Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Processo di chiamata

Configurazioni

Verifica

Verifica per router Raleigh 5300A

Verifica per Raleigh 3640A Router

Verifica per San Jose 5300A Router

Verifica per San Jose 3640A Router

Informazioni chiamata Gatekeeper

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come configurare e verificare una rete VoIP con un gatekeeper.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Cisco IOS® versione 12.1(1)

- Router Cisco AS5300 e Cisco 3640

Nota: è necessario caricare il set di funzionalità di Cisco IOS -x- per la funzionalità gatekeeper su tutte le piattaforme Cisco.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Un gatekeeper è un'entità H.323 presente su una LAN che fornisce la conversione degli indirizzi e il controllo dell'accesso alla LAN per i terminali e i gateway H.323. Il gatekeeper può fornire altri servizi ai terminali e ai gateway H.323, quali la gestione della larghezza di banda e la posizione dei gateway. Un gatekeeper mantiene un registro dei dispositivi nella rete multimediale. I dispositivi si registrano con il gatekeeper all'avvio e richiedono l'ammissione a una chiamata dal gatekeeper.

La configurazione gatekeeper può essere utilizzata in questo documento per i seguenti scopi:

- Per scalare un'implementazione VoIP in cui sono stati installati più gateway e dispositivi terminali

Questa configurazione permette di apportare le modifiche in un punto centrale, il gatekeeper.

- Controllare il controllo di ammissione di chiamata (CAC) per limitare il numero di chiamate in rete

- Per implementare l'utilizzo di un proxy in rete per gestire le chiamate VoIP separatamente dal traffico dati

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questa rete è una topologia semplice con due gateway Cisco AS5300. Una porta si trova a San Jose, l'altra a Raleigh. In ciascun sito è presente una configurazione gatekeeper su Cisco 3640. Nella topologia illustrata in questa sezione, un gatekeeper non è realmente necessario per effettuare semplici chiamate VoIP tra i due gateway. Ma il diagramma include un gatekeeper per mostrare come appare la configurazione completa.

Le configurazioni Gatekeeper Cisco per questa topologia differiscono da un'implementazione VoIP standard per i seguenti aspetti:

- Ogni gateway per la configurazione del gateway viene registrato con il gatekeeper locale con l'uso dei comandi dell'interfaccia voip del gateway h323. In questo caso, i gateway sono AS5300 e il gatekeeper è 3640.

- La destinazione della sessione nel comando dial-peer voice 2 voip punta a Registration, Admission, and Status (RAS) anziché all'indirizzo ipv4:ip appropriato. RAS esegue le seguenti attività:

- Definisce la posizione di registrazione del gateway con il gatekeeper

- Invia richieste di ammissione per ogni chiamata

- Esegue il polling di informazioni sullo stato per le chiamate

Nella rete H.323, si ha un gatekeeper primario per zona. Il gatekeeper può controllare più gateway o terminare i dispositivi H.323 nella zona. Nella configurazione illustrata in questa sezione, una chiamata viene indirizzata alla zona e al gatekeeper appropriati. Quindi, il gatekeeper risponde alla richiesta di chiamata con l'indirizzo IP del gateway registrato con il prefisso tecnologico (tech-prefix) che corrisponde al numero chiamato.

Processo di chiamata

Questi passaggi spiegano come funziona il processo gatekeeper. Un telefono sul lato di Raleigh chiama un telefono sul lato di San Jose:

1. Raleigh 5300A riceve una chiamata dal PBX a 408556400, un telefono che si connette al PBX di San Jose.

Questo numero corrisponde al numero sotto il dial-peer voice 2 voip e ha anche un prefisso tecnologico di 408#.

2. La richiesta di ammissione al gatekeeper di Raleigh, Raleigh 3640A, include il prefisso tecnologico e il numero chiamato nel formato 408#4085556400.

Lo switch 408556400 corrisponde al comando zone prefix di 408.......

3. Il gatekeeper di Raleigh invia una richiesta di posizione al gatekeeper di San Jose, San Jose 3640A.

4. Poiché la configurazione del gatekeeper San Jose contiene San Jose 5300A con un prefisso tecnologico di 408#, il gatekeeper San Jose risponde al gatekeeper Raleigh con l'indirizzo IP San Jose 5300.

5. Questo indirizzo IP viene inoltrato a Raleigh 5300A tramite una conferma di ammissione (ACF).

6. Raleigh 5300A apre una normale chiamata H.323 con San Jose 5300A.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Raleigh 5300A

- Raleigh 3640A

- San Jose 5300A

- San Jose 3640A

Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:38 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:39 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

clock calendar–valid

ip subnet–zero

!

isdn switch–type primary–5ess

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri–group timeslots 1–24

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:D

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 9195552001

destination–pattern 919#9195552...

direct–inward–dial

port 0:D

prefix 919

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 4085556400

tech–prefix 408#

session target ras

!

num–exp 6... 4085556...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

ip mroute–cache

isdn switch–type primary–5ess

isdn incoming–voice modem

fair–queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.120.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id RALgk1 ipaddr 172.16.120.1 1718

h323–gateway voip h323–id RAL5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 919#

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line 1 48

transport output lat pad telnet rlogin udptn v120 lapb–ta

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179850

ntp server 172.16.110.10

end

Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh3640A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.120.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

no fair–queue

!

interface TokenRing1/0

no ip address

shutdown

ring–speed 16

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

!

gatekeeper

zone local RALgk1 cisco.com

zone remote SJgk1 cisco.com 172.16.110.1 1719

zone prefix SJgk1 408.......

gw–type–prefix 408#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179864

ntp server 172.16.110.10

end

San Jose 5300A

SanJose5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:49 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:50 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

ds0–group 1 timeslots 1–4 type e&m–immediate–start

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:1

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 4085556001

destination–pattern 408#4085556...

direct–inward–dial

port 0:1

prefix 6

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 9195552...

tech–prefix 919#

session target ras

!

num–exp 2... 9195552...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.110.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id SJgk1 ipaddr 172.16.110.1 1718

h323–gateway voip h323–id SJ5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 408#

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179892

ntp server 172.16.110.10

end

San Jose 3640A

SanJose3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! NVRAM config last updated at 00:05:33 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose3640A

!

boot system flash c3640–ix–mz.120–7.T

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.110.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

shutdown

no fair–queue

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

tftp–server flash:c3640–ix–mz.121–1.bin

!

gatekeeper

zone local SJgk1 cisco.com

zone remote RALgk1 cisco.com 172.16.120.1 1719

zone prefix RALgk1 919.......

gw–type–prefix 919#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp server 172.16.110.10

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show debug: visualizza i comandi di debug abilitati

- undebug all: disattiva tutti i debug

- show gatekeeper: visualizza lo stato del gatekeeper

- show log: visualizza l'output del file di log.

- show call active voice brief: visualizza una versione abbreviata del contenuto della tabella delle chiamate attive.

Sul display compaiono tutte le chiamate con la connessione corrente attraverso il router.

- show call active voice: visualizza il contenuto della tabella delle chiamate attive.

In questo display vengono visualizzate tutte le chiamate con la connessione corrente attraverso il router.

- show gatekeeper endpoints: visualizza lo stato di registrazione degli endpoint sul gatekeeper

- show gatekeeper call: visualizza le chiamate attive elaborate dal gatekeeper

- show gatekeeper gw: visualizza lo stato di registrazione degli endpoint per il prefisso tecnologico

Verifica per router Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show debug

ISDN:

ISDN Q931 packets debugging is on

ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/–)

DSL  0 ––>  7

1 – – – – – – –

H.323 RAS:

H.323 RAS Messages debugging is on

voip:

voip ccAPI function enter/exit debugging is on

Raleigh5300A# undebug all

All possible debugging has been turned off

Raleigh5300A# show gatekeeper

Gateway  RAL5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper RALgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

Raleigh5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1048 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1048 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:47.624: ISDN Se0:23: RX <–  SETUP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:47.624:         Bearer Capability i = 0x8090A2

Mar 28 00:22:47.624:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.624:  Calling Party Number i = 0x2180, '9195552010', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.624:  Called Party Number i = 0xA1, '4085556400', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:47.628:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  ALERTING pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:48.016: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callInfo={called=4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=1}, callID=0x61A088C4)

Mar 28 00:22:48.020: cc_process_call_setup_ind (event=0x61BB71B8)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.020: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x20, context=0x61A2C368)

Mar 28 00:22:48.020: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32) peer list:  tag(2)

called number (4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32), destPat(4085556400),

matched(10), prefix(),

peer(61C088AC)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallProceeding (callID=0x20, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x20, outbound

peer =2, dest=,

params=0x61A2C37C mode=0, *callID=0x61BBE868)

Mar 28 00:22:48.020: callingNumber=9195552010, calledNumber=4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.020: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.020: peer_tag=2

Mar 28 00:22:48.020: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x6174EC64, dest=, callParams=

{called=4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=2}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x21, context=0x61A8FD88)

Mar 28 00:22:48.024: RASlib::ras_sendto: msg length 115 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.024: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12119) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: successfully

rcvd message of length 7 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: RIP (seq# 12119) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock[61A18664]

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 24 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12119)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:49.232: ssaTraceSct: cid(33)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.232: ccCallAlert (callID=0x20, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: ccConferenceCreate (confID=0x61BBE8B0,

callID1=0x20, callID2=0x21, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x6174EC64,

srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3, modem=0x3

codec_bytes=1638535964, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.236: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:49.236: ssaTraceSct: cid(32)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.848: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.504: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x6174EC64, callID=0x21)

Mar 28 00:22:51.508: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:51.508: ssaTraceSct: cid(33)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.508: ccCallConnect (callID=0x20)

Mar 28 00:22:51.508: ssaFlushPeerTagQueue cid(32) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:51.508: ISDN Se0:23: TX –>  CONNECT pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: RX <–  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: CALL_PROGRESS:

CALL_CONNECTED call id 0x11, bchan –1, dsl 0

Mar 28 00:22:54.620: cc_api_call_digit_begin

(vdbPtr=0x61B9ADAC, callID=0x20, digit=1, flags=0x1,

timestamp=0xCAAF06B, expiration=0x0)

Mar 28 00:22:54.620: sess_appl: ev(10=CC_EV_CALL_DIGIT_BEGIN),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.620: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.620: ccCallDigitBegin (callID=0x21, db=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:54.700: cc_api_call_digit (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, digit=1, duration=130)

Mar 28 00:22:54.700: sess_appl: ev(9=CC_EV_CALL_DIGIT), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.700: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.700: ccCallDigitEnd (callID=0x21, de=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:55.120: ISDN Se0:23: RX <–  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:55.120:         Cause i = 0x8090 – Normal call clearing

Mar 28 00:22:55.120: %ISDN–6–DISCONNECT: Interface Serial0:18

disconnected from 9195552010 , call lasted 3 seconds

Mar 28 00:22:55.124: ISDN Se0:23: TX –>  RELEASE pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ssa: Disconnected cid(32) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.124: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x6174EC64, srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x20, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x21, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.128: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.128: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12120) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12120) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:55.132: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.132: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:55.132: ssaTraceSct: cid(33)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(7)oldst2(6)

Mar 28 00:22:55.140: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.140: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.140: ssaTraceSct: cid(32)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(1)in(1)fDest(1)

Mar 28 00:22:55.172: ISDN Se0:23: RX <–  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12121) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12121) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.120.2:51726 to 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12122) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12122)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Raleigh5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir>

<addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54320146hs.1 +1112 pid:1 Answer 9195552010 active

dur 00:00:15 tx:954/15972 rx:259/8288

Tele 0:D:36: tx:24500/5180/0ms g729r8 noise:–55 acom:0  i/0:–56/–44 dBm

4B   : 54320146hs.2 +1112 pid:2 Originate 4085556400 active

dur 00:00:15 tx:259/5180 rx:954/19080

IP 172.16.110.2:17024 rtt:4ms pl:16250/0ms lost:0/0/0 delay:50/50/70ms g729r8

Raleigh5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=56

LogicalIfIndex=26

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1414

TransmitBytes=20900

ReceivePackets=615

ReceiveBytes=19680

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=33700 ms

VoiceTxDuration=12300 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–55

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–45

InSignalLevel=–55

InfoActivity=2

ERLLevel=19

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=2

PeerAddress=4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=57

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=615

TransmitBytes=12300

ReceivePackets=1415

ReceiveBytes=28300

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.110.2

RemoteUDPPort=17024

RoundTripDelay=4 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=25900

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

Raleigh5300A#

Verifica per Raleigh 3640A Router

Raleigh3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726 RALgk1            VOIP–GW

H323–ID: RAL5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

Raleigh3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 408#*

Prefix: 919#*

Zone RALgk1 master gateway list:

172.16.120.2:1720 RAL5300A

Raleigh3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 239 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 239 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 115 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12119) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]      RASLib::parse_arq_nonstd: ARQ

Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.023:  RASlib::ras_sendto: msg length 7 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RASSendRIP: RIP (seq# 12119) sent to

172.16.120.2

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RAS_WK_TInit: ipsock [0x612328CC] setup

successful

Mar 28 00:22:48.027:       RASlib::ras_sendto: msg length 79 from

172.16.120.1:52893 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.027: RASLib::RASSendLRQ: LRQ (seq# 20) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.035: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

128 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.035:  RASLib::RASRecvData: LCF (seq# 20) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x612328CC] RASLib::parse_lcf_nonstd:

LCF Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.039: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.039: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12119) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

76 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12120) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:22:55.127: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12120) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:14.247: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12121) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12121) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12122) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12122) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12123) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:24:44.259: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719

to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.259: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12123) sent to 172.16.120.2

Raleigh3640A#

Raleigh3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

18–6872                            41          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP: RAL5300A     9195552010    172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726

dst EP:              408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    1720

Raleigh3640A#

Verifica per San Jose 5300A Router

SanJose5300A# show gatekeeper

Gateway  SJ5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper SJgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

SanJose5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1695 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1695 messages logged

Trap logging: level informational, 96 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.043: RASlib::ras_sendto: msg length 122 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.043: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12092) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

24 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:48.047: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x616F8D2C,

callInfo={called=408#4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=2}, callID=0x6199B54C)

Mar 28 00:22:48.051: cc_process_call_setup_ind (event=0x619B3954)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.051: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x19, context=0x61A643D8)

Mar 28 00:22:48.051: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25) peer list:  tag(1)

called number (408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25), destPat(408#4085556400),

matched(11), prefix(6),

peer(61A03B88)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallProceeding (callID=0x19, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x19,

outbound peer =1, dest=,

params=0x61A643EC mode=0, *callID=0x619BB9F0)

Mar 28 00:22:48.051: callingNumber=9195552010, calledNumber=408#4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.051: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.051: peer_tag=1

Mar 28 00:22:48.051: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x619AC884,

dest=, callParams=

{called=408#4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=1}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x1A, context=0x61A6DCC8)

Mar 28 00:22:48.235: cc_api_call_proceeding(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A,

prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.235: sess_appl: ev(20=CC_EV_CALL_PROCEEDING), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaIgnore cid(26), st(1),oldst(1), ev(20)

Mar 28 00:22:49.215: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:49.215: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(1)cfid(–1)csize(0)in(0)fDest(0)

–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.215: ccCallAlert (callID=0x19, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: ccConferenceCreate (confID=0x619BBA38, callID1=0x19,

callID2=0x1A, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x616F8D2C,

srcCallID=0x19,dstCallID=0x1A, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x619AC884,

srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x616F8D2C, dstCallId=0x19,

srcCallId=0x1A, caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3,

modem=0x3codec_bytes=1637472312, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.219: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:49.219: ssaTraceSct: cid(25)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19 caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.635: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x616F8D2C,

dstCallId=0x19, srcCallId=0x1A,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.491: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A)

Mar 28 00:22:51.491: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:51.491: ssaTraceSct: cid(26)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.491: ccCallConnect (callID=0x19)

Mar 28 00:22:51.491: ssaFlushPeerTagQueue cid(25) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x0, callID=0x19, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26) st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ssa: Disconnected cid(25) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.119: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x616F8D2C, srcCallID=0x19, dstCallID=0x1A, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x619AC884, srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x19, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x1A, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.123: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12093) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12093) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:55.127: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x0,

callID=0x19, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.127: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.127: ssaTraceSct: cid(25)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2 (7)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.139: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, disp=0, tag=0x61A630BC)

Mar 28 00:22:55.139: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:55.139: ssaTraceSct: cid(26)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(1)in(0)fDest(0)

Mar 28 00:22:55.443: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.443: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12094) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12094) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:23:40.448: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.448: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12095) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:24:25.452: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.452: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12096) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12096) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:25:10.457: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.457: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12097) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12097) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

SanJose5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54285525hs.1 +1107 pid:2 Answer 9195552010 active

dur 00:00:38 tx:2106/42120 rx:1023/20460

IP 172.16.120.2:17698 rtt:4ms pl:19920/0ms lost:0/0/0 delay:30/30/70ms g729r8

4B   : 54285543hs.1 +1089 pid:1 Originate 408#4085556400 active

dur 00:00:38 tx:1023/–5040 rx:2125/68000

Tele 0:1 (30): tx:47730/42500/0ms g729r8 noise:–72 acom:0  i/0:–41/–41 dBm

SanJose5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54285525 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=17

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=2415

TransmitBytes=48300

ReceivePackets=1055

ReceiveBytes=21100

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.120.2

RemoteUDPPort=17698

RoundTripDelay=65535 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=

OnTimeRvPlayout=21090

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=30 ms

ReceiveDelay=30 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

GENERIC:

SetupTime=54285543 ms

Index=1

PeerAddress=408#4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=16

LogicalIfIndex=13

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1055

TransmitBytes=–8108

ReceivePackets=2434

ReceiveBytes=77888

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=53920 ms

VoiceTxDuration=48690 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–72

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–71

InSignalLevel=–43

InfoActivity=2

ERLLevel=9

SessionTarget=

ImgPages=0

SanJose5300A#

Verifica per San Jose 3640A Router

SanJose3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521 SJgk1             VOIP–GW

H323–ID: SJ5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

SanJose3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 919#*

Prefix: 408#*

Zone SJgk1 master gateway list:

172.16.110.2:1720 SJ5300A

SanJose3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1266 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1258 messages logged

Trap logging: level informational, 102 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.025: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 79 from 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.029: RASLib::RASRecvData: LRQ (seq# 20) rcvd from

[172.16.120.1:52893] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_lrq_nonstd: LRQ Nonstd

decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.033: RASlib::ras_sendto: msg length 128 from 172.16.110.1:1719

to 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.033: RASLib::RASSendLCF: LCF (seq# 20) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

122 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_arq_nonstd:

ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.053: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.053: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12092) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12093) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.129: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12093) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12094) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.453: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.453: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12094) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:23:40.453: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:23:40.457: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12095) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:24:25.457: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12096) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:24:25.461: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12096) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

74 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12097) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:25:10.465: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.469: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12097) sent to 172.16.110.2

SanJose3640A#

SanJose3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1

Informazioni chiamata Gatekeeper

.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

15–6872                            60          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP:              9195552010

dst EP: SJ5300A      408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521

SanJose3640A#

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug ras

- debug h245 asn1

- debug h225 asn1

Nota: fare riferimento a Descrizione e risoluzione dei problemi di TTL Gatekeeper e processo di aging out. Questo documento descrive come Cisco Gatekeeper analizza gli endpoint con l'utilizzo del valore TTL (Time to Live).

Informazioni correlate

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems