Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Riepilogo comandi

Comandi show

Output di esempio

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Output di esempio

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce informazioni di configurazione per i router Cisco connessi back-to-back utilizzando l'incapsulamento Frame Relay (FR) con l'interfaccia di gestione locale (LMI) abilitata. I router sono collegati mediante apparecchiature di comunicazione dati (DCE) e un cavo seriale per apparecchiature terminali dati (DTE). Uno dei router è configurato per fungere da switch FR ibrido in risposta all'enq di stato LMI inviato dal secondo router. Il router collegato al cavo DCE deve fornire la funzione di clock.

In questa configurazione, il router1 fornisce l'orologio a 64 kbps (velocità di clock 6400). La configurazione back-to-back è utile negli ambienti di test. Questa configurazione è necessaria solo se si devono controllare i messaggi di debug LMI.

Per informazioni sul metodo più comune utilizzato per configurare i router back-to-back con l'incapsulamento RF, fare riferimento al frame relay back-to-back.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Una conoscenza di base della tecnologia e della configurazione Frame Relay sarebbe utile. Fare riferimento alla sezione Configurazione di Frame Relay di base

Componenti usati

Per implementare questa configurazione, sono necessari i seguenti componenti hardware e software:

- Software Cisco IOS® versione 10.0 o successive che supporta l'incapsulamento RF.

- Router con un'interfaccia che supporta l'incapsulamento FR.

Questa configurazione è stata sviluppata e testata utilizzando le versioni software e hardware riportate di seguito.

- Software Cisco IOS release 12.2(10b).

- Cisco serie 2500 Router.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Router 1

frame-relay switching

!--- Allows this router to function !--- as a Frame Relay switch.

!

interface Serial0

ip address 172.16.120.105 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.120 101 broadcast

!--- The data-link connection identifiers(DLCIs) !--- configured in the map statements must match.

clock rate 64000

frame-relay intf-type dce

!--- This command specifies the !--- interface to handle LMI like a !--- Frame Relay DCE device.

Router 2

Router 2

!

Interface Serial0

ip address 172.16.120.120 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.105 101 broadcast

!--- The DLCIs configured in the map !--- statements must match.

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Riepilogo comandi

Il router1 è configurato in modo da funzionare come switch Frame Relay ibrido e rispondere alle richieste LMI inviate dal router 2. Il comando globale frame-relay switching abilita la commutazione PVC (Permanent Virtual Circuit) sul router1. Il comando di interfaccia frame-relay intf-type dce consente al router1 di funzionare come switch connesso a un router. il comando no keepalive non è stato aggiunto ad alcun router. Non è necessaria alcuna configurazione speciale per il router2.

Per ulteriori informazioni su come configurare un router come switch DTE/DCE ibrido per, consultare l'esempio di configurazione in Hybrid Frame Relay Switching.

- frame-relay switching: consente la commutazione PVC su un dispositivo DCE FR o un'interfaccia da rete a rete.

- frame-relay intf-type dce - Configura il tipo di switch FR. Un router o un server di accesso funziona come uno switch collegato a un router.

Comandi show

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show frame-relay pvc: visualizza informazioni e statistiche sui PVC per le interfacce RF.

- show frame-relay lmi: visualizza le statistiche sull'LMI.

Output di esempio

Il comando show frame-relay pvc utilizzato per il router1 restituisce lo stato dei PVC e conferma che le istruzioni map sono configurate correttamente. Il router1 funziona come dispositivo DCE Frame Relay (switch FR).

se il dispositivo Cisco restituisce i risultati di un comando show frame-relay pvc, è possibile usare il comando per visualizzare potenziali problemi e correzioni. Da utilizzare , è necessario essere un cliente registrato, aver eseguito l'accesso e avere JavaScript abilitato.

È possibile utilizzare Output Interpreter per visualizzare i potenziali problemi e correggerli. Per utilizzare Output Interpreter, è necessario essere un cliente registrato, aver eseguito l'accesso e avere JavaScript abilitato.

Router1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 207           output pkts 239          in bytes 15223

out bytes 14062          dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 17        out bcast bytes 3264

PVC create time 00:11:32, last time PVC status changed 00:11:32

Router1#

L'output del comando show frame-relay lmi conferma il ruolo del router1 come dispositivo FR DCE (switch FR). L'output mostra il router1 che riceve le richieste di stato dal router2 e mostra anche il router1 che restituisce i messaggi di stato al router 2.

Se il dispositivo Cisco restituisce i risultati di un comando show frame-relay lmi, è possibile usare per visualizzare potenziali problemi e correzioni. Da utilizzare , è necessario essere un cliente registrato, aver eseguito l'accesso e avere JavaScript abilitato.

È possibile utilizzare Output Interpreter per visualizzare i potenziali problemi e correggerli. Per utilizzare Output Interpreter, è necessario essere un cliente registrato, aver eseguito l'accesso e avere JavaScript abilitato.

Router1#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 72               Num Status msgs Sent 71

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Router1#

L'output del comando show frame-relay pvc sul router2 conferma la sua funzione di dispositivo DTE Frame Relay e visualizza un PVC attivo.

Router2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 275           output pkts 239          in bytes 15760

out bytes 16794          dropped pkts 2           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 28        out bcast bytes 2294

PVC create time 00:14:36, last time PVC status changed 00:14:00

Router2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0   Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0  Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0  Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0  Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0  Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 38   Num Status msgs Rcvd 39

Num Update Status Rcvd 0  Num Status Timeouts 0

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug frame-relay lmi: visualizza le informazioni sui pacchetti LMI scambiati tra i router.

Output di esempio

Per visualizzare le richieste di informazioni sullo stato e le risposte relative al frame Relay, usare il comando debug frame-relay lmi.

Router1#debug frame-relay lmi

*Mar  5 20:36:45.863: Serial0(in): StEnq, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.863: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:45.867: KA IE 3, length 2, yourseq 20, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.867: Serial0(out): Status, myseq 19, yourseen 20, DCE up

*Mar  5 20:36:50.647: Serial1(in): StEnq, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.651: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:50.651: KA IE 3, length 2, yourseq 124, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.655: Serial1(out): Status, myseq 124, yourseen 124, DCE up

L'output del comando debug frame-relay lmi sul router2 visualizza la ricezione di rapporti di stato LMI parziali ogni dieci secondi. Il router1 invia rapporti completi sullo stato LMI al router2 ogni 60 secondi. Il comando debug frame-relay lmi visualizza le informazioni sui pacchetti LMI scambiati tra il router e il provider di servizi RF.

*Mar  1 00:08:12.607: Serial0(out): StEnq, myseq 25, yourseen 23, DTE up

*Mar  1 00:08:12.607: datagramstart = 0x400053C, datagramsize = 13

*Mar  1 00:08:12.611: FR encap = 0xFCF10309

*Mar  1 00:08:12.611: 00 75 01 01 00 03 02 19 17

*Mar  1 00:08:12.615:*Mar  1 00:08:12.683: Serial0(in): Status, myseq 25

*Mar  1 00:08:12.687: RT IE 1, length 1, type 0

*Mar  1 00:08:12.687: KA IE 3, length 2, yourseq 24, myseq 25

!--- A listing of configured DLCIs and their status is provided with every full LMI status update.

*Mar  1 00:08:12.691: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 101, status 0x2 , bw 0

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione Frame Relay

- Pagina di supporto per la tecnologia Frame Relay

- Supporto tecnico – Cisco Systems