Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Descrizione del problema

Tecniche per determinare l'impostazione di impedenza della corrispondenza migliore

Metodo di sweep tono originale

THL Tone Sweep, metodo

Note aggiuntive

Contatta il supporto tecnico Cisco

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento mostra come eseguire dei test per determinare l'impostazione migliore dell'impedenza di corrispondenza per una porta voce analogica di Foreign Exchange Office (FXO), Foreign Exchange Station (FXS) o Direct Inward Dialing (DID). La porta voce si connette a un commutatore vocale, ad esempio un PBX (Private Branch Exchange), una società telefonica (telco) o un CO (central office). L'impostazione dell'impedenza per una porta voce consente di migliorare le prestazioni di cancellazione dell'eco (ECAN). È inoltre possibile ridurre eventuali problemi di qualità audio nel trunk.

Prerequisiti

Requisiti

I lettori di questo documento devono avere conoscenze di base di segnalazione vocale. Per ulteriori informazioni sulle tecniche di segnalazione vocale, fare riferimento a Segnalazione e controllo della rete voce.

Per ulteriori informazioni sulle schede di interfaccia voce (VIC), consultare i seguenti documenti:

- FXO VIC: informazioni sulle schede di interfaccia voce FXO (Foreign Exchange Office)

- FXS VIC: informazioni sulle schede di interfaccia voce FXS (Foreign Exchange Station)

- DID VIC—Informazioni sulle schede di interfaccia voce DID (Direct Inward Dial)

In questo documento si presume che il lettore abbia già una configurazione operativa del router vocale e che gli scenari di chiamata in entrata e in uscita funzionino come previsto.  Questo documento è basato sulla configurazione di un router voce analogico che già funziona. La procedura illustrata in questo documento regola le porte vocali analogiche per garantire una corrispondenza ottimale dell'impedenza alle linee telco.

Componenti usati

Il software Cisco IOS® versione 12.3(11)T e successive supporta le funzionalità di test descritte in questo documento. Nel documento vengono illustrate due diverse funzionalità di test correlate. Pertanto, il documento menziona solo le versioni software Cisco IOS necessarie.

L'hardware del router voce con supporto include:

- Famiglie di piattaforme Cisco 1751, 1760, 2600XM, 2691, 2800, 3640, 3660, 3700, 3800, IAD2430 e VG224

- Schede FXO, FXS e DID analogiche con supporto per queste piattaforme

Se il documento indica parti hardware specifiche, le versioni software applicabili sono quelle che supportano l'hardware specificato. Fare riferimento a questi documenti per le matrici di compatibilità hardware e software per i prodotti voce analogici FXO, FXS e DID:

- Informazioni sulle schede di interfaccia voce per Foreign Exchange Office (FXO)

- Informazioni sulle schede di interfaccia voce della stazione di cambio estera (FXS)

- Cisco Analog and Digital Extension Module per voce e fax ad alta densità

- Informazioni sui moduli di rete voce/fax analogici ad alta densità (NM-HDA)

- Informazioni sulle schede di interfaccia voce Direct Inward Dial (DID)

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware FXO, FXS e DID:

- VIC-2FXO, VIC-2FXS—Fare riferimento ai moduli di rete voce/fax per le schede tecniche dei router Cisco 2600/3600/3700.

- VIC-2DID - Consultare i data sheet relativi alla roadmap della documentazione VIC-2DID, la documentazione tecnica, le guide all'installazione dell'hardware e le guide alla risoluzione dei problemi.

- VIC-4FXS/DID—Fare riferimento al documento Cisco FXS/DID Analog Voice Interface data sheet a 4 porte ad alta densità.

- VIC2-2FXO, VIC2-4FXO e VIC2-2FXS—Fare riferimento ai moduli di rete voce/fax per le comunicazioni IP di Cisco serie 2600XM, 2691, 3600 e 3700 Voice Gateway Router.

- NM-HDA FXO e FXS: fare riferimento ai data sheet relativi alla documentazione di NM-HDA-4FXS, EM-HDA-8FXS e EM-HDA-4FXO.

- EVM-HD FXO, FXS e DID - Fare riferimento al modulo di estensione digitale e analogica ad alta densità Cisco per i dati voce e fax.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Descrizione del problema

Si supponga che la topologia di rete VoIP visualizzata in questa sezione consenta di approfondire la discussione tecnica. Il diagramma mostra un'interfaccia FXO per la rete PSTN (Public Switched Telephone Network). I problemi di qualità vocale generalmente si presentano nei gateway con interfacce FXO analogiche. I problemi sono spesso il risultato delle variazioni dell'impianto cablato in combinazione con l'ibrido. L'ibrido esegue la conversione da due a quattro fili. La porta voce può anche essere un'interfaccia DID per la PSTN perché la porta è anche un'interfaccia trunk a lungo raggio. Tuttavia, le interfacce FXO hanno una presenza più dominante nelle installazioni sul campo di voce analogica a lungo raggio. Le interfacce FXS, d'altra parte, offrono in genere una qualità del servizio accettabile. Le interfacce FXS di solito si connettono a cablaggi locali di breve distanza invece di chilometri di cavi telco, come è tipico delle interfacce FXO.

Dopo l'installazione e la configurazione di un router voce, gli utenti talvolta notano un comportamento di qualità audio diverso dall'esperienza con una rete voce TDM (Time-Division Multiplexing) tradizionale.  Le segnalazioni dei problemi audio possono includere disturbi da clic, fruscio, problemi di livello del volume audio, chop, audio unidirezionale o non direzionale o eco.  È possibile rilevare questi problemi sui router voce che utilizzano la connettività della porta voce digitale a uno switch voce o la connettività della porta voce analogica. In pratica, però, la connessione alla porta voce analogica causa più spesso reclami da parte degli utenti.  Nella maggior parte delle situazioni, è possibile eliminare i problemi di qualità vocale udibili se si conoscono correttamente le origini di tali problemi e la successiva ottimizzazione della rete vocale del pacchetto.  È possibile assegnare priorità ai pacchetti voce rispetto al traffico di dati. È possibile eliminare o ridurre la mancata corrispondenza della temporizzazione. È possibile regolare i livelli del segnale. Inoltre, nel caso delle porte vocali analogiche, è possibile ridurre considerevolmente l'eco e mitigare altri problemi se si abbina correttamente l'impedenza alle condizioni della linea telefonica.

La figura seguente evidenzia alcuni aspetti del funzionamento delle porte vocali Cisco FXO che influenzano la qualità vocale complessiva percepita dall'utente. In questo scenario, la chiamata è una chiamata VoIP tra un router voce Cisco e un dispositivo PSTN.  Questi fattori influiscono sulla qualità della voce:

- Le prestazioni del front-end analogico del VIC

La perdita ibrida trans (THL) e la perdita del percorso di ricezione sono parametri chiave. Le prestazioni variano a seconda della tecnologia VIC, della configurazione dell'impedenza delle porte, dell'impianto cablato e probabilmente del circuito della linea CO.

- Le impostazioni di guadagno in ingresso, attenuazione in uscita e impedenza della porta

- La funzione di eliminazione dell'eco, che include le prestazioni in caso di cancellazione, di rilevamento delle conversazioni doppie e l'algoritmo del processore non lineare (NLP)

- Livello di trasmissione fornito dal CO

La trattazione dettagliata di ogni aspetto problematico esula dall'ambito del presente documento. Tuttavia, notare che sull'interfaccia tra la porta voce Cisco FXO e l'impianto del cavo PSTN è un'impedenza che cerca di far corrispondere il canale come la PSTN lo presenta.

L'impianto cablato collegato all'interfaccia Cisco FXO presenta un'impedenza che è principalmente una funzione della lunghezza del cavo e del relativo manometro. L'impedenza è influenzata da aspetti secondari dell'impianto via cavo, che esulano tuttavia dall'ambito del presente documento. Questi aspetti includono il materiale dielettrico del cablaggio, la temperatura, il tono di torsione, le linee con indicatore misto, i rubinetti a ponte, l'impedenza di terminazione del CO, i ripetitori della frequenza della voce e le bobine di carico.

Una coppia di conduttori RJ-11 Tip e Ring è una linea di trasmissione molto semplice tra il vostro CO e la porta vocale sul router vocale Cisco. Sulla lunghezza della linea di trasmissione, avete un modello di resistenza distribuita, capacità distribuita e induttanza distribuita. Alla fine, dalla prospettiva della porta voce sul router voce Cisco, si sta accoppiando con un'interfaccia che è possibile modellare come un'impedenza Z composta da una resistenza reale R sommata a una reattanza a valori complessi dipendente dalla frequenza X:

Z(f) = R+j X(f) = √( R 2+X 2(f) ) e j artico( X ( f ) / R )

Nota:  f è la frequenza in hertz.

X(f) dipende dalla capacità e induttanza sulla linea ed è una funzione della frequenza f. Altre frequenze influiscono in modo diverso su ciascuna componente spettrale di una chiamata di banda vocale. La natura variabile di Z(f) causa questa differenza, sia con un cambiamento nella grandezza del segnale che nella fase.

Si desidera far corrispondere l'impostazione dell'impedenza della porta voce Z' con questa impedenza della linea di trasmissione aggregata Z.Si calcola il parametro di riflessione Rf , che indica quanto è buona la corrispondenza, con questa equazione:

Rf = ( Z - Z' ) / (Z + Z' )

Migliore è la corrispondenza, minore è la grandezza |Rf| tende verso lo zero. Inoltre, con una corrispondenza migliore, una minore quantità di segnale viene riflessa in entrambe le direzioni. Se si dispone di una corrispondenza perfetta, non si dispone di alcun segnale riflesso. Questo è quasi impossibile da ottenere su tutte le frequenze f, quindi c'è sempre qualche mancata corrispondenza. Pertanto, c'è sempre un riflesso dell'energia del discorso, che può causare una certa eco. Le implementazioni FXO analogiche di Cisco hanno una selezione finita di impostazioni di impedenza. Non ci si può aspettare che qualsiasi impostazione corrisponda esattamente all'impedenza della linea telco. Tuttavia, è possibile configurare il sistema in modo che l'impedenza corrisponda meglio alle proprie esigenze. Questa impostazione offre le migliori prestazioni ibride. La corrispondenza migliore è un'impostazione che fornisce entrambi i parametri seguenti:

- Il valore più alto di THL, ossia la quantità minore di eco ibrida

- Perdita ricezione minima, ovvero il livello di ricezione più alto

Inoltre, è possibile identificare nessuna corrispondenza ottimale quando i risultati delle prestazioni ibride sono diversi o pressoché uguali. In queste condizioni, è possibile usare i test di ascolto e i confronti della qualità della voce per scegliere l'impostazione dell'impedenza dell'interfaccia Cisco FXO.

Per ulteriori dettagli sulla teoria della linea di trasmissione, fare riferimento a Descrizione della teoria della linea di trasmissione .

Nella maggior parte dei casi, non è possibile determinare l'impostazione dell'impedenza della porta voce di Cisco più adatta dai test empirici.  Alcune impostazioni di impedenza sono disponibili nelle porte voce Cisco analog FXO, FXS e DID:

Opzioni di impedenza della porta voce analogica FXO/DID (software Cisco IOS versione 12.4(1))

Opzioni di impedenza della porta voce analogica FXS (software Cisco IOS versione 12.4(1))

Router(config)# voice-port 0/1/0

Router(config-voiceport)# impedance ?

600c      600 Ohms complex

600r      600 Ohms real

900c      900 Ohms complex

900r      900 ohms real

complex1  220 ohms + (820 ohms || 115nF)

complex2  270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex3  370 ohms + (620 ohms || 310nF)

complex4  600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex5  320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft

complex6  600r, line = 350 + (1000 || 210nF)

Router(config-voiceport)# impedance

Router(config)# voice-port 1/0/0

Router(config-voiceport)# impedance ?

600c      600 Ohms complex

600r      600 Ohms real

900c      900 Ohms complex

900r      900 ohms real

complex1  220 ohms + (820 ohms || 115nF)

complex2  270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex3  370 ohms + (620 ohms || 310nF)

complex4  600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF))

complex5  320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft

complex6  600r, line = 350 + (1000 || 210nF)

Router(config-voiceport)# impedance

I valori di impedenza disponibili nelle porte vocali Cisco analogiche FXO, FXS e DID sono 600r, 600c, 900c, complex1, complex2, complex3, complex4, complex5 e complex6. Quando si imposta uno di questi valori, si cerca di far corrispondere la linea telco il più possibile. Scegliere una delle opzioni seguenti:

- Impostazioni completamente resistive

- Un'impedenza che è per lo più resistente

- Un'impedenza che è principalmente reattiva

Scegli quello che sembra funzionare meglio per ridurre i riflessi sulla linea.

Le opzioni di impedenza complex4 e complex6 sono reti di compromesso proposte dallo standard EIA RS-464.  Queste reti hanno caratteristiche di prestazioni abbastanza costanti su un'ampia gamma di lunghezze di loop telco con un'impedenza di uscita di 600 ohm.  L'impedenza option complex5 è una configurazione ottimizzata per 26 metri di cablaggio AWG (American Wire Gage). L'opzione complex5 consente di modificare l'impedenza di uscita in modo che sia più simile alla linea.

Utilizzare i seguenti suggerimenti come linee guida generali:

- Da 0 a 5.000 piedi (0 to 5.000 piedi) - Utilizzate 600r, o abbinate l'impostazione dell'impedenza della porta voce alle specifiche di impedenza dell'apparecchiatura peer.

In Nord America, ad esempio, la classificazione di impedenza tipica di una porta trunk analogica CO o PBX è 600r. Ma in altre parti del mondo, l'impedenza può essere di 900c.

- Da 5.000 a 10.000 piedi - Utilizzare complex4.

- Da 30.000 a 15.000 piedi (10.000 a 15.000 piedi) - Utilizzare complesso5 o complesso6.

Le impostazioni complex4 e complex6 hanno una perdita di trasferimento di energia leggermente inferiore rispetto a complex5. Se è necessario valutare problemi a livello di segnale, scegliere l'impostazione complex6 anziché complex5.

Tecniche per determinare l'impostazione di impedenza della corrispondenza migliore

Nel software Cisco IOS versione 12.3(11)T sono stati introdotti strumenti che è possibile applicare in modo metodologico per verificare l'impostazione migliore dell'impedenza di una porta voce analogica.  Nelle versioni precedenti al software Cisco IOS versione 12.3(11)T, i test empirici in genere determinano la scelta dell'impostazione dell'impedenza. Questi test empirici coinvolgono il metodo prova-errore, che può essere frustrante e incoerente.  L'utente finale e un tecnico del supporto tecnico Cisco in genere hanno eseguito il test su un bridge di conferenza. Hanno lavorato durante una finestra di manutenzione per diverse ore.  Con i nuovi strumenti di test del software Cisco IOS versione 12.3(11)T e successive, l'utente finale può completare in modo indipendente questa sintonizzazione dell'impedenza della porta voce in breve tempo. L'utente finale deve contattare il supporto tecnico Cisco solo quando il problema persiste.  I due strumenti di test discussi in questo documento sono:

Funzionalità di test

Piattaforme

Disponibilità del software Cisco IOS

Sweep tono originale (Original Tone Sweep) - modifiche manuali dell'impedenza

test voice port X/Y/Z inject-tone

local sweep 200 0 0

Nota: questo comando deve essere su una riga.

1751, 1760, 2600XM, 2691, 2800, 3640, 3660, 3700, 3800, IAD2430, VG224

Software Cisco IOS release 12.3(11)T, 12.3(14)T, 12.4(1)

THL Tone Sweep - Modifiche automatiche dell'impedenza

test voice port X/Y/Z thl-sweep verbose

1751, 1760 (*)

Software Cisco IOS release 12.3(14)T6, 12.4(3b), 12.4(5a), 12.4(7), 12.4(2)T3, 12.4(4)T1, 12.4(6)T

2600XM, 2691, 2800, 3640, 3660, 3700, 3800

Software Cisco IOS release 12.3(11)T6, 12.3(14)T3, 12.4(1)

IAD2430, VG224

Software Cisco IOS release 12.4(7), 12.4(6)T

(*) Per le note importanti sul supporto della funzione THL Tone Sweep sulle piattaforme voce Cisco 1751 e 1760, vedere la sezione Note aggiuntive di questo documento.

Entrambi i metodi di test prevedono il posizionamento di chiamate di test attraverso la porta voce FXO, FXS o DID analogica tra un utente sulla rete IP e un altro. Il test effettua l'ingresso di toni di prova di intensità e frequenza note nella porta analogica.  Quindi, il test controlla il segnale di ritorno e tabula l'ERL (Echo Return Loss) per fornire un profilo di canale di ERL rispetto alla frequenza.  Un valore ERL più alto in ogni dato punto di frequenza è migliore.  Il profilo del canale deve mostrare buoni livelli ERL a basse frequenze e nella banda vocale. I livelli ERL iniziano quindi a rastremarsi a frequenze più alte.  Questo test viene eseguito per ciascuna impostazione di impedenza disponibile. Il test seleziona l'impostazione che fornisce il miglior profilo di canale come miglior impedenza di corrispondenza per quella porta voce e quella linea telco.  Per entrambe le caratteristiche di prova, il valore che indica l'idoneità del profilo di canale è la media aritmetica degli ERL su tutte le frequenze testate per una singola impostazione di impedenza.  Questa formula illustra:

ERLavg = (ERL_1 + ERL_2 + ... + ERLN ) / N

Nota: ERLi = ERL misurato alla iesima frequenza. N è il numero totale di frequenze testate.

L'impedenza di corrispondenza migliore per la porta voce è l'impostazione dell'impedenza che produce il valore più alto di ERLavg.

Metodo di sweep tono originale

Nel software Cisco IOS versione 12.3(11)T è stato introdotto il metodo Original Tone Sweep per determinare l'impedenza migliore. Il metodo è disponibile anche nel software Cisco IOS versione 12.3(14)T, 12.4(1) e successive.  Il metodo richiede un certo lavoro manuale da parte del tester per completare la serie di test del tono.  In particolare, è necessario modificare manualmente l'impostazione dell'impedenza sotto la porta voce per ogni nuova batteria di test del tono. Per rendere effettiva la modifica, usare i comandi shutdown e no shutdown sulla porta voce a livello amministrativo. Quindi, si effettua una nuova chiamata di prova dalla porta vocale FXO/FXS/DID ed eseguire nuovamente la batteria dei test del tono.  Il processo viene ripetuto per ogni impostazione di impedenza diversa consentita dalla porta voce.

Di seguito sono riportati i passaggi da completare:

1. Disabilitare ECAN sotto la porta vocale interessata.Importante:

Eseguire il comando no echo-cancel enable.

Nota: accertarsi di usare il comando shutdown e il comando no shutdown sulla porta voce per rendere effettiva la modifica.

2. Effettuare una chiamata al porto vocale FXS/FXO interessato.

Utilizzare il comando show voice call summary per verificare la connessione della chiamata.

Nota: l'entità in uscita nella PSTN o sul lato PBX della porta voce deve essere una "terminazione silenziosa". Se necessario, disattivare il telefono in modo che non sia una fonte di audio.

3. Eseguire il test di ridimensionamento del tono per questa porta voce.

4. Calcolare il valore di ERLavg per questa impostazione di impedenza.

5. Modificare l'impostazione dell'impedenza sotto la porta voce desiderata.

Nota: accertarsi di usare il comando shutdown e il comando no shutdown sulla porta voce per rendere effettiva la modifica.

6. Ripetere i punti da 2 a 5 fino a esaurire tutte le possibili impostazioni di impedenza sotto la porta voce interessata.

7. Esaminate la vostra raccolta di ERLavg per trovare il valore più alto.

L'impostazione dell'impedenza a cui corrisponde questo valore è l'impedenza di corrispondenza migliore sotto la porta vocale di interesse.

Di seguito è riportato un esempio di sweep in azione per due impostazioni di impedenza, complex1 e complex2:

CME1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CME1(config)#voice-port 1/0/3

CME1(config-voiceport)#no echo-cancel enable

CME1(config-voiceport)#impedance complex1

CME1(config-voiceport)#shutdown

CME1(config-voiceport)#no shutdown

CME1(config-voiceport)#end

<PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3>

CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

104        26        -7              -33

304        19        -7              -26

504        17        -8              -25

704        19        -8              -27

904        19        -8              -27

1104       20        -8              -28

1304       21        -8              -29

1504       21        -8              -29

1704       22        -8              -30

1904       21        -8              -29

2104       22        -8              -30

2304       22        -8              -30

2504       22        -8              -30

2704       22        -8              -30

2904       22        -8              -30

3104       22        -8              -30

3304       22        -8              -30

3404       22        -8              -30

CME1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CME1(config)#voice-port 1/0/3

CME1(config-voiceport)#impedance complex2

CME1(config-voiceport)#shutdown

CME1(config-voiceport)#no shutdown

CME1(config-voiceport)#end

<PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3>

CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

104        26        -7              -33

304        19        -7              -26

504        17        -8              -25

704        19        -8              -27

904        19        -8              -27

1104       19        -8              -27

1304       20        -8              -28

1504       20        -8              -28

1704       20        -8              -28

1904       20        -8              -28

2104       20        -8              -28

2304       20        -8              -28

2504       20        -8              -28

2704       20        -8              -28

2904       20        -8              -28

3104       19        -8              -27

3304       19        -8              -27

3404       19        -8              -27

In questo esempio, le medie di ERL sono:

- Per i complessi1—(26 + 19 + 17 + ... + 22) / 18 = 21,16

- Per il complesso2—(26 + 19 + 17 + ... + 19) / 18 = 19,77

Scegliete complex1 come miglior impedenza di corrispondenza perché complex1 ha il valore più alto per la media ERL di 21,16.

Questo metodo Original Tone Sweep per determinare l'impostazione di impedenza migliore corrispondenza può essere ingombrante. Il metodo è particolarmente complicato in un ambiente di produzione live in cui altre parti competono per l'utilizzo della stessa porta vocale che si desidera utilizzare come porta di riferimento per i test. Con questo metodo, è necessario effettuare più chiamate sulla stessa porta voce a un punto di "terminazione silenziosa" nella PSTN. È necessario modificare manualmente le impostazioni di impedenza tra ogni insieme di test. Se durante una chiamata di produzione la porta vocale di destinazione viene occupata prima che sia possibile iniziare il test di sweep successivo, è probabile che l'utente senta l'eco. L'eco si verifica perché ECAN è stato disabilitato sulla porta voce.  Nonostante questi inconvenienti, questo metodo di test è superiore al metodo prova-errore che ha preceduto questa funzionalità.

THL Tone Sweep, metodo

Per semplificare le procedure amministrative del metodo Original Tone Sweep, il software Cisco IOS versione 12.3(11)T6, 12.3(14)T3 e 12.4(1) ha introdotto il metodo di prova THL Tone Sweep per le piattaforme Cisco 2600XM, 2691, 2800, 3640, 3660, 3700 e 3800 Voice Router. Questa funzionalità è stata successivamente estesa alle piattaforme Cisco 1751 e 1760 nel software Cisco IOS versione 12.3(14)T6, 12.4(3b), 12.4(5a), 12.4(7), 12.4(2)T3, 12.4(4)T1 e 12.4(6)T, nonché alle piattaforme Cisco IAD2430 e VG224 nelle versioni 12.4(7) e 12.4(6)T. Questa funzione di test consente la valutazione di tutte le impedenze disponibili per una singola chiamata di test a un punto di terminazione silenzioso nella rete PSTN. non è necessario disabilitare manualmente ECAN sulla porta voce sottoposta a test. La funzione di test cambia automaticamente le impedenze del tester. La funzione di prova calcola la media aritmetica di ERL e riporta la media per ciascun profilo di canale a ciascuna impostazione di impedenza. Quindi, alla fine del test, la funzione specifica l'impostazione di impedenza migliore corrispondenza. Questa funzionalità di test è semplice da utilizzare e richiede una supervisione minima.

Di seguito sono riportati i passaggi da completare:

1. Effettuare una chiamata sul canale vocale FXS/FXO/DID di interesse.

Utilizzare il comando show voice call summary per verificare la connessione della chiamata.

Nota: l'entità in uscita nella PSTN o sul lato PBX della porta voce deve essere una "terminazione silenziosa". Se necessario, disattivare il telefono in modo che non sia una fonte di audio.

2. Eseguire il test di ridimensionamento del tono per questa porta voce.

La funzione di prova THL Sweep calcola automaticamente il valore di ERLavg per ciascuna impostazione di impedenza. La funzione riporta l'impostazione che produce il valore massimo di ERLavg al termine del test.  Questa è l'impostazione migliore di impedenza di corrispondenza da utilizzare sotto la porta voce di interesse.

Di seguito è riportato un esempio della sweep THL in azione:

SL-C2851-MA#< NOW RUNNING THL-SWEEP >

^

% Invalid input detected at '^' marker.

SL-C2851-MA#

SL-C2851-MA#test voice port 2/0/13 thl-sweep verbose

Original impedance complex5. Input signal level=-48dBm

testing 600r...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        9         -3              -12

554        10        -3              -13

754        11        -3              -14

954        11        -3              -14

1154       11        -3              -14

1354       11        -3              -14

1554       11        -3              -14

1754       11        -3              -14

1954       10        -3              -13

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       9         -3              -12

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 600r. ERL=9

testing 900r...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        11        -3              -14

554        12        -3              -15

754        12        -3              -15

954        12        -3              -15

1154       12        -3              -15

1354       12        -3              -15

1554       12        -3              -15

1754       11        -3              -14

1954       11        -3              -14

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       7         -3              -10

2754       7         -3              -10

2954       8         -3              -11

3154       7         -3              -10

3354       5         -3              -8

testing complete for 900r. ERL=10

testing 900c...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        13        -3              -16

554        14        -3              -17

754        14        -3              -17

954        14        -3              -17

1154       14        -3              -17

1354       13        -3              -16

1554       13        -3              -16

1754       12        -3              -15

1954       11        -3              -14

2154       10        -3              -13

2354       9         -3              -12

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       8         -3              -11

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 900c. ERL=11

testing complex1...... Input Signal level=-49dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        17        -3              -20

754        19        -3              -22

954        21        -3              -24

1154       22        -3              -25

1354       22        -3              -25

1554       22        -3              -25

1754       20        -3              -23

1954       19        -3              -22

2154       17        -3              -20

2354       16        -3              -19

2554       16        -3              -19

2754       17        -3              -20

2954       18        -3              -21

3154       15        -3              -18

3354       13        -3              -16

testing complete for complex1. ERL=18

testing complex2...... Input Signal level=-51dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        17        -3              -20

754        19        -3              -22

954        20        -3              -23

1154       21        -3              -24

1354       20        -3              -23

1554       20        -3              -23

1754       18        -3              -21

1954       17        -3              -20

2154       15        -3              -18

2354       14        -3              -17

2554       14        -3              -17

2754       15        -3              -18

2954       16        -3              -19

3154       13        -3              -16

3354       11        -3              -14

testing complete for complex2. ERL=17

testing 600c...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        10        -3              -13

554        10        -3              -13

754        11        -3              -14

954        11        -3              -14

1154       11        -3              -14

1354       11        -3              -14

1554       11        -3              -14

1754       11        -3              -14

1954       10        -3              -13

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       9         -3              -12

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 600c. ERL=10

testing complex4...... Input Signal level=-52dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        15        -3              -18

554        17        -3              -20

754        18        -3              -21

954        19        -3              -22

1154       19        -3              -22

1354       19        -3              -22

1554       18        -3              -21

1754       17        -3              -20

1954       15        -3              -18

2154       14        -3              -17

2354       12        -3              -15

2554       12        -3              -15

2754       12        -3              -15

2954       12        -3              -15

3154       10        -3              -13

3354       8         -3              -11

testing complete for complex4. ERL=15

testing complex5...... Input Signal level=-51dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        32        -3              -35

554        31        -3              -34

754        28        -3              -31

954        26        -3              -29

1154       24        -3              -27

1354       23        -3              -26

1554       21        -3              -24

1754       19        -3              -22

1954       18        -3              -21

2154       16        -3              -19

2354       16        -3              -19

2554       15        -3              -18

2754       16        -3              -19

2954       16        -3              -19

3154       14        -3              -17

3354       11        -3              -14

testing complete for complex5. ERL=20

testing complex3...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        15        -3              -18

754        16        -3              -19

954        16        -3              -19

1154       16        -3              -19

1354       15        -3              -18

1554       14        -3              -17

1754       14        -3              -17

1954       13        -3              -16

2154       12        -3              -15

2354       11        -3              -14

2554       11        -3              -14

2754       11        -3              -14

2954       11        -3              -14

3154       10        -3              -13

3354       8         -3              -11

testing complete for complex3. ERL=13

testing complex6...... Input Signal level=-52dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        19        -3              -22

554        22        -3              -25

754        24        -3              -27

954        24        -3              -27

1154       21        -3              -24

1354       20        -3              -23

1554       18        -3              -21

1754       16        -3              -19

1954       14        -3              -17

2154       12        -3              -15

2354       11        -3              -14

2554       11        -3              -14

2754       11        -3              -14

2954       11        -3              -14

3154       10        -3              -13

3354       7         -3              -10

testing complete for complex6. ERL=16

Recommended impedance(s) complex5

SL-C2851-MA#

La funzione THL Tone Sweep è un meccanismo di prova molto più semplice da applicare in pratica.

Note aggiuntive

A differenza di un metodo di prova ed errore, i metodi di prova Original Tone Sweep e THL Tone Sweep forniscono un mezzo coerente per valutare la validità di una particolare impostazione di impedenza quando viene utilizzata con il canale telco.  Durante l'esecuzione dei test, tenere presente quanto segue:

- Mantenere la metodologia di test il più coerente possibile.

Se si utilizza il metodo Original Tone Sweep, utilizzare la stessa parte della "terminazione silenziosa" nella PSTN per ogni set di sweep di tono a ogni impostazione di impedenza.  In questo modo, il percorso tra la porta voce e il punto di terminazione rimane invariato.

- Sui router voce con molte porte voce FXO/FXS analogiche, non è necessario applicare i test di sweep del tono a ogni porta voce.

In caso di scarsità di tempo, è possibile provare una singola porta voce e utilizzare il risultato come rappresentativo del comportamento di tutte le porte voce dello stesso provider di servizi di telecomunicazione.  Nella maggior parte dei casi, questa ipotesi è corretta perché il percorso del cablaggio è probabilmente lo stesso per tutte le porte. Per ottenere risultati ottimali, tuttavia, ogni porta voce deve essere testata e sintonizzata singolarmente.

- Dopo aver selezionato l'impostazione migliore dell'impedenza della corrispondenza, regolare ulteriormente le porte voce come necessario per eliminare eventuali problemi audio residui.

Molto probabilmente, in questo caso, è necessario regolare le impostazioni di guadagno di input e attenuazione di output.

- L'impostazione migliore dell'impedenza della porta vocale si applica alla direzione dal router vocale Cisco verso la PSTN.

Dopo aver impostato l'impedenza della porta vocale più adatta, non vi è alcuna garanzia che le prestazioni ERL del canale dalla prospettiva della PSTN verso il router voce Cisco siano simmetriche e forniscano il profilo ERL più alto possibile in questa direzione.  Misurare la qualità complessiva della voce in entrambe le direzioni e decidere se regolare ulteriormente i parametri della porta voce. Se necessario, rivolgersi al supporto tecnico Cisco. Nella maggior parte dei casi, la percezione qualitativa della qualità della voce rappresenta un notevole miglioramento dopo aver impostato l'impedenza della porta voce sul valore più appropriato. Gli utenti del campo hanno segnalato questo miglioramento.

- Le piattaforme Cisco 1751 e 1760 Voice Router usano i prodotti scheda DSP PVDM-256K-4, PVDM-256K-8, PVDM-256K-12, PVDM-256K-16 e PVDM-256K-20 per i segnali vocali e i supporti. Queste schede PVDM-256K-* utilizzano Texas Instruments C549 DSP. A causa dei limiti del firmware DSP e della potenza di elaborazione quando si utilizza la modalità Codec (MC) a media complessità, la funzione THL Sweep sulle piattaforme 1751/1760 Voice Router funziona in modo affidabile solo quando i DSP sono impostati per la modalità High-Complexity (HC). Per impostazione predefinita, le schede di interfaccia voce (VIC) a 2 porte, quali VIC-2FXS, VIC2-2FXS, VIC-2FXO, VIC2-2FXO, VIC-2E/M, VIC2-2E/M e VIC-2DID, sono assegnate a un singolo DSP C549 in modalità HC per le risorse di segnalazione e multimediali. D'altra parte, i VIC a 4 porte come VIC2-4FXO e VIC-4FXS/DID sono assegnati a un singolo DSP C549 in modalità MC per ottimizzare l'uso delle risorse DSP disponibili. Di conseguenza, la funzione THL Sweep sullo switch 1751/1760 spesso non riesce quando viene applicata ai VCI a 4 porte e questo errore potrebbe essere potenzialmente visibile:

1751GW#test voice port 2/0 thl-sweep verbose

Original impedance 600r. Input signal level=-44dBm

Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real.

testing 600r...... Input Signal level=-44dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

ERL very low. set_impedance to 600r failed !!!.

Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real.

È necessario configurare VIC a 4 porte per funzionare in modalità HC, se esistono sufficienti risorse DSP sulla 1751/1760, in modo che la funzione THL Sweep possa funzionare in modo affidabile e produrre i risultati desiderati. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di complessità del codec DSP sulle piattaforme voce della serie Cisco 1700, fare riferimento a Risoluzione dei problemi relativi alle schede di interfaccia voce non riconosciute sui router Cisco 1750, 1751 e 1760.

Contatta il supporto tecnico Cisco

Se sono state completate tutte le procedure di risoluzione dei problemi descritte in questo documento e si richiede ulteriore assistenza o si hanno domande, contattare il supporto tecnico Cisco. Utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Apri una richiesta di servizio su Cisco.com (solo utenti registrati)

- Tramite e-mail

- Per telefono

Informazioni correlate

- Matrice di compatibilità hardware voce (Cisco 17/26/28/36/37/38xx, VG200, Catalyst 4500/4000, Catalyst 6xxx)

- IP Communications Voice/Fax Network Module

- Modulo di estensione analogico ad alta densità (FXS/DID/FXO) e digitale (BRI) per voce/fax (EVM-HD)

- Cisco High Density Analog Voice and Fax Network Module

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems