il gruppo di stack in modo deterministico su un singolo server di accesso. A tale scopo, eseguire il comando sgbp seed-bid offload sul server di accesso designato (o specificare l'offerta più alta).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, è innanzitutto necessario tornare a un singolo membro dello stack e disabilitare tutti gli altri membri. Verificare quindi le connessioni PPP multilink e seguire la normale autenticazione CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) e la configurazione dell'interfaccia per rilevare eventuali errori di configurazione e così via. Una volta verificato il corretto funzionamento, abilitare gli altri membri dello stack, quindi procedere come segue:

1. Accertarsi che SGBP sia attivo e in esecuzione.

2. Debug del collegamento multiplo PPP.

3. Eseguire il debug di VPN e L2F.

Verifica del corretto funzionamento di SGBP

Utilizzare il comando show sgbp per verificare che tutti gli Stati membri siano attivi. In caso contrario, verificare gli stati IDLE, AUTHOK o ACTIVE. Come accennato in precedenza, lo stato IDLE è valido per tutti i membri dello stack remoti intenzionalmente inattivi.

Se si verifica il problema descritto sopra, attivare i comandi debug sgbp hellos e debug sgbp error. L'autenticazione tra due membri dello stack, ad esempio tra systema e systemb, deve essere la seguente (in systema):

systema# debug sgdp hellos

%SGBP-7-CHALLENGE: Send Hello Challenge to systemb group stackq

%SGBP-7-CHALLENGED: Hello Challenge message from member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-RESPONSE: Send Hello Response to systemb group stackq

%SGBP-7-CHALLENGE: Send Hello Challenge to systemb group stackq

%SGBP-7-RESPONDED: Hello Response message from member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-AUTHOK: Send Hello Authentication OK to member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-INFO: Addr = 1.1.1.2 Reference = 0xC347DF7

%SGBP-5-ARRIVING: New peer event for member systemb

systema invia una richiesta di verifica in stile CHAP e riceve una risposta da systemb. Analogamente, systemb invia una richiesta e riceve una risposta da systema.

Se l'autenticazione non riesce, viene visualizzato quanto segue:

%SGBP-7-AUTHFAILED - Member systemb failed authentication

Ciò significa che la password systemb remota per stackq non corrisponde alla password definita in systema.

%SGBP-7-NORESP -Fail to respond to systemb group stackq, may not have password

Ciò significa che system non ha un nome utente o una password definiti localmente o tramite TACACS+.

In generale, definire un segreto comune a tutti i membri dello stack per lo stack group stackq. È possibile definirli localmente o tramite TACACS+.

Un nome utente locale definito su ciascun membro dello stack è:

username stackq password blah

Questo segreto comune è quello di facilitare le offerte e l'arbitrato del membro dello stack SGBP.

Per informazioni sull'autenticazione dei collegamenti PPP quando un client remoto effettua una chiamata ai membri dello stack, consultare la sezione Debug PPP Multilink di questo documento.

In caso di problemi di cablaggio o routing, un errore comune è quello di avere l'indirizzo IP di origine del membro dello stack (che in realtà viene ricevuto nel messaggio hello SGBP) diverso dall'indirizzo IP definito localmente per lo stesso membro dello stack.

systema#debug sgbp error

%SGBP-7-DIFFERENT - systemb's addr 1.1.1.2 is different from hello's addr 3.3.4.5

Ciò significa che l'indirizzo IP di origine dell'hello SGBP ricevuto da systemb non corrisponde all'indirizzo IP configurato localmente per systemb (tramite il comando sgbp member). Per risolvere il problema, andare su systemb e verificare la presenza di più interfacce tramite le quali l'hello SGBP può trasmettere il messaggio.

Un'altra causa comune degli errori è:

%SGBP-7-MISCONF, Possible misconfigured member routerk (1.1.1.6)

Ciò significa che non si dispone di un system definito localmente, a differenza di un altro membro dello stack.

Debug del collegamento multiplo PPP

La prima cosa da verificare è se il client e il membro dello stack sono stati autenticati correttamente sul protocollo PPP.

In questo esempio viene illustrata l'autenticazione CHAP, in quanto più complessa. Ad esempio, si usa una piattaforma Cisco come client con i nomi utente locali (anche TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus) è supportato, ma non viene mostrato qui).

Utente client x

Tutti i membri dello stack stackq

#config

username stackq password blah

#config

username userx password blah

Nessuna Interfaccia Dialer Coinvolta

Poiché sul server offload non è presente un'interfaccia di connessione, è necessario che l'interfaccia di configurazione delle interfacce di accesso virtuale sia configurata da un'altra origine. La risposta è interfacce di modelli virtuali.

1. Innanzitutto, verificare che il numero di modello virtuale globale multilink sia definito su ciascun membro dello stack.

#config

Multilink virtual-template 1

2. Se non è stata configurata alcuna interfaccia dialer per le interfacce fisiche in questione (ad esempio PRI, BRI, seriale asincrona e sincrona), è possibile definire:

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

ppp authen chap

ppp Multilink

Nota: non si definisce un indirizzo IP specifico nel modello virtuale. Questo perché le interfacce di accesso virtuale previste vengono sempre clonate dall'interfaccia del modello virtuale. Se anche un successivo collegamento PPP viene proiettato su un membro dello stack con un'interfaccia di accesso virtuale già clonata e attiva, gli indirizzi IP delle due interfacce virtuali sono identici e l'IP instrada erroneamente il traffico tra di esse.

Interfacce Dialer Interessate

Quando i dialer sono configurati sulle interfacce fisiche, non è necessario specificare un'interfaccia modello virtuale, in quanto la configurazione dell'interfaccia risiede nell'interfaccia dialer. In questo caso, l'interfaccia di accesso virtuale funge da interfaccia passiva ed è collegata tramite un collegamento tra l'interfaccia del dialer e le interfacce membro associate a tale interfaccia.

Nota: l'interfaccia dialer, Dialer 1, viene visualizzata nella sessione di connessione multipla PPP come segue:

systema#show ppp Multilink

Bundle userx 2 members, Master link is Virtual-Access4

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 100/255 load

0 discarded,  0 lost received, sequence 40/66 rcvd/sent

members 2

Serial0:4

systemb:Virtual-Access6    (1.1.1.1)

LCP e NCP

Gli stati LCP su tutte le interfacce membri devono essere attivi. IPCP, ATCP e altri NCP devono essere attivi solo sull'interfaccia del bundle.

L'output del comando show int dell'interfaccia del bundle Virtual-Access4 deve essere il seguente:

router#show int  Virtual-Access4

Virtual-Access4 is up, line protocol is up

:

LCP Open, Multilink Open

Open: ipcp

:

Tutte le altre interfacce membro devono avere il seguente output show int:

router# show int Serial0:4

Serial0:4 is up, line protocol is up

:

LCP Open, Multilink Open

Closed:  ipcp

Debug VPN/L2F

Attiva quanto segue:

debug vpn event

debug vpn error

Quando l'interfaccia fisica accetta la chiamata in arrivo e viene inoltrata al membro dello stack di destinazione, viene visualizzato quanto segue:

Serial0:21 VPN Forwarding

Serial0:21 VPN vpn_forward_user userx is forwarded

Sul membro dello stack di destinazione, se viene visualizzato quanto segue:

Virtual-Access1 VPN PPP LCP not accepting rcv CONFACK

Virtual-Access1 VPN PPP LCP not accepting sent CONFACK

Verificare quindi la definizione dell'interfaccia del modello virtuale. In genere, l'interfaccia del modello virtuale deve corrispondere ai parametri dell'interfaccia PPP dell'interfaccia fisica che ha accettato una chiamata in ingresso.

Tenere presente la configurazione minima (utilizzando CHAP come esempio):

#config

multilink virtual template 4

int virtual-template 4

ip unnum e0

encap ppp

ppp authen chap

ppp Multilink

È possibile visualizzare quanto segue:

Virtual-Access1 VPN PPP LCP accepted sent & rcv CONFACK

Se viene visualizzato il messaggio precedente, il protocollo L2F ha proiettato correttamente il collegamento PPP dal membro dello stack che per primo ha effettuato la chiamata in arrivo al membro dello stack in cui risiede (o creerà, come nello scenario di offload) l'interfaccia del bundle per lo stesso client.

Errore comune: impossibile definire il nome utente per il nome dello stack comune (stackq) o password non corrispondente su tutti i membri dello stack.

Utilizzare il seguente comando:

debug vpdn l2f-error

Il messaggio seguente ha restituito:

L2F Tunnel authentication failed for stackq

In questo caso, correggere il nome utente e la password di ciascun membro dello stack.

Informazioni correlate

- Parte 1 del presente documento

- Funzioni PPP di accesso virtuale nel software Cisco IOS

- Informazioni sulla VPDN

- Supporto tecnico – Cisco Systems