Sommario

Introduzione

Metodi disponibili

Requisiti

Processo di rinnovo

Cisco (consigliato)

Manuale (PnP)

Problemi comuni

Mancata sincronizzazione temporale

Impossibile stabilire la connessione

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per rinnovare il certificato SD-WAN sui controller con il metodo Cisco o Manual.

Metodi disponibili

Sono disponibili quattro diverse opzioni per l'autorizzazione dei certificati dei controller.

- Cisco (consigliato) - Processo semi-automatizzato che utilizza il portale Plug and Play (PnP) di Cisco per firmare il CSR generato da vManage e scaricarlo e installarlo automaticamente.

- Manuale - Firma manuale del certificato tramite Cisco Plug and Play.

- Symantec - Firma manuale del certificato di terze parti tramite Symantec/Digicert.

- Certificato radice dell'organizzazione - Firma manuale del certificato tramite un'Autorità di certificazione (CA) radice privata.

In questo documento vengono descritti solo i passaggi per i metodi Cisco (consigliato) e Manual.

Attenzione: i certificati coperti da questo documento non sono correlati al certificato Web per vManage.

Requisiti

- Un PC/notebook.

- Un account Netadmin per l'interfaccia grafica di vManage e per ciascun controller (vManage, vSmart e vBond).

- Accesso al server CA.

- Per Cisco (scelta consigliata) o Manual, un account/password valida per il portale PnP.

- Per Cisco (scelta consigliata), vManage deve avere accesso a Internet.

- Tutti i controller necessitano di un server NTP valido e/o tutti devono avere la data e l'ora corrette.

- Comunicazione tra vBond e vSmart a vManage.

Nota: l'installazione del certificato in vManage non influisce sul control plane o sul data plane. Per il certificato nella vSmart, le connessioni dei controlli possono essere interessate. Il piano di controllo continua a funzionare grazie al timer corretto di OMP. Per eseguire una modifica del certificato, è necessario pianificare una finestra di manutenzione per l'attività.

Processo di rinnovo

Questa è una procedura di alto livello:

1. Identificare l'opzione Controller Certificate Authorization (Autorizzazione certificato controller) in uso nell'interfaccia GUI di vManage.

2. Generare un nuovo CSR tramite l'interfaccia grafica utente di vManage.

3. Crea un nuovo certificato.

4. Scaricare il certificato.

5. Installare il certificato.

Cisco (consigliato)

1. Passare a vManage > Administration > Settings > Certificate Authority Server.

- Verificare che sia selezionata l'opzione corretta.

- Selezionare la durata del certificato.

2. Scorrere verso il basso fino a Credenziali dello Smart Account e immettere un utente o una password validi. Le credenziali devono avere accesso allo Smart Account in cui è configurata la sovrapposizione SD-WAN, come mostrato nell'immagine.

3. Passare a vManage > Configuration > Certificates > Controllers.

- Selezionare i puntini di sospensione (...) sul controller (vBond, vSmart o vManage).

- Selezionare Genera CSR.

4. Per completare il processo sono necessari da cinque a venti minuti.

Verificare che l'installazione sia corretta nella GUI vManage > Configuration > Certificates > Controllers.

Manuale (PnP)

1. Passare a vManage > Administration > Settings > Certificate Authority Server

- Verificare che sia selezionata l'opzione corretta.

2. Passare a vManage > Configuration > Certificates > Controllers.

- Selezionare i puntini (...) sul controller (vBond, vSmart o vManage).

- Selezionare Genera CSR.

- Copiare e salvare tutto il testo in un file temporale.

3. Accedere al portale PnP, selezionare la sovrapposizione SD-WAN e passare ai certificati, come mostrato nell'immagine.

4. Nella sezione Certificati, fare clic su Genera un nuovo certificato e immettere tutte le informazioni.

- Nella richiesta di firma del certificato, immettere il CSR generato nel passaggio 2.

5. Fare clic su Submit (Invia) e su Done (Fine).

6. Dopo alcuni minuti, il certificato è pronto per il download.

- Scarica il file del certificato

- Accesso all'interfaccia grafica di vManage

- Selezionare installa certificato in vManage > Certificate > Controllers.

- Selezionare il certificato nella finestra pop.

Nota Se non è possibile visualizzare o selezionare il certificato, assicurarsi di scegliere Tutti i file in formato opzione. Se la casella Formato non è visibile, utilizzare un browser Web diverso.

7. Il certificato è stato installato.

Problemi comuni

Mancata sincronizzazione temporale

Sui controller ospitati nel cloud Cisco è configurato un server NTP.

Se l'NTP non è presente a causa di una modifica della configurazione, i controller possono avere orari diversi e ciò può interferire con l'installazione del certificato o con la generazione della CSR.

Verificare che i controller abbiano lo stesso tempo.

Impossibile stabilire la connessione

I controller SD-WAN devono essere raggiungibili tramite l'interfaccia configurata in VPN0.

Verificare che esista una comunicazione di livello 3 e 4.

Possiamo controllare i registri del controller tramite la console per ulteriori dettagli sul problema.