Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Esempi di configurazione di E1 R2

Telmex Messico modificato

Argentina Telecom

CANTV venezuelano

Brasile

Cina

Avvertenze E1 R2

Comandi recenti di E1 R2

Informazioni correlate

Introduzione

Il sistema di segnalazione R2 è un sistema di segnalazione associato al canale (CAS, Channel Associated Signaling) sviluppato negli anni '60 e attualmente utilizzato in Europa, America Latina, Australia e Asia. La segnalazione R2 è disponibile in diverse versioni o varianti, in una versione internazionale chiamata Consultative Committee for International Telegraph and Telephone (CCITT-R2). Le specifiche di segnalazione R2 sono contenute nelle raccomandazioni ITU-T da Q.400 a Q.490.

La segnalazione E1 R2 è uno standard di segnalazione internazionale comune alle reti E1 canalizzate. La segnalazione E1 R2 è supportata sui router di accesso Cisco serie AS5200, 5300 e 5800. La segnalazione E1 R2 è stata introdotta nei router Cisco serie 2600/3600 nel software Cisco IOS® versione 12.1.2XH e 12.1(3)T. E1 R2 è supportato anche dalle schede di interfaccia E1 Voice WAN (VWIC), che possono essere inserite nello slot WIC dell'IAD2430s. Inoltre, Cisco AS5350, 5400 e 5850 supportano questa applicazione.

Nota: la segnalazione R2 non è supportata sul router Cisco MC3810.

Lo scopo di questo documento è quello di offrire alcune configurazioni di esempio e importanti linee guida che aiuteranno i clienti a configurare un'interconnessione R2. La risoluzione dei problemi non è trattata in questo documento. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a E1 R2, vedere Configurazione e risoluzione dei problemi di segnalazione E1 R2.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni hardware; tuttavia, vengono forniti alcuni suggerimenti software. Queste raccomandazioni si basano sul fatto che i principali difetti del software relativi a questa tecnologia sono stati identificati e risolti dalle rispettive versioni. Tuttavia, prima di utilizzare il software in un ambiente di produzione è necessario eseguire test approfonditi.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Esempi di configurazione di E1 R2

Questa sezione fornisce un elenco di esempi di configurazione funzionale che sono stati testati. Questi esempi devono essere utilizzati come riferimento quando si esegue il provisioning di E1 R2 in paesi in cui non sono applicabili le impostazioni predefinite.

Nota: vengono visualizzati solo i comandi in cas-custom. La configurazione delle porte vocali e dei peer di composizione non è trattata. Per verificare queste configurazioni, è stato usato il software Cisco IOS versione 12.3(9).

Telmex Messico modificato

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-30 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 1

country telmex

category 2

answer-signal group-b 1

Nota: in alcune implementazioni, Telmex richiede l'utilizzo di segnali di gruppo A per la raccolta dell'ANI (Automatic Number Identification). Se necessario, aggiungere il comando group-callerid-end in cas-custom. Se il comando non è configurato, il router usa il segnale predefinito del paese (un segnale del gruppo C).

Argentina Telecom

controller E1 0/0

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

framing NO-CRC4

cas-custom 0

country argentina

dnis-complete

Nota: per la maggior parte delle configurazioni, Telecom Argentina richiede l'invio di un segnale I-15 dopo la composizione dell'ultima cifra DNIS. In tal caso, configurare dnis-complete. Per impostazione predefinita, viene utilizzato un segnale I-12.

CANTV venezuelano

Per le chiamate in arrivo:

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country venezuela

answer-signal group-a 6

dnis-complete

Nota: CANTV Venezuela utilizza A6 per il segnale di risposta.

Per le chiamate in uscita:

controller E1 0/2/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15 type r2-digital dtmf dnis

Brasile

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country brazil

category 2

answer-signal group-b 1

Nota: alcuni circuiti di Telefonica richiedono l'attivazione della misurazione. Se necessario, aggiungere il comando metering in cas-custom.

Cina

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country china

answer-signal group-b 1

Avvertenze E1 R2

Di seguito è riportato un elenco di avvertenze software relative a E1 R2. Per seguire i collegamenti agli ID dei bug e visualizzare informazioni dettagliate sui bug, è necessario essere un utente registrato e aver eseguito l'accesso.

ID bug Cisco

Descrizione

CSCed55231

MRP non cancella correttamente la chiamata R2

CSCed22834

ICS7700 non riconosce lo stato BLOCKING in ingresso

CSCec7853

Audio unidirezionale con SIP e E1 R2

CSCec64185

E1 R2: Cattiva implementazione del segnale A-2 per l'Argentina

CSCec58903

E1 R2: AS non rileva lo stato BLOCKING

CSCea55028

chiamata vocale bloccata se il tempo di impostazione della chiamata supera i 15 secondi

CSCea17341

Chiamate non riuscite con il gruppo di segnali di risposta A e nessun DID configurato

CSCdz69604

5400 E1 R2 non sta inviando il gruppo di segnali di risposta A

CSCeb36413

Chiamata E1 R2 non riuscita su 5400 e 5850

CSCdy36274

E1 R2 ha sospeso la chiamata quando si ricompone nella stessa destinazione

CSCea6454

Chiamata bloccata su 3600 durante il hairpining da E1 R2 a ISDN

CSCea61403

Buginf non protetto nelle chiamate R2

CSCed4156

E1 R2 richiede un timeout DNIS configurabile per 2600

CSCdy 22974

Accesso alla memoria spurie in tsp_voice_call_check su OGW

CSCdx6463

La porta vocale R2 si blocca nello stato R2_Q421_IC_CLR_BWD

CSCea8177

Chiamata hairpin per la disconnessione da E1 R2 a CAS E&M

CSCeb52314

AS5850 sceglie un gruppo DS0 non definito sul dial-peer POTS

CSCdz6927

Porte vocali bloccate e cifre non eliminate

CSCeb65150

E1 R2 Richiede un timeout DNIS configurabile per la serie 7200

Comandi recenti di E1 R2

Cisco ha recentemente aggiunto nuovi comandi per le implementazioni E1 R2, per migliorare la flessibilità di questa applicazione e soddisfare le richieste dei clienti. Questi sono i comandi più importanti:

- alert-wait-time: tempo di attesa per l'indicazione dell'avviso per le chiamate R2 in arrivo. L'impostazione predefinita è 15 secondi.

- call guard-timer: per impostare un timer di protezione in modo da accettare o rifiutare una chiamata, nel caso in cui il server RADIUS non risponda a una richiesta di preautenticazione.

- cause-on-congestion: converte il segnale di congestione R2 nel valore causa ISDN, in modo da restituire questo valore al gateway vocale di origine.

- disconnect-tone - Fornisce un segnale al chiamante dopo la fine del segnale di registrazione del gruppo B.

- signal-end-to-end - Trasferisce i segnali di categoria R2 e risposta end-to-end.

- etichetta trunk-group: configurare l'interfaccia in modo che si trovi in un gruppo trunk.

Nota: alcuni di questi comandi sono specifici della piattaforma. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, consultare lo strumento di ricerca dei comandi.

Informazioni correlate

- Configurazione e risoluzione dei problemi di segnalazione E1 R2

- Segnalazione E1 R2 per i server di accesso Cisco AS5300 e Cisco AS5200

- Segnalazione E1 R2 per i router Cisco serie 3620 e 3640

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems