Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione Pinout

Opzione Nortel 11 PBX

Pinout VIC-2E&M

Informazioni correlate

Introduzione

Si tratta delle spine di cavo E&M utilizzate per collegare una scheda di interfaccia voce E&M (VIC) Cisco 1700/2600/3600/3700 a un trunk E&M Nortel PBX Option 11.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione Pinout

Affinché le spine dei cavi E&M funzionino, il cavo Nortel PBX 25 pair Wire Amphenol deve essere perforato con lo schema di punzonatura standard Nortel PBX E&M come mostrato in questo elenco.

Cavi: 5 coppie a un gruppo:

- Bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone, bianco-ardesia (grigio)

- Red-b, R-O, R-G, R-B, R-S

- B-B, B-O, B-G, B-B, B-S

- Giallo-b, Y-O, Y-G, Y-B, Y-S

- Violet-b, V-O, V-G, V-B, V-S

Opzione Nortel 11 PBX

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

Pinout VIC-2E&M

La scheda di interfaccia voce E&M utilizza un connettore RJ48S. Il pinout dipende dal tipo di PBX e dalla connessione. Nella figura viene illustrato il modello di cablaggio per questo connettore e vengono elencate le configurazioni tipiche.

Cablaggio RJ48S

Nota: i pin non utilizzati non devono essere collegati.

&Fissa

Funzionamento a due fili, tipo

Funzionamento a quattro fili, tipo

Pin

Segnale

Descrizione

1

2

3

5

1

2

3

5

1

SB

- batteria di segnalazione 48 V

-

SB

SB

-

-

SB

SB

-

2

M-lead

Ingresso di segnalazione

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

Anello, ingresso audio

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R o R1

Anello, ingresso/uscita audio o uscita

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T o T1

Suggerimento, ingresso/uscita audio

T

T

T

T

T1

T1

T1

T1

6

T

Suggerimento, ingresso audio

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E-lead

Uscita di segnalazione

S

S

S

S

S

S

S

S

8

SG

Segnalazione ritorno a terra

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

Nota: la segnalazione Nortel Option11C PBX E&M Type I corrisponde alla segnalazione Cisco 3640 (o qualsiasi altro gateway Cisco IOS) Type V. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Nortel PBX e Cisco Gateway, consultare il documento sull'interoperabilità del gateway Cisco serie 3640-PBX: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX con segnalazione E&M analogica.

Informazioni correlate

- Panoramica dei segnali E&M analogici

- Comprensione e risoluzione dei problemi relativi ai tipi di interfaccia E&M analogica e alle modalità di cablaggio

- Comprensione e risoluzione dei problemi relativi alla segnalazione di supervisione della composizione analogica di E&M Start

- Cisco serie 3640 Gateway-PBX Interoperabilità: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX con segnalazione E&M analogica

- Informazioni sui moduli di rete voce

- Informazioni sulle schede di interfaccia voce E&M

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Supporto tecnico – Cisco Systems